 Info Caere Scan Manager

Caere Scan Manager is een programma dat communicatie mogelijk maakt tussen uw scanner en alle producten van Caere. Caere Scan Manager wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u een product van Caere installeert.

Ga als volgt te werk om Caere Scan Manager te openen:

1	Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen [image] Configuratiescherm.

2	Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager.

Het venster van Caere Scan Manager verschijnt.

  Klik hier voor meer onderwerpen over Caere Scan Manager


Scannerdrivers van Caere

Producten van Caere worden geleverd met speciale scannerdrivers. Dit zijn softwareprogramma's die het product van Caere nodig heeft voor de communicatie met de scanners die ondersteund worden. De bestanden voor deze scannerdriver worden op uw computer geïnstalleerd wanneer u Caere Scan Manager installeert.

Om uw scanner met een product van Caere te gebruiken dient u hem als standaard scanner te selecteren in Caere Scan Manager.


Scannerdrivers van de fabrikant

Een groot aantal scanners zijn voorzien van meerdere scannerdrivers. Een scannerdriver is een softwareprogramma dat uw computer in staat stelt te communiceren met uw scanner. Voor sommige scanners zijn geen drivers nodig en voor andere scanners zijn meer dan een driver nodig. Raadpleeg de documentatie van uw scanner voor informatie over het installeren van de benodigde scannerdrivers.

Als voor uw scanner gebruik van de TWAIN-interface wordt ondersteund, moet u de door de fabrikant geleverde TWAIN-drivers installeren zoals aangegeven in de documentatie van uw scanner en alvorens het product van Caere te installeren.

Installatie van de scannersoftware omvat soms twee TWAIN-drivers. Caere acht het aanbevolen dat u, indien mogelijk, een 32-bits-driver selecteert i.p.v. een 16-bits-driver. Als u een driver hebt geselecteerd die ongewenste scanresultaten oplevert, kunt u proberen om de andere driver te selecteren. Zie De huidige TWAIN-driver veranderen voor meer informatie.

Zorg dat uw scanner en de scannerdriver juist geïnstalleerd en geconfigureerd zijn alvorens de scanner met het product van Caere te gebruiken. Zoals alle software moeten scannerdrivers van tijd tot tijd bijgewerkt worden. Zorg dat de juiste, door de fabrikant geleverde scannerdriver op uw computer geïnstalleerd is.


 Caere Scan Manager de-installeren

Ga als volgt te werk om Caere Scan Manager te de-installeren:

1	Sluit alle producten van Caere.

2	Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen [image] Configuratiescherm [image] Software.

3	Selecteer Caere Scan Manager en klik op Toevoegen/verwijderen.

4	Klik op Alles verwijderen om het de-installatiescherm van Caere Scan Manager weer te geven en klik vervolgens op Voltooien om af te sluiten.

5	Start de computer opnieuw.

Sommige pictogrammen en programmabestanden kunnen op uw computer aanwezig blijven als ze een andere naam hebben gekregen of als ze aangepast of verplaatst zijn.


 Caere Scan Manager herinstalleren

Om uw scanner met een product van Caere te gebruiken moet Caere Scan Manager geïnstalleerd zijn en moet in dit product als standaard instelling geselecteerd zijn. Caere Scan Manager wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u uw product van Caere installeert.

Gebruik de volgende instructies als u om willekeurige reden Caere Scan Manager opnieuw moet installeren.

  Zorg alvorens Caere Scan Manager te installeren en met uw product van Caere te scannen, dat de scanner aangesloten is, compatibel is met uw systeem en naar behoren draait met de door de fabrikant geleverde software (bijv. een TWAIN-driver).

Ga als volgt te werk om Caere Scan Manager te herinstalleren:

1	Zorg dat de scanner ingeschakeld is, wanneer u de computer start.

2	Sluit alle producten van Caere.

3	Plaats de CD-ROM met het product van Caere in het CD-ROM-station.

4	Annuleer het gebruikelijke setup-programma, als dit automatisch gestart wordt.

5	Zoek naar de map Scanmgr en dubbelklik op het bestand Setup.exe.

6	Klik op Alles herinstalleren en volg daarna de instructies op het scherm om de scanner te selecteren.

Indien nodig wordt u gevraagd om uw computer opnieuw te starten. Klik op Ja om de computer onmiddellijk opnieuw te starten. Klik op Nee als u de computer op later tijdstip zelf opnieuw wilt starten.

  Klik hier voor meer onderwerpen over Caere Scan Manager


 Verdere scanners instellen met producten van Caere

Tijdens het installeren van Caere Scan Manager, wordt u gevraagd om de scanner te selecteren die u met uw producten van Caere wilt gebruiken.

U kunt op ieder willekeurig moment extra scanners voor de producten van Caere instellen.

Ga als volgt te werk om verdere scanners met producten van Caere in te stellen:

1	Zorg dat de scanner ingeschakeld is, wanneer u de computer start.

2	Sluit alle producten van Caere.

3	Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen [image] Configuratiescherm.

4	Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager om Caere Scan Manager te openen.

5	Dubbelklik op het pictogram Scanner toevoegen om de wizard Scanner toevoegen te openen.

6	Selecteer de fabrikant van uw scanner in de keuzelijst Fabrikanten, selecteer het model in de keuzelijst Scanners en klik vervolgens op Volgende.

7	Selecteer Ja als u deze scanner de standaard instelling wilt maken voor uw producten van Caere en klik vervolgens op Volgende.

8	Selecteer een TWAIN-driver, als u daar om gevraagd wordt, en klik vervolgens op Voltooien.

  Uw standaard scanner veranderen

Tijdens het instellen van een nieuwe scanner in Caere Scan Manager, wordt u gevraagd of u dit de standaard scanner voor de producten van Caere wilt maken. Tevens kunt u later de standaard scanner veranderen door in Caere Scan Manager met de rechter muisknop op het pictogram ervan te klikken en Instellen als standaard te kiezen.

  Klik hier voor meer onderwerpen over Caere Scan Manager


 De standaard scanner voor producten van Caere veranderen

Ga als volgt te werk om de standaard scanner voor producten van Caere te veranderen:

1	Zorg dat de scanner ingeschakeld is, wanneer u de computer start.

2	Sluit alle producten van Caere.

3	Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen [image] Configuratiescherm.

4	Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager om Caere Scan Manager te openen.

5	Selecteer het pictogram van de scanner, die u als standaard scanner wilt instellen.

6	Kies Instellen als standaard in het menu Bestand. Daarnaast kunt u eveneens met de rechter muisknop op het pictogram klikken en in het snel-menu Instellen als standaard kiezen. Hierdoor wordt een vinkje geplaatst naast de optie Instellen als standaard en wordt door alle producten van Caere automatisch van dit apparaat gebruik gemaakt.

  Klik hier voor meer onderwerpen over Caere Scan Manager


 Instellingen voor uw scanner selecteren in Caere Scan Manager

Na het instellen van de scanner in Caere Scan Manager kunt u voor de scanner diverse instellingen selecteren.

Ga als volgt te werk om voor de scanner instellingen te selecteren in Caere Scan Manager:

1	Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen [image] Configuratiescherm.

2	Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager om Caere Scan Manager te openen.

3	Dubbelklik op het pictogram van de scanner waarvoor u instellingen wilt selecteren.

Het dialoogvenster Eigenschappen voor de betreffende scanner verschijnt.

4	Klik op de tabs in het Eigenschappen-dialoogvenster om voor de scanner de diverse instellingen te selecteren.

5	Klik op OK wanneer u klaar bent met het selecteren van de instelingen voor de scanner.

  Tevens kunt u binnen de producten van Caere diverse scanneropties selecteren. Raadpleeg de online-Help in uw producten van Caere voor meer informatie.

  Klik hier voor meer onderwerpen over Caere Scan Manager


Problemen bij het verbinden van een product van Caere met uw scanner

Probeer de volgende oplossingen als u een probleem ervaart met uw product van Caere en de scanner of als u na het starten van het product een scannerfoutbericht te zien krijgt.

Zorg dat de scanner ondersteund wordt door uw product van Caere in combinatie met uw versie van Windows.

Een lijst van geteste scanners wordt geboden in de Scannersetup-aantekeningen die deel uitmaken van het product van Caere. Als uw scanner niet in de lijst voorkomt, belt u de fabrikant van de scanner om te vragen of deze ondersteund wordt.

Zorg alvorens uw product van Caere te gebruiken dat de scanner aangesloten is, compatibel is met uw systeem en naar behoren draait met de door de fabrikant geleverde software (bijv. een TWAIN-driver).

Zorg dat de scanner is ingeschakeld.

De scannerdrivers moeten tijdens het opstarten geladen worden. Schakel de scanner opnieuw in en start vervolgens opnieuw de computer om te zorgen dat de scannerdrivers geladen worden.

Zorg dat Caere Scan Manager juist geïnstalleerd is. Klik op Info Caere Scan Manager voor meer informatie.

Zorg dat uw scanner als de standaard scanner geselecteerd is in Caere Scan Manager. Klik op De standaard scanner voor producten van Caere veranderen voor meer informatie.

Zorg dat de scanner niet in gebruik is door een andere applicatie.

De-installeer en herinstalleer Caere Scan Manager.


Als scannen niet beschikbaar is in uw product van Caere

Als de opdracht voor het scannen niet in uw product van Caere wordt weergegeven, kan dit het gevolg zijn van het volgende:

Uw scanner is in gebruik door een ander product. Sluit de producten die wellicht de scanner kunnen gebruiken en start het product van Caere opnieuw.

Caere Scan Manager is niet goed geïnstalleerd. Klik op Caere Scan Manager herinstalleren.

Uw scanner is in Caere Scan Manager niet als de standaard scanner geïnstalleerd. Klik op De standaard scanner voor producten van Caere veranderen.

De benodigde drivers voor uw scanner (zoals bijv. de TWAIN-driver) zijn niet geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie van de scanner.

Uw scanner is uitgeschakeld, niet op de computer aangesloten of werkt niet naar behoren. Controleer alle aansluitingen en test de scanner met een andere scanapplicatie. Start de scanner opnieuw, zet hem terug op de standaard status en start vervolgens de computer opnieuw.

Uw scanner wordt niet ondersteund door het product van Caere. Controleer de lijst van ondersteunde scanners in de Scannersetup-aantekeningen die deel uitmaken van uw Caere-product.


Scannerbericht tijdens starten van producten van Caere

Na het installeren of veranderen van de scanner in Caere Scan Manager kan het volgende bericht verschijnen wanneer u voor het eerst het product van Caere start:

”De configuratie van deze scanner is ingesteld voor gebruik van de systeemniveau-driver.”

Klik op OK in het dialoogvenster als er verder geen informatie gevraagd wordt. Het is mogelijk dat u de optie krijgt om het volgende te selecteren:

SCSI ID of scannerconfiguratie-informatie

Raadpleeg de documentatie van uw scanner voor de juiste informatie.

Paginaformaatinformatie

Geef het grootste paginaformaat aan dat door de scanner ondersteund wordt.


Systeem blijft hangen tijdens het scannen

Probeer de volgende oplossingen als het systeem blijft hangen tijdens het scannen:

Schakel de scanner opnieuw in om hem naar de standaard status terug te brengen. Start vervolgens de computer opnieuw.

Controleer de setup van de scanner. Raadpleeg voor meer informatie de Scannersetup-aantekeningen die deel uitmaken van uw product van Caere.

Neem contact op met de fabrikant van de scanner om te controleren of u de juiste driver voor de scanner gebruikt.

Maak ruimte vrij op de harde schijf door de Prullenbak van Windows leeg te maken, tijdelijke bestanden (*.tmp) uit de map Temp te verwijderen, de harde schijf te defragmenteren, ScanDisk te draaien (Check Disk voor Windows NT) en applicaties en bestanden te verwijderen die u niet meer gebruikt.

Maak geheugen vrij door de computer opnieuw te starten, andere open applicaties te sluiten, onnodige vensters te sluiten en door van tijd tot tijd de harde schijf te defragmenteren.

Breid het fysieke geheugen van de computer uit (RAM).

Controleer de Eigenschappen van de scanner in Caere Scan Manager. Klik op Instellingen voor uw scanner selecteren in Caere Scan Manager voor meer informatie.

Bezoek de website van ScanSoft (www.scansoft.com) voor bijgewerkte versies van Caere Scan Manager.

Activeer de TWAIN-gebruikersinterface als u een scanner gebruikt die compatibel is met TWAIN. Dubbelklik op het pictogram van uw scanner in Caere Scan Manager. Klik op de tab TWAIN-scanner-instellingen en selecteer Ja voor Instellingen tonen voor het scannen.


Huidige TWAIN-driver

Dit is de TWAIN-driver die momenteel door uw scanner wordt gebruikt.

Een TWAIN-driver is een softwareprogramma van de fabrikant van uw scanner dat de computer in staat stelt om met de scanner te communiceren.

De driver kan in de tab TWAIN-driver veranderen gewijzigd worden.


Auto

Selecteer dit als u de instelling wilt aanvaarden die door de TWAIN-driver wordt aanbevolen.

(Het wordt aanbevolen om Auto altijd te gebruiken wanneer het voor een instelling beschikbaar is.)


Ja

Selecteer dit als u de instelling rechts wilt gebruiken.


Nee

Selecteer dit als u de instelling rechts niet wilt gebruiken.


TWAIN-instellingen tonen voor het scannen

Dit toont de gebruikersinterface van uw TWAIN-driver tijdens het scannen in het product van Caere. (U selecteert scannerinstellingen in de TWAIN-driver i.p.v. in het product van Caere.)

Selecteer Ja voor deze instelling als u problemen ondervindt tijdens het scannen.


Zwart/witte beelden omdraaien

Hierdoor worden tijdens het scannen de zwarte en witte elementen op een pagina omgekeerd.

Selecteer Ja voor deze instelling als de zwart/witte elementen van een gescand beeld omgedraaid lijken.


Grijsschaalbeelden omdraaien

Hierdoor worden tijdens het scannen de zwarte en witte elementen op een pagina omgekeerd.

Selecteer Ja voor deze instelling als de grijsschaalelementen van een gescand beeld op onjuiste wijze omgedraaid lijken.


Kleurbeelden omdraaien

Hierdoor worden tijdens het scannen de kleurelementen op een pagina omgekeerd.

Selecteer Ja voor deze instelling als de kleurelementen van een gescand beeld op onjuiste wijze omgedraaid lijken.


Batch-scannen met TWAIN ondersteunen

Selecteer Ja voor deze instelling als u problemen ervaart bij het scannen van meerdere pagina's in de ADF (automatic document feeder).


Omgekeerde helderheidsinstellingen gebruiken

Selecteer Ja voor deze instelling om de richting Lichter/donkerder voor de helderheidsschuifbalk in producten van Caere te verwisselen.


Onderhandeling voor pagina van 300 dpi vereist

Selecteer Ja voor deze instelling als u na het scannen alleen het gedeelte linksboven van een pagina ziet.


Kleurdocumenten alleen scannen d.m.v. flatbed-scanner

Selecteer Ja voor deze instelling als u problemen ondervindt bij het scannen van kleurdocumenten in de ADF (automatic document feeder) van de scanner.


Driver sluiten na iedere scan

Selecteer Ja voor deze instelling als u problemen ondervindt bij het scannen van meerdere pagina's.


Beschikbare papierformaten ophalen van scanner

Selecteer Nee voor deze instelling als de scanner ondersteuning biedt voor een papierformaat dat niet verschijnt in de scannerinstellingen in uw product van Caere.


Standaard instellingen gebruiken

Klik hier om alle instellingen in deze tab terug te zetten op de originele waarden.


Beschikbare TWAIN-drivers

Dit zijn de TWAIN-drivers die u voor uw scanner geïnstalleerd hebt.

Een TWAIN-driver is een softwareprogramma van de fabrikant van uw scanner dat de computer in staat stelt om met de scanner te communiceren. Caere acht het aanbevolen dat u, indien mogelijk, een 32-bits-driver selecteert i.p.v. een 16-bits-driver.

Selecteer de driver die u met uw scanner wilt gebruiken en klik op Instellen als huidige driver.

Als er meer dan een driver geïnstalleerd is en de geselecteerde driver onaanvaardbare resultaten oplevert, kunt u proberen om de andere driver te selecteren.


Instellen als huidige TWAIN-driver

Klik hierop om de geselecteerde driver met uw scanner te gebruiken.


Huidige scanner

Dit is de scanner waarvoor u momenteel de eigenschappen instelt.


Apparaattype

Selecteer de beste omschrijving voor deze scanner (of ander type apparaat).


Instellen als standaard scanner

Klik hierop als u deze scanner de standaard scanner wilt maken voor gebruik door alle producten van Caere.


OK

Klik op deze knop om het dialoogvenster te sluiten en eventueel aangebrachte veranderingen op te slaan.


Annuleren

Klik op deze knop om het dialoogvenster te sluiten zonder eventueel aangebrachte veranderingen op te slaan.


Toepassen

Klik op knop om eventueel aangebrachte veranderingen op te slaan maar het dialoogvenster open te laten.


Digitale camera's instellen

Na het installeren van Caere Scan Manager wordt u gevraagd om de scanner te selecteren die u met uw producten van Caere wilt gebruiken. U kunt een digitale camera of een fotoscanner instellen samen met of in plaats van een scanner.

Instellen van een digitale camera of fotoscanner met uw producten van Caere kan op ieder willekeurig tijdstip gedaan worden.

Ga als volgt te werk om een digitale camera of een fotoscanner met producten van Caere in te stellen:

1	Sluit alle producten van Caere.

2	Klik in de Taakbalk van Windows op Start en kies Instellingen [image] Configuratiescherm.

3	Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager om Caere Scan Manager te openen.

4	Dubbelklik op het pictogram Scanner toevoegen om de wizard ”Scanner toevoegen” te openen.

5	Selecteer de fabrikant van uw camera en vervolgens in de keuzelijst de specifieke camera.

6	Als de fabrikant of de camera niet in de lijst voorkomt, selecteert u Algemeen als de fabrikant, waarna u TWAIN-camera selecteert.


Scannereigenschappen

Selecteer de tab Scannereigenschappen om informatie weer te geven of te veranderen over het soort apparaat dat u gebruikt of om het apparaat zodanig in te stellen zodat het automatisch gebruikt wordt wanneer u wilt scannen met uw product van Caere.


TWAIN-scannerinstellingen

Selecteer de tab TWAIN-scannerinstellingen als door uw scanner afbeeldingen worden omgedraaid of als u problemen hebt met het scannen van meerdere pagina's of tijdens het scannen andere problemen ervaart.


TWAIN-driver veranderen

Selecteer de tab TWAIN-driver veranderen om de lijst met TWAIN-drivers op uw computer weer te geven en deze eventueel te vervangen door een andere driver.


Overige scannerproblemen

Probeer om de TWAIN-scannerinstellingen in Caere Scan Manager te veranderen als zich een van de volgende problemen voordoet:

Scannen geeft omgedraaide afbeeldingen.

Scannen van meerdere pagina's veroorzaakt problemen.

Scannen geeft een andere afbeelding dan verwacht.

Veranderen van scannerinstellingen (zoals bijv. helderheid) levert onverwachte resultaten.

Klik op Instellingen selecteren voor uw scanner in Caere Scan Manager voor meer informatie.


TWAIN-driver

Met scanners en andere apparaten die bestuurd worden door TWAIN-drivers, kunt u materiaal scannen vanuit een groot aantal Windows-applicaties. Applicaties met TWAIN-mogelijkheden hebben toegang tot TWAIN-scanners zonder dat deze specifiek compatibel hoeven te zijn. In vorige versies van Caere Scan Manager werden TWAIN-drivers meestal TWAIN-databronnen genoemd.


TWAIN-databron

De term TWAIN-databron is nu vervangen door de term TWAIN-driver.


Scanner niet weergegeven in Caere Scan Manager

Probeer de volgende oplossingen als uw scanner niet wordt weergegeven als een selecteerbare optie in Caere Scan Manager:

Bezoek de web-site van ScanSoft onder URL: www.scansoft.com/scanners voor updates voor Caere Scan Manager. Als uw scanner in de lijst voorkomt, kunt u de meest recente uitgave van Caere Scan Manager downloaden.

Selecteer Algemeen als de fabrikant van uw scanner in Caere Scan Manager en selecteer vervolgens een van de TWAIN-opties als uw scanapparaat compatibel is met TWAIN.

Als u een algemene scanner toevoegt maar problemen ervaart bij het scannen naar uw product van Caere kunt u de Caere Scan Troubleshooter gebruiken om te proberen het probeem op te lossen.


De huidige TWAIN-driver veranderen

Ga als volgt te werk om de huidige TWAIN-driver te veranderen:

1	Sluit het programma van Caere af als dit gedraaid wordt.

2	Klik in de Taakbalk van Windows op Start en kies Instellingen > Configuratiescherm.

3	Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager.

4	Dubbelklik op het pictogram voor uw TWAIN-scanapparaat.

5	Klik op de tab TWAIN-driver veranderen.

6	Selecteer een TWAIN-driver uit de keuzelijst Beschikbare drivers en klik op Instellen als huidige driver.

7	Klik op OK.


Algemene tips voor het scannen

Als een afbeelding niet correct gescand wordt, zullen de resultaten van de OCR-procedure niet naar wens zijn. Houd tijdens het scannen oog op de volgende nuttige wenken:

Neem voor het scannen de kleur en de kwaliteit van het document in overweging. Documenten van hoge kwaliteit bieden betere herkenningsresultaten dan documenten van lage kwaliteit. Gekleurde documenten, documenten van lage kwaliteit of van een ongebruikelijke vorm kunnen leiden tot lagere nauwkeurigheid tijdens de OCR-procedure tenzij vóór het scannen aanpassingen gemaakt zijn.

Scan indien mogelijk het originele document in plaats van een fotokopie.

Controleer het glas, de spiegels en de lenzen van de scanner op stof, vegen en krassen. Maak eventueel schoon.

Zorg dat in uw product van Caere de juiste scannerinstellingen geselecteerd zijn.

Zorg dat de pagina recht ligt in de scanner. Tijdens het scannen van een klein document, zoals bijv. een visitekaartje, is plaatsing van het document op de glasplaat van belang. Bepaal het uitgangspunt op de glasplaat van de scanner (aan de hand van markeringen of van de documentatie) en plaats het document dat u wilt scannen, bij het uitgangspunt. Als de gescande afbeelding van een klein document niet correct is, kunt u wellicht experimenteren door het document op verschillende plaatsen op de glasplaat aan te brengen tot u de juiste positie gevonden hebt.


Caere Scan Troubleshooter gebruiken

Als u na het toevoegen van een scanner die niet door Caere getest is, problemen ervaart bij het scannen naar uw product van Caere, kunt u de Caere Scan Troubleshooter gebruiken. De Caere Scan Troubleshooter biedt een aantal schermen waarin u een aantal vragen wordt gesteld over de problemen die u ondervindt, waarna de scannerinstellingen veranderd worden om de problemen op te lossen.

Als de scanner voorkomt op de lijst met scanners die door Caere getest zijn, zijn de scannerinstellingen reeds optimaal ingesteld voor samenwerking met producten van Caere. In dit geval wordt gebruik van de Probleemoplossing niet aanbevolen, aangezien door het veranderen van scannerinstellingen van een scanner die getest is, het probleem waarschijnlijk niet opgelost wordt.

U kunt naar de Caere Scan Troubleshooter gaan vanuit het menu Help van uw product van Caere of vanuit het menu Help van Caere Scan Manager.