Copyright: ® Creative Technology Ltd.


Help Contents
Table des matières

Généralités

Présentation de l'application Contrôle AWE

Fenêtre Contrôle AWE

Fenêtre Contrôle AWE

Présentation de l'interface

Fonctionnement de la fenêtre Contrôle AWE

Fenêtre Contrôle des événements AWE

Contrôle des événements AWE

Présentation de l'interface

Fonctionnement des événements AWE


Présentation de l'application Contrôle AWE

L'application Contrôle AWE a été conçue pour fonctionner comme un panneau de contrôle et être utilisée avec la carte Sound Blaster AWE32. Elle offre un plein contrôle de l'interprétation MIDI en vous permettant d'agir directement sur la sortie des canaux. Cette application comprend deux panneaux : Fenêtre Contrôle AWE et Contrôle des événements AWE.


Fenêtre Contrôle AWE - Fenêtre Contrôle AWE
Fenêtre Contrôle AWE

Ce panneau de contrôle permet d'initialiser les types d'effets et l'émulation synthétiseur de la carte AWE. Ces fonctionnalités augmentent la qualité de l'interprétation MIDI de n'importe quel Séquenceur MIDI ou platine MIDI en tirant parti de la technologie WaveTable Synthesis. De plus, vous pouvez télécharger votre propre banque d'instruments et utiliser vos paramètres préférés. Ces fonctions avancées sont détaillées comme suit :

•	Emulation des 3 principales normes MIDI (General MIDI, General Standard et MT 32).

•	Sélection de types d'effets pour améliorer la qualité de l'interprétation MIDI.

•	Deux catégories de types d'effets : Réverbération & Chorus et QSound.

•	Possibilité d'avoir jusqu'à 64 combinaisons d'effets pour la réverbération et le chorus.

•	Sélection d'une banque utilisateur en tant qu'émulation synthétiseur par défaut.

•	Possibilité de télécharger jusqu'à 127 banques utilisateur pour obtenir des variations d'instruments supplémentaires.

•	Accès direct aux événements de commande AWE.


Fenêtre Contrôle AWE - Présentation de l'interface
Présentation de l'interface

En exécutant l'application Contrôle AWE, l'interface Contrôle AWE apparaît comme sur la figure ci-dessous :

Related Topics:

Menu système

Zone Sélection

Zone Initialiser

Indicateur d'état mémoire

Groupe de boutons


Fenêtre Contrôle AWE - Présentation de l'interface - Menu système
Menu système

•	Réduction

•	Déplacement

•	Restauration

•	Fermeture

•	Basculer vers

•	? (Aide)

•	Toujours visible

•	A propos du Contrôle AWE

Voir aussi :

Sortie de la fenêtre Contrôle AWE.


Zone Sélection

La zone Sélection contient une liste de fonctions disponibles. Ces fonctions regroupent le type d'effets, la banque synthétiseur et la banque utilisateur. La Zone Initialiser change en fonction de l'option choisie.

Related Topics:

Type d'effets

Banque synthétiseur

Banque utilisateur


Type d'effets

L'option Type d'effets répertorie les effets disponibles pouvant être activés sur la carte AWE32. Ces effets améliorent la qualité de l'interprétation MIDI. Deux catégories d'effets sont disponibles :

•	Réverbération & Chorus et

•	QSound.

La réverbération et le chorus comportent des variations pouvant être précisées dans la Zone Initialiser.

Voir aussi :

Définition d'effets pour l'interprétation


Banque synthétiseur

La banque synthétiseur définit l'émulation par défaut utilisée pour l'interprétation MIDI. Voici la liste des émulations supportées :

•	General MIDI,

•	General Standard,

•	MT 32 et

•	Emulation synthétiseur.

Cette fonction permet aux fichiers MIDI composés à partir de l'une des normes précédentes d'être lus sur la carte AWE32 avec très peu de modifications ou sans modification. Par ailleurs, l'option Emulation synthétiseur vous permet d'utiliser votre banque d'instruments préférée comme émulation par défaut.

Voir aussi :

Modification de la banque synthétiseur.


Banque utilisateur

La banque utilisateur permet d'affecter jusqu'à 127 fichiers de banque pré-arrangés. Ils sont généralement traités comme des variations instrumentales de l'instrument actif dans la banque synthétiseur. Chaque fichier banque contient une description du fichier. Le numéro de la banque peut être directement saisi dans la zone d'édition de texte ou vous pouvez l'afficher en utilisant les flèches de la tournette. Les zones de description et de nom de fichier changent selon le numéro de banque (si une banque a été affectée à ce numéro).

Voir aussi :

Modification de la banque utilisateur.


Zone Initialiser

Les options d'initialisation de la zone Initialiser varient selon la fonction choisie dans la "zZone Sélection". Si vous cliquez sur une fonction dans la zone Sélection, le contenu de la zone Initialiser change en conséquence.

Related Topics:

Initialisation d'un type d'effets

Initialisation de la banque synthétiseur

Initialisation de la banque utilisateur


Initialisation d'un type d'effets

Seuls les effets de réverbération et de chorus peuvent être initialisés. Aucune option d'initialisation n'est disponible pour QSound.

Des types de variations différents existent pour la réverbération et le chorus. Choisissez-les dans les listes déroulantes Réverbération et Chorus.

Voir aussi :

Définition de variations d'effets.


Initialisation de la banque synthétiseur

Comme QSound, la banque synthétiseur ne dispose pas d'options d'initialisation. Un message similaire au message ci-dessous apparaît.


Initialisation de la banque utilisateur

La zone Initialiser permet de parcourir les répertoires de l'ordinateur et de sélectionner le fichier banque voulu.

Choisissez le bouton Effacer pour annuler cette affectation de banque et la décharger de la mémoire de l'AWE32.

Pour parcourir les répertoires de l'ordinateur, sélectionnez le bouton Répertoire.... Une boîte de dialogue similaire à la figure ci-dessous apparaît.

Voir aussi :

Modification de la banque utilisateur.


Indicateur d'état mémoire

L'indicateur d'état mémoire indique la quantité de mémoire disponible sur la carte AWE32. Cette quantité est représentée en pourcentage et apparaît au centre de l'indicateur. La mémoire disponible maximale sur la carte AWE32 est affichée dans le coin supérieur gauche de l'indicateur.

Voir aussi :

Visualisation de l'indicateur d'état mémoire.


Fenêtre Contrôle AWE - Présentation de l'interface - Groupe de boutons
Groupe de boutons

Ce groupe comporte des fonctionnalités de base du panneau de contrôle.

Le bouton Etablir installe la sélection active sur la carte AWE32. Cette opération a un effet immédiat sur la carte. Ces choix seront pris en compte lors de la prochaine exécution de Windows.

Le bouton Evénements affiche la fenêtre Contrôle des événements AWE.

Le bouton Quitter annule l'opération en cours. Si la sélection active n'a pas été validée par le bouton Etablir, elle est perdue.

Voir aussi :

Utilisation du bouton Evénements et

Sortie de la fenêtre Contrôle AWE.


Fonctionnement de la fenêtre Contrôle AWE

Cette section décrit en détail les fonctions la fenêtre Contrôle AWE.

Related Topics:

Définition d'effets pour l'interprétation

Définition de variations d'effets

Modification de la banque synthétiseur

Modification de la banque utilisateur

Visualisation de l'indicateur d'état mémoire

Utilisation du bouton Evénements

Sortie de la fenêtre Contrôle AWE


Définition d'effets pour l'interprétation

Les effets Réverbération, Chorus et QSound permettent d'améliorer l'interprétation MIDI.

Pour ajouter un effet :

1.	Choisissez la liste déroulante Type d'effets.

2.	La liste des effets disponibles apparaît. Cliquez sur l'effet de votre choix.

3.	Cliquez sur le bouton Etablir pour que l'effet soit immédiatement activé. Il sera aussi pris en compte à la prochaine exécution de Windows.

Remarque :
La carte AWE32 a la possibilité d'émuler QSound pour l'interprétation MIDI. QSound n'a pas de variations puisque la qualité d'interprétation est déterminée par la position panoramique de la source sonore. La sélection de QSound annulera les effets de réverbération et de chorus, et par conséquent l'interprétation résultante n'aura pas un son aussi riche et résonnant comparé à la réverbération et au chorus. Pour sélectionner des variation de réverbération et de chorus, voir Définition de variations d'effets à la Définition de variations d'effets.


Définition de variations d'effets

Les types d'effet tels que Réverbération et Chorus ont des variations. Pour sélectionner une variation :

1.	Choisissez la liste déroulante Réverbération ou la liste déroulante Chorus.

2.	La liste des variations disponibles apparaît. Cliquez sur la variation de votre choix.

3.	Lorsque la sélection vous convient, cliquez sur le bouton Etablir pour que l'effet soit immédiatement activé. Cette sélection sera utilisée par défaut à la prochaine exécution de Windows.


Modification de la banque synthétiseur

La liste déroulante Banque synthétiseur permet de spécifier la banque synthétiseur utilisée pour supporter l'interprétation MIDI.

Pour choisir la banque synthétiseur :

1.	Choisissez la liste déroulante Banque synthétiseur.

2.	Une liste d'émulation synthétiseur apparaît. Cliquez sur l'émulation de votre choix.

3.	Cliquez sur le bouton Etablir pour activer immédiatement la sélection. Cette émulation synthétiseur sera utilisée par défaut à la prochaine exécution de Windows.


Modification de la banque utilisateur

L'affectation de fichiers banque à un numéro de banque utilisateur permet d'avoir des variations d'instruments provenant de la banque synthétiseur. Cependant, le chargement d'un fichier banque dans la banque utilisateur ne remplace pas automatiquement l'instrument dans la banque synthétiseur. Pour que les variations de l'instrument puissent être utilisées, le contrôle doit être effectué depuis les fichiers MIDI.

Pour modifier une banque utilisateur :

1.	A l'aide de la tournette, choisissez le numéro affecté à la banque utilisateur. Le contenu de la zone de description change selon le numéro affiché.

2.	Les contrôles ci-dessous apparaissent dans la zone Initialiser. La liste des fichiers banque disponibles s'affiche dans la liste des fichiers.

3.	Sélectionnez Effacer pour annuler l'affectation du fichier banque au numéro de banque. Pour obtenir un fichier banque placé dans un autre répertoire, sélectionnez Répertoire.... La boîte de dialogue Sélection répertoire apparaît comme sur la figure ci-dessous.

4.	Sélectionnez le chemin d'accès voulu et choisissez OK. Sélectionnez Annuler pour restituer le répertoire précédent et revenir à la fenêtre Contrôle AWE.

5.	Dans le panneau de contrôle, double-cliquez sur le fichier banque de votre choix (extension SBK) dans la liste des noms de fichier. Le fichier banque est alors chargé dans la mémoire de la carte AWE32.


Visualisation de l'indicateur d'état mémoire

L'indicateur d'état mémoire vous permet de contrôler l'état de la mémoire de la carte AWE32. L'espace mémoire diminue si les fichiers banque que vous avez affectés contiennent des échantillons de son incorporés.


Utilisation du bouton Evénements

Pour accéder au panneau Contrôle des événements AWE à partir de la fenêtre Contrôle AWE,  cliquez sur le bouton Evénements. La fenêtre Contrôle des événements AWE s'affiche. Elle contient des potentiomètres qui génèrent des événements MIDI. Vous pouvez utiliser le curseur pour contrôler les événements de commande lors des session d'interprétation. Les curseurs des potentiomètres glissent automatiquement pendant la lecture pour refléter les valeurs des événements de commande dans les emplacements affectés.


Sortie de la fenêtre Contrôle AWE

Pour quitter la fenêtre Contrôle AWE :

1.	Choisissez Quitter. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la case de menu système ou sélectionner la commande de menu Fermeture.


Contrôle des événements AWE

Grâce aux événements de commande AWE, vous pouvez "améliorer" l'interprétation MIDI en contrôlant directement les canaux de sortie MIDI. Des commandes permettent d'effectuer un panoramique sur la source sonore, de régler le niveau du volume principal et celui des effets de réverbération et de chorus. C'est un outil pratique pour contrôler les commandes lors de l'interprétation des fichiers MIDI. Ces fonctions avancées sont détaillées comme suit :

•	Contrôle en temps réel des commandes du canal MIDI.

•	Mise à jour en temps réel des événements MIDI.

•	Potentiomètres simples d'utilisation.

•	Configuration simple et intuitive (ex : le glisser-déplacer).

•	Ouverture de paramètres existants et sauvegarde des paramètres actifs.

•	Accès direct à la fenêtre Contrôle AWE.


Fenêtre Contrôle des événements AWE - Présentation de l'interface
Présentation de l'interface

Related Topics:

Menu systŠme

Groupe de commandes

Canaux supplémentaires

Groupe de boutons


Fenêtre Contrôle des événements AWE - Présentation de l'interface - Menu système
Menu système

Le menu système est en partie commun à d'autres applications. Il comporte les commandes de menu suivantes :

•	Réduction

•	Déplacement

•	Restauration

•	Fermeture

•	Basculer vers

•	Activer tout

•	Initialiser les commandes

•	Configurer l'emplacement

•	Ouvrir

•	Enregistrer sous

•	? (Aide)

•	Toujours visible

•	A propos des événements de commande

Related Topics:

Configurer l'emplacement

Ouvrir

Enregistrer sous


Configurer l'emplacement

La boîte de dialogue Configuration emplacement permet de définir les affectations de canal et de commande des emplacements. Les tournettes des options Emplacement N° et Canal N° sont utilisées pour parcourir les différents canaux et emplacements.

Utilisez le bouton Appliquer pour valider la sélection et Annuler pour abandonner l'opération. Pour valider la sélection, choisissez Appliquer.

Voir aussi :

Configurer les emplacements et

Duplication des emplacements.


Ouvrir

La boîte de dialogue Ouvrir permet de restituer des paramètres préalablement enregistrés. Ces paramètres définissent la configuration des 16 emplacements. Sélectionnez un fichier d'événements (.BOB) dans la zone de liste déroulante Nom de fichier et choisissez OK.

Voir aussi :

Ouverture des paramètres des événements MIDI (.BOB).


Enregistrer sous

La boîte de dialogue Enregistrer sous permet d'enregistrer la configuration active des emplacements. Sélectionnez un fichier d'événements (.BOB) dans la zone de liste déroulante ou tapez un nouveau nom, puis choisissez OK.

Voir aussi :

Enregistrement des paramètres des événements MIDI (.BOB).


Groupe de commandes

Le groupe de commandes comprend des emplacements qui affichent la valeur de la commande d'un canal MIDI. Chaque groupe de commandes comporte huit emplacements et chaque emplacement a un numéro de canal, un type de commande, une valeur de commande et la case à cocher Activation des événements MIDI.

Chaque emplacement peut être configuré de façon à conserver les messages de commandes d'un canal MIDI spécifique. Les données du message, qui sont en fait des valeurs numériques, apparaissent sur la zone Valeur et déterminent le positionnement du curseur sur le potentiomètre. Voir aussi Configurer les emplacements et Duplication des emplacements.

Le potentiomètre sert aussi d'entrée du canal MIDI. En réglant la position du curseur sur le potentiomètre, un message d'événement MIDI est généré.

La case à cocher Activation des événements MIDI permet d'activer les événements MIDI de chaque canal MIDI.

Related Topics:

Numéro de canal et type de commande

Valeur de commande

Case à cocher Activation des événements MIDI


Numéro de canal et type de commande

Ces deux zones de texte indiquent le numéro du canal et le type de commande affectés à l'emplacement.

Utilisez le bouton gauche de la souris pour cliquer sur ces données, puis faites-les glisser et déplacez-les sur un autre emplacement. Ceci constitue une méthode rapide de duplication des informations sur les emplacements.

Si vous effectuez un simple clic sur le cadre à l'aide du bouton droit de la souris, la boîte de dialogue Configurer l'emplacement apparaît.


Valeur de commande

Le nombre affiché à côté du potentiomètre correspond à la valeur numérique du curseur (aussi appelée Valeur de commande). Le potentiomètre est aussi utilisé comme l'entrée du canal MIDI et contrôle la valeur du type de commande d'un canal MIDI particulier. En glissant le curseur, un message de commande correspondant est généré. La valeur de la commande sur le message dépend de la position du curseur du potentiomètre. La plage de valeurs va de 0 à 127.


Case à cocher Activation des événements MIDI

L'option Activation des événements MIDI permet d'activer les événements MIDI d'un canal MIDI.

Voir aussi :

Activation des événements MIDI.


Canaux supplémentaires

Le panneau Canaux supplémentaires contient un autre groupe de commandes. Ce groupe comprend huit emplacements pouvant être utilisés pour spécifier des informations sur le canal MIDI. Choisissez le bouton Suite pour afficher le panneau Canaux supplémentaires. Lorsque ce panneau est affiché, vous pouvez choisir Retour pour le cacher.


Fenêtre Contrôle des événements AWE - Présentation de l'interface - Groupe de boutons
Groupe de boutons

Le groupe de boutons comporte des fonctionnalités de base des événéments AWE.

Le bouton Contrôle permet d'accéder à la fenêtre "Contrôle Fenêtre Contrôle AWE". Voir Utilisation du bouton Contrôle.

Les boutons Suite >> ou << Retour affichent ou cachent respectivement le panneau Canaux supplémentaires.

Le bouton Quitter permet de quitter l'opération en cours. Voir Sortie de la fenêtre Contrôle des événements AWE.


Fonctionnement des événements AWE

Cette section décrit en détail les fonctions des événements AWE.

Related Topics:

Préparation de l'interprétation

Configurer les emplacements

Duplication des emplacements

Modification du message de commande

Activation des événements MIDI

Ouverture des paramètres des événements MIDI (.BOB)

Enregistrement des paramètres des événements MIDI (.BOB)

Utilisation du bouton Contrôle

Sortie de la fenêtre Contrôle des événements AWE


Préparation de l'interprétation

Pour contrôler les messages de commande d'un canal MIDI, vous devez d'abord lancer l'interprétation du fichier MIDI. Cette opération peut être effectuée à partir de n'importe quelle platine MIDI disponible.

Pour contrôler le message :

1.	Choisissez l'option Configurer l'emplacement du menu système. Configurez les emplacements selon les canaux que vous souhaitez contrôler. Si nécessaire, remplacez le type de commande du canal. Choisissez Appliquer pour quitter la boîte de dialogue Configuration emplacement.

2.	Lancez la platine MIDI et interprétez les fichiers MIDI voulus. Si le fichier MIDI contient des messages de commande que vous avez configurés, vous remarquerez qu'ils ont des répercussions sur les potentiomètres et la valeur de commande.

Remarque :
Activez la commande Toujours visible du menu système pour que la fenêtre Contrôle des événements AWE reste affichée.


Configurer les emplacements

Les emplacements du groupe de commandes peuvent être configurés à l'aide de la boîte de dialogue Configuration emplacement. Cette dernière est accessible par la commande Configurer l'emplacement du menu système. Vous pouvez aussi l'activer en cliquant sur les emplacements à l'aide du bouton droit de la souris.

Pour configurer les emplacements :

1.	Activez la boîte de dialogue Configuration emplacement.

2.	Sélectionnez le numéro d'emplacement à configurer. Choisissez-le à l'aide de la tournette ou en tapant directement le numéro.

3.	La configuration en cours apparaît dans la zone Canal N° et dans la zone de liste déroulante Evénements. Choisissez le numéro de canal et la commande de votre choix

4.	Choisissez le bouton Appliquer pour valider la configuration. Les modifications apportées sont répercutées dans la fenêtre Contrôle des événements AWE.


Duplication des emplacements

La configuration de chaque emplacement peut être dupliquée facilement sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la boîte de dialogue Configuration emplacement.

Pour dupliquer la configuration de l'emplacement :

1.	Placez le pointeur de la souris sur l'emplacement à dupliquer. Cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. Le pointeur prend la forme du pointeur du mode Glisser-déplacer, comme ci-dessous.

2.	Placez le pointeur sur l'emplacement voulu et relâchez le bouton gauche de la souris. Le numéro de canal et la valeur de commande sont dupliquées.


Modification du message de commande

En modifiant le message de commande, vous envoyez des messages de commande au gestionnaire MIDI. Ces messages sont interprétés comme des messages de commande MIDI normaux lus à partir du fichier MIDI.

Pour envoyer un événement de commande :

1.	Configurez l'emplacement en définissant les paramètres de canal et de commande voulus.

2.	Cliquez sur le bouton du potentiomètre et maintenez-le enfoncé; puis faites-le glisser horizontalement. En déplaçant le bouton, des messages de commande sont générés.

3.	Relâchez le bouton lorsque l'effet voulu est obtenu.


Activation des événements MIDI

La fonction Activation des événements MIDI peut aussi être utilisée pour filtrer les messages de commande de n'importe quel canal MIDI. Lorsque cette case à cocher est activée, les messages de commande des canaux sont ignorés. Ils seront de nouveau pris en compte si la case à cocher est désactivée.


Ouverture des paramètres des événements MIDI (.BOB)

La commande Ouvrir du menu système permet de récupérer des paramètres d'événements MIDI préablement sauvegardés. Ces paramètres concernent la configuration des 16 emplacements.

Pour ouvrir un fichier de paramètres :

1.	Activez la boîte de dialogue Ouvrir en utilisant le menu système.

2.	Accédez au répertoire voulu, puis sélectionnez ou tapez un nom de fichier.

3.	Choisissez OK pour valider la sélection.

4.	Lorsque les nouveaux paramètres sont chargés, la configuration des emplacements du panneau Contrôle des événements AWE est modifiée en conséquence.


Enregistrement des paramètres des événements MIDI (.BOB)

La commande Enregistrer sous du menu système permet d'enregistrer la configuration active des paramètres des événements MIDI. Ces paramètres concernent la configuration des 16 emplacements.

Pour enregistrer de nouveaux paramètres :

1.	Activez la boîte de dialogue Enregistrer sous en utilisant le menu système.

2.	Accédez au répertoire voulu, puis sélectionnez ou tapez un nom de fichier.

3.	Choisissez OK pour confirmer la sélection.


Utilisation du bouton Contrôle

Pour accéder au panneau Contrôle AWE depuis le panneau Contrôle des événements AWE, cliquez sur le bouton Contrôle. La fenêtre Contrôle AWE s'affiche. Elle permet de configurer les types d'effets et l'émulation synthétiseur de la carte AWE32.


Sortie de la fenêtre Contrôle des événements AWE

Pour quitter la fenêtre Contrôle des événements AWE :

1.	Choisissez Quitter. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la case de menu système ou sélectionner la commande Fermeture.

A propos

Activer tout

Aide

Basculer vers

Canaux de sortie MIDI

Configurer l'emplacement

Déplacement

Emulation synthétiseur

Enregistrer sous

Fermeture

Initialiser les événements

MIDI

Ouvrir

Potentiomètres

QSound

Réduction

Restauration

Réverbération et chorus

Séquenceur

Toujours visible

Tournette

Types d'effet

WaveTable Synthesis


A propos

Affiche un écran contenant des informations sur cette application.


Activer tout

Active toutes les cases à cocher Activation des événements MIDI.


Aide

Affiche cet écran d'aide.


Basculer vers

Permet d'accéder à une autre application.


Canaux de sortie MIDI

Circuit MIDI de transmission des message qui permet d'envoyer des messages sur un réseau MIDI sans qu'ils soient reçus par tous les périphériques du réseau. Lorsque la carte AWE32 reçoit un message sur un canal, il est interprété et lu en conséquence.


Configurer l'emplacement

Cette commande de menu permet de configurer les emplacements.


Déplacement

Place la fenêtre de l'application à un autre emplacement.


Emulation synthétiseur

Emulation des paramètres MIDI standard :

•	General MIDI,

•	General Standard et

•	MT 32.

Cette fonction permet à la carte AWE32 d'être compatible avec n'importe quel fichier MIDI composé à l'aide des normes ci-dessus.


Enregistrer sous

Cette commande de menu permet d'enregistrer les paramètres actifs d'événements MIDI.


Fermeture

Permet de quitter l'application. Action équivalente à celle du bouton Quitter.


Initialiser les événements

Initialise les commandes des canaux MIDI à leurs valeurs par défaut, conformément à la norme MIDI (par exemple, la valeur 100 pour le volume principal, la valeur 0 pour la modulation et 63 pour le panoramique).


MIDI

Acronyme de Musical Instrument Digital Interface. C'est une norme permettant d'échanger des données entre des intruments de musique et des périphériques.


Ouvrir

Permet de charger des paramètres préalablement enregistrés.


Potentiomètres

Les potentiomètres sont des contrôles comportant un curseur. Vous pouvez cliquer sur le curseur à l'aide de la souris et le faire glisser. En déplaçant le curseur de gauche à droite, la valeur du potentiomètre augmente et en le faisant glisser de droite à gauche, la valeur diminue.


QSound

QSound crée une dimension sonore qui dépasse les limites physiques d'une géométrie de haut-parleurs conventionnelle.


Réduction

Reduit en icône la fenêtre d'une application.


Restauration

Restitue la taille initiale de l'application.


Réverbération et chorus

La réverbération augmente la qualité du son. Ecouter un son avec un effet de réverbération équivaut à écouter de la musique à un concert. Les variations suivantes sont disponibles : Room 1, Room 2, Room 3, Hall 1, Hall 2, Plate, Delay et Panning Delay.

Le chorus ajoute de l'intensité et de la chaleur au son. L'interprétation acquiert ainsi une ampleur orchestrale et de la résonance. Les variations suivantes sont disponibles : Chorus 1, Chorus 2, Chorus 3, Chorus 4, Feedback Delay, Flanger, Short Delay et Short Delay Feed Back.


Séquenceur

Logiciel pouvant stocker une série de notes de musique et les envoyer à d'autres périphériques musicaux.


Toujours visible

La fenêtre de l'application reste affichée au premier plan.


Tournette

Les tournettes sont des contrôles de boîte de dialogue. Elles sont composées de deux flèches pointant dans des directions opposées. Cliquez sur la flèche vers le haut pour augmenter la valeur et sur la flèche vers le bas pour obtenir une valeur inférieure.


Types d'effet

Des effets sonores peuvent être ajoutés lors d'une session d'interprétation. Il s'agit des effets suivants :

•	Réverbération et Chorus, et

•	QSound.


WaveTable Synthesis

Un échantillon de son numérique de l'instrument musical à émuler est stocké en mémoire. Le synthétiseur peut ainsi effectuer des interprétations à différentes hauteurs, ce qui crée des notes différents. Vous pouvez ainsi 'capturer' des instruments et stocker leur qualité d'interprétation MIDI.


Les commandes sont comparables aux potentiomètres et aux boutons qui génèrent de nouveaux paramètres contrôlant les périphériques MIDI. Le panoramique et le volume principal sont des exemples de commandes.