Copyright: Creative Technology Limited


Help Contents
Aide Sound Blaster Configuration

Sound Blaster Configuration vous permet de mettre à jour le paramétrage Sound Blaster 16 dans les fichiers système DOS et Windows SYSTEM.INI , CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT. Vos anciens fichiers système seront sauvegardés avec l'extension B~K.

Pour que vos modifications soient effectives, Sound Blaster Configuration vous invite à redémarrer votre système.

ATTENTION: Le paramétrage d'adressage du port MIDI et du port d'E/S n'est pas configurable par logiciel. Vous devez mettre hors tension votre ordinateur et modifier le paramétrage des cavaliers sur votre carte audio Sound Blaster 16 en fonction des adresses voulues, avant ou après l'exécution de Sound Blaster Configuration. Sinon, les gestionnaires de périphérique Sound Blaster 16 signaleront des erreurs au redémarrage de votre système ou de Windows.

Adresse du port d'E/S

Adresse du port MIDI

Interruption

Canal DMA


Adresse du port d'E/S

L'adresse d'E/S (Entrée/Sortie) est l'adresse utilisée par le microprocesseur de votre ordinateur pour distinguer l'interface audio des autres périphériques de votre système pendant l'envoi ou la réception des données. Vingt adresses d'E/S consécutives sont occupées par l'interface audio.

Quatre adresses d'E/S de base sont disponibles : 220H (par défaut), 240H, 260H et 280H.

Remarque : Vous devez changer manuellement le paramétrage des cavaliers pour l'adresse du port d'E/S sur la carte audio.  La figure 2 montre quatre sélections d'adresssage du port d'E/S sur les cartes audio Sound Blaster 16. Reportez-vous au manuel d'installation pour consulter la position exacte des cavaliers de l'adresse du port d'E/S.

Figure 1: Cavaliers activés et désactivés.

Figure 2: Sélection d'adressage du port d'E/S.


Adresse du port MIDI

L'adresse du port MIDI est utilisée pour l'interface du mode UART MPU-401. Deux adresses d'E/S de base sont disponibles : 330H (par défaut) et 300H.

Remarque : Vous devez changer manuellement le paramétrage des cavaliers pour l'adresse du port MIDI sur la carte audio.  Reportez-vous au manuel d'installation pour consulter la position exacte des cavaliers de l'adresse du port MIDI sur la carte audio Sound Blaster 16. La figure 1 montre deux sélections d'adresssage du port MIDI.

Figure 1: Sélection d'adressage du port MIDI.


Interruption

La ligne IRQ (Interruption) est la ligne de signal que votre interface audio utilise pour notifier au processeur central de votre ordinateur qu'il veut envoyer ou recevoir des données à traiter. Quatre interruptions sont disponibles : 2, 5 (par défaut), 7 et 10.

Remarque : L'interruption (IRQ) est paramétrable par logiciel.


 Canal DMA

Le canal DMA (accès direct mémoire) est la ligne de signal que votre interface audio utilise pour transférer directement des données vers la mémoire système. L'interface audio vous permet de transférer des données à travers un canal DMA 8 bits ou 16 bits.

Pour le canal DMA 8 bits (Bas), trois canaux sont disponibles : 0, 1 (par défaut) et 3.

Pour le canal DMA 16 bits (Haut), quatre canaux sont disponibles : 5 (par défaut), 6 , 7 et DMA. L'option DMA utilise le canal DMA 8 bits, correspondant au Canal DMA Bas sélectionné, pour transférer des données numériques 16-bits.

Remarque : Le canal DMA est paramétrable par logiciel.