 PageMaker®-Konvertierer Hilfe-Inhalt

Allgemeines

Was kann der PageMaker-Konvertierer?

Arbeitsschritte

Wählen der Dateien für die Konvertierung

Wählen des Speicherorts für die konvertierten Dateien

Durchführen der Konvertierung

Prüfen der Ergebnisse einer Konvertierung

Befehle

Hauptfenster

Menü "Datei"

Menü "Ansicht"

Menü "Hilfe"


Befehle im Menü "Datei"

Das Menü "Datei" enthält folgende Befehle:

Dateien wählen	Zum Wählen der Dateien für die Konvertierung.
Dateien löschen	Zum Löschen der markierten Dateien.
Protokoll speichern	Zum Speichern der Protokolldatei auf einem Datenträger.
Speichern am Originalspeicherort	Zum Speichern der konvertierten Dateien an demselben Speicherort wie die Originaldateien.
Speicherort wählen	Zum Wählen des Speicherorts für die konvertierten Dateien.
Protokoll drucken	Zum Drucken der Protokolldatei.
Drucker einrichten	Zum Wählen eines Druckers und einer Druckerverbindung.
Beenden	Zum Schließen des Programms.


Befehle im Menü "Ansicht"

Das Menü "Ansicht" enthält folgenden Befehl:

Protokoll	Zum Einblenden des Protokolls mit den Konvertierungsergebnissen.


Befehle im Menü "Hilfe"

Das Menü "Hilfe" enthält folgende Befehle:

Inhalt	Zum Einblenden der Liste der verfügbaren Hilfethemen.
Hilfe verwenden	Enthält allgemeine Anweisungen für den Umgang mit der Hilfe.
Über	Zum Einblenden der Versionsnummer des Konvertierers.


Allgemeines

Der PageMaker-Konvertierer dient zum schnellen Konvertieren von Satzdateien und Vorlagen aus PageMaker 5.x und 6.0x für MacOS in PageMaker 6.0 für Windows. Sie können jeweils eine Satzdatei oder eine Gruppe von Satzdateien konvertieren. Die Dauer des Konvertierungsprozesses hängt von der Computerkonfiguration und der Größe und Komplexität der Satzdatei ab.


Hauptfenster

Das Hauptfenster zeigt eine Liste der gewählten Dateien und den jeweiligen Konvertierungsstatus an. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Dateiliste

Die gewählten Dateien werden in dieser Liste aufgeführt. Die Dateien werden mit dem Befehl "Dateien wählen" gewählt. Der Suchweg für die derzeit markierte Datei wird in der Statusanzeige unten im Fenster angezeigt.

Größe gibt die Größe des Quelldokuments in Byte an.

Version gibt die Version des Quelldokuments an.

	Konvertierung wurde erfolgreich abgeschlossen
	Konvertierung war nicht erfolgreich
	Konvertierung wurde erfolgreich abgeschlossen, aber mit Problemen
Konvertieren

Mit dieser Schaltfläche starten Sie die Konvertierung der Dateien in der Dateiliste. Wenn mindestens eine der Zielsatzdateien bereits im Zielordner vorhanden ist, wird das Dialogfeld "Dateinamenkonflikt" eingeblendet, und Sie können die Satzdatei überschreiben oder die Konvertierung abbrechen. Nach der Konvertierung der MacOS-Satzdatei fügt der Konvertierer dem Original-MacOS-Dateinamen das Präfix "PC" hinzu.

Abbrechen

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Konvertierung unterbrochen. Das Dialogfeld "Konvertierung abbrechen" wird eingeblendet. Der Benutzer kann dann die Konvertierung abbrechen oder wiederaufnehmen.

Status

Die Statusanzeige gibt an, wie viele der markierten Satzdateien tatsächlich konvertiert werden konnten.

Eingabe von 8.3-Zieldateinamen

Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie Dateien auf einem Netz speichern, auf dem die zulässige Länge von Dateinamen auf acht Zeichen mit einer drei Zeichen langen Erweiterung eingeschränkt ist (z. B. ein Netz mit Novell NetWare-Software vor Version 4.1). Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

•	Ist diese Option aktiviert, wird der Konvertierungsprozeß bei jeder Satzdatei angehalten, und Sie werden aufgefordert, einen neuen Dateinamen einzugeben.

•	Ist diese Option aktiviert, kürzt ein Netz, auf dem Dateinamen der 8.3-Konvention folgen müssen, alle Dateinamen, die mehr als acht Zeichen enthalten. Wenn Sie aber zu einem Netz wechseln, auf dem die Länge der Dateinamen nicht beschränkt ist, werden die Namen nicht gekürzt.

•	Wenn Sie Dateien mit langen Dateinamen auf einem Netz speichern, auf dem die 8.3-Konvention gilt, aber die Option "Eingabe von 8.3-Zieldateinamen" nicht aktivieren, kürzt das System Dateinamen; dabei werden ggf. Dateien überschrieben.


Dateien wählen (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl wählen Sie Dateien für die Konvertierung. Sie können mit Hilfe der Umschalttaste und der linken Maustaste gleichzeitig mehrere Dateien markieren. Die ausgewählten Dateien werden im Hauptfenster aufgeführt. Informationen zum Entfernen von Dateien finden Sie unter Dateien löschen.

Kurzbefehle

Symbolleiste:

Tasten:	Strg+O


Dialogfeld "Wählen Sie zu konvertierende Dateien"

Wählen Sie die Dateien, die konvertiert werden sollen.

Datei

Geben Sie den Namen der gewünschten Datei ein bzw. wählen Sie den Namen aus der Liste. In diesem Feld werden nur Dateien mit der Dateinamenerweiterung aufgeführt, die unter "Dateityp" gewählt wurde.

Dateityp

Wählen Sie die zu öffnende Dateiart:

PageMaker-Dateien (.pm5, *.pm6,*.pt5,*.pt6)

Alle Dateien (*.*)


Dateien löschen (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl können Sie Dateien entfernen, die für die Konvertierung gewählt wurden. Sie können mehrere Dateien aus der Dateiliste im Hauptfenster wählen, indem Sie beim Klicken mit der linken Maustaste die Umschalttaste gedrückt halten. Informationen zum Hinzufügen neuer Dateien finden Sie unter Dateien wählen.

Kurzbefehle

Tasten:	Strg+D


Protokoll speichern (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl speichern Sie die Konvertierungsergebnisse auf einem Datenträger. Sie können alle in der Protokolldatei aufgeführten Meldungen speichern (dies ist die Standardeinstellung) oder nur die Meldungen für Dateien, die Sie in der Liste im Hauptfenster gewählt haben. Sie können mit Hilfe der Umschalttaste und der linken Maustaste gleichzeitig mehrere Dateien markieren. Wenn Sie den Befehl "Protokoll speichern" wählen, wird das Dialogfeld "Protokoll speichern unter" eingeblendet, damit Sie der Datei einen Namen geben können. Das Konvertierungsprotokoll kann auch vom Dialogfeld "Protokoll einblenden" aus gespeichert werden.

Kurzbefehle

Symbolleiste:

Tasten:	Strg+S


Dialogfeld "Protokoll speichern unter"

Mit den folgenden Optionen können Sie den Namen und den Speicherort der Protokolldatei festlegen:

Dateiname

Geben Sie einen Dateinamen ein, um ein Dokument unter einem anderen Namen zu speichern. Wenn Sie keine Dateinamenerweiterung eingeben, fügt der Konvertierer die Erweiterung hinzu, die unter "Dateityp" angegeben wurde.

Dateityp

Wählen Sie für die Protokolldatei ein Dateiformat:

Protokolldateien (*.log)

Textdateien (*.txt)

Alle Dateien (*.*)


Speichern am Originalspeicherort (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl werden die konvertierten Satzdateien an demselben Speicherort wie die Originaldateien gespeichert. Wenn Sie den Befehl deaktivieren (wählen Sie "Datei" > "Speichern am Originalspeicherort"), wird das Dialogfeld "Speicherort wählen" eingeblendet. Wenn Sie keinen Speicherort wählen, bleibt "Speichern am Originalspeicherort" aktiviert.


Speicherort wählen (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl können Sie einen anderen Speicherort als den Speicherort der Originaldateien für die konvertierten Satzdateien wählen. Der Konvertierer blendet das Dialogfeld "Speicherort wählen" ein. Informationen zum Speichern von konvertieren Satzdateien in demselben Ordner wie die Originaldateien finden Sie unter Speichern am Originalspeicherort.

Kurzbefehle

Symbolleiste:

Tasten:	Strg+J


Dialogfeld "Speicherort wählen"

In diesem Dialogfeld wählen Sie einen Speicherort für die konvertierten Satzdateien.


Protokoll drucken (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl können Sie die Konvertierungsergebnisse drucken. Sie können alle in der Protokolldatei aufgeführten Meldungen drucken (dies ist die Standardeinstellung) oder nur die Meldungen für Dateien, die Sie in der Liste im Hauptfenster gewählt haben. Sie können mit Hilfe der Umschalttaste und der linken Maustaste gleichzeitig mehrere Dateien markieren. Wenn Sie "Protokoll drucken" wählen, blendet der Konvertierer das Standard-Druckdialogfeld ein. Das Konvertierungsprotokoll kann auch vom Dialogfeld "Protokoll einblenden" aus gedruckt werden.

Kurzbefehle

Symbolleiste:

Tasten:	Strg+P


Drucker einrichten (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl blenden Sie das Standarddialogfeld zum Einrichten des Druckers ein, in dem Sie einen Drucker und eine Druckerverbindung wählen.


Beenden (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl beenden Sie die Konvertierer-Arbeitssitzung.

Kurzbefehle

Tasten:	Alt+F4


Protokoll (Menü "Ansicht")

Mit diesem Befehl blenden Sie die Konvertierungsergebnisse ein. Sie können alle in der Protokolldatei aufgeführten Meldungen einblenden (dies ist die Standardeinstellung) oder nur die Meldungen für Dateien, die Sie in der Liste im Hauptfenster gewählt haben. Sie können mit Hilfe der Umschalttaste und der linken Maustaste gleichzeitig mehrere Dateien markieren. Wenn Sie "Protokoll" wählen, blendet der Konvertierer das Dialogfeld "Protokoll einblenden" ein.

Kurzbefehle

Symbolleiste:

Tasten:	Strg+L


Dialogfeld "Protokoll einblenden"

In diesem Dialogfeld werden die Ergebnisse der Konvertierung für jede Satzdatei oder nur für die im Hauptfenster gewählten Satzdateien eingeblendet.

Speichern

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Protokoll auf einen Datenträger zu speichern. Der Konvertierer blendet das Dialogfeld "Protokoll speichern unter" ein, damit Sie dem Dokument einen Namen geben können.

Drucken

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Protokoll zu drucken. Der Konvertierer blendet das Standard-Druckdialogfeld ein.


Inhalt (Menü "Hilfe")

Mit diesem Befehl blenden Sie den ersten Bildschirm der Hilfe ein. Von diesem Bildschirm aus können Sie dann Anleitungen zur Arbeit mit dem Konvertierer und andere Informationen einblenden.

Nachdem Sie die Hilfe geöffnet haben, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Inhalt" zum ersten Bildschirm zurückkehren.


Hilfe verwenden (Menü "Hilfe")

Mit diesem Befehl blenden Sie Anleitungen zur Arbeit mit der Hilfe ein.


Über (Menü "Hilfe")

Mit diesem Befehl blenden Sie Copyright-Informationen und die Versionsnummer Ihrer Kopie des Konvertierers ein.


Kontexthilfe

Mit diesem Befehl erhalten Sie Hilfe zu einem bestimmten Teil des Konvertierers. Wenn Sie auf die Kontexthilfe-Schaltfläche auf der Symbolleiste klicken, verwandelt sich der Mauszeiger in einen Pfeil mit einem Fragezeichen. Klicken Sie auf einen Menübefehl oder auf eine andere Schaltfläche auf der Symbolleiste. Das entsprechende Hilfethema wird eingeblendet.

Kurzbefehl

Tasten:	Umschalttaste+F1


Konvertierung abbrechen

Dieses Dialogfeld erscheint, wenn Sie während der Konvertierung auf die Schaltfläche "Abbrechen" klicken. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Alle abbrechen

Mit dieser Schaltfläche werden alle Konvertierungen unterbrochen.

Weiter

Mit dieser Schaltfläche setzen Sie die unterbrochene Konvertierung fort.


Dateinamenkonflikt

Dieses Dialogfeld erscheint, wenn im Zielordner eine Datei mit demselben Namen gefunden wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ersetzen", wenn Sie mit den Satzdateikonvertierungen fortfahren wollen; dadurch werden alle zuvor konvertierten Satzdateien am gleichen Zielspeicherort überschrieben.


Keine Hilfe verfügbar

Für diesen Bereich des Fensters gibt es keine Hilfe.


Drucken (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl drucken Sie ein Dokument. Dieser Befehl blendet das Dialogfeld "Drucken" ein, in dem Sie den zu druckenden Seitenbereich, die Anzahl der Kopien, den Zieldrucker und andere Optionen zum Einrichten des Druckers festlegen können.

Kurzbefehle

Symbolleiste:

Tasten:	STRG+P


Dialogfeld "Drucken"

Mit den folgenden Optionen können Sie festlegen, wie ein Dokument gedruckt wird:

Drucker

Der aktive Drucker und die aktive Druckerverbindung. Wählen Sie die Option "Einrichten", um den Drucker und die Druckerverbindung zu ändern.

Einrichten

Zeigt das Dialogfeld "Druckereinrichtung" an, damit Sie einen Drucker und eine Druckerverbindung wählen können.

Druckbereich

Legen Sie fest, welche Seiten gedruckt werden sollen:

Alles	Druckt das ganze Dokument.
Markierung	Druckt den markierten Text.
Seiten	Druckt den Seitenbereich, der in den Feldern "von" und "bis" festgelegt wurde.
Kopien

Legen Sie die Anzahl der Kopien fest, die für den obigen Seitenbereich gedruckt werden soll.

Kopien sortieren

Druckt Kopien in der Reihenfolge der Seiten und mehrfache, nicht getrennte Kopien jeder einzelnen Seite.

Druckqualität

Wählen Sie die Druckqualität. Im allgemeinen benötigt ein Ausdruck niedrigerer Qualität weniger Zeit.


Druckstatus

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn ein Programm Daten an den Drucker sendet. Die Seitenzahl zeigt den Status des Druckvorgangs an.

Um das Drucken zu unterbrechen, wählen Sie "Abbrechen".


Seitenansicht (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl lassen Sie das aktive Dokument so auf dem Bildschirm darstellen, wie es in gedruckter Form aussehen wird. Das Hauptfenster wird durch ein Druckvorschaufenster ersetzt, in dem eine oder zwei Seiten in ihrer gedruckten Form angezeigt werden. In der Symbolleiste der Seitenansicht können Sie wählen, ob Sie eine oder zwei Seiten gleichseitig sehen wollen, durch das Dokument blättern, ein- und auszoomen und einen Druckjob starten möchten.


Symbolleiste der Seitenansicht

Die Symbolleiste der Seitenansicht bietet Ihnen die folgenden Optionen:

Drucken

Blendet das Druckdialogfeld ein, mit dem Sie einen Druckjob starten.

Nächste Seite

Die nächste gedruckte Seite wird in der Vorschau angezeigt.

Vorhergehende Seite

Die vorhergehende gedruckte Seite wird in der Vorschau angezeigt.

Eine Seite / Zwei Seiten

Eine oder zwei gedruckte Seiten werden angezeigt.

Seite vergrößern

Vergrößert die gedruckte Seite.

Seite verkleinern

Verschafft einen globalen Überblick über die gedruckte Seite.

Schließen

Bringt Sie von der Seitenansicht zurück zum Bearbeitungsfenster.


Drucker einrichten (Menü "Datei")

Mit diesem Befehl wählen Sie einen Drucker und eine Druckerverbindung. Dieser Befehl blendet das Dialogfeld "Drucker einrichten" ein, in dem Sie den Drucker und die Druckerverbindung festlegen.


Dialogfeld "Drucker einrichten"

Mit den folgenden Optionen können Sie den Zieldrucker und den Anschluß wählen.

Drucker

Wählen Sie den Drucker, den Sie verwenden wollen. Wählen Sie den Standarddrucker oder wählen Sie die Bestimmter-Drucker-Option und dann einen der aufgeführten installierten Drucker. Sie installieren Drucker und konfigurieren Anschlüsse mit Hilfe der Windows-Systemsteuerung.

Format

Wählen Sie Hoch- oder Querformat.

Größe

Wählen Sie die Papiergröße, auf der das Dokument gedruckt werden soll.

Zufuhr

Einige Drucker haben mehrere Papierzufuhren für verschiedene Papierquellen. Wählen Sie hier die Papierzufuhr.

Optionen

Blendet ein Dialogfeld ein, in dem Sie zusätzliche Optionen zum Drucken wählen können, die vom jeweils gewählten Drucker abhängen.

Netzwerk...

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu einem Speicherort im Netzwerk eine Verbindung herzustellen und dabei einen neuen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen.


Seite einrichten (Menü "Datei")

Siehe anwendungsspezifische Hilfe.