Copyright: © Copyright Symantec Corporation 1996-1998
Citation: Copyright © Symantec Corporation 1996-1998


Logbuch, allgemeine Informationen
Das Logbuch

Im Logbuch werden Ereignisse aufgezeichnet, die Symantec-Produkte auf Ihrem Computer ausführen. Die Registerkarten im Dialogfeld "Norton Logbuch" ändern sich, je nachdem welche protokollfähigen Symantec-Produkte auf Ihrem Computer installiert sind.

Um das Ereignisprotokoll eines bestimmten Produkts einzusehen, klicken Sie auf dessen Registerkarte. Wenn nur die Registerkarte "Alle" angezeigt wird, sind keine Ereignisse im Logbuch aufgezeichnet.

Klicken Sie hier  [image] , um weitere Informationen zu erhalten.


Ereignisse aus dem Logbuch löschen

Das Logbuch löscht Ereigniseinträge auf der Basis der Angabe auf der Registerkarte "Logbuch" im Dialogfeld "Einstellungen". Gemäß Voreinstellung werden Logbucheinträge nach dreißig Tagen gelöscht.

So löschen Sie Ereignisse aus dem Logbuch

Wählen Sie ein Ereignis aus der Liste, und klicken Sie auf "Löschen".

Um mehrere Ereignisse gleichzeitig zu löschen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und wählen Sie die zu löschenden Ereignisse aus.

Hinweis

Hierdurch werden Ereignisse endgültig aus dem Logbuch gelöscht. Sie können ein Ereignisse nicht mehr rückgängig machen, wenn Sie dessen Eintrag aus dem Logbuch gelöscht haben.

Klicken Sie hier  [image] , um weitere Informationen zu erhalten.


Ereignisse im Logbuch rückgängig machen

Wenn ein Software-Update oder ein Hardwaretreiber, den Sie mit LiveUpdate Pro installiert haben, nicht richtig funktioniert oder durch die Korrektur eines Fehlers während einer Untersuchung andere Probleme entstanden sind, können Sie das Ereignis rückgängig machen, sofern es möglich ist.

So machen Sie Ereignisse im Logbuch rückgängig

Wählen Sie ein Ereignis aus, und klicken Sie auf "Rückgängig".

Je nachdem, welchen Ereignistyp Sie ausgewählt haben, deinstalliert das Logbuch ein Update, nimmt eine Korrektur, die von einer Prüfung ausgeführt wurde, zurück usw. Wenn durch die Rücknahme das Problem nicht beseitigt wird, machen Sie ggf. weitere Ereignisse rückgängig.

Hinweis

Viele Ereignisse können nicht rückgängig gemacht werden. Rücknahmefähige Ereignisse sind in der entsprechenden Spalte mit "Ja" gekennzeichnet.

Klicken Sie hier  [image] , um weitere Informationen zu erhalten.


Dialogfeld "Norton Logbuch"

Im Logbuch werden Ereignisse aufgezeichnet, die Symantec-Produkte auf Ihrem Computer ausführen. Die Registerkarten im Dialogfeld "Norton Logbuch" ändern sich, je nachdem welche protokollfähigen Symantec-Produkte auf Ihrem Computer installiert sind.

Um das Ereignisprotokoll eines bestimmten Produkts einzusehen, klicken Sie auf dessen Registerkarte. Wenn nur die Registerkarte "Alle" angezeigt wird, sind keine Ereignisse im Logbuch aufgezeichnet.

Klicken Sie hier  [image] , um weitere Informationen zu erhalten.


Entfernt das ausgewählte Ereignis dauerhaft aus dem Logbuch. Gelöschte Ereignisse können nicht rückgängig gemacht werden.


Macht das ausgewählte Ereignis rückgängig. Wenn Sie z.B. ein Patch installiert haben, das auf Ihrem System nicht funktioniert, klicken Sie auf "Rückgängig", um das Patch zu deinstallieren und das System in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Hinweis: Nicht alle Aktionen können rückgängig gemacht werden.


Listet die Logbucheinträge nach der Art des Ereignisse, nach der Rücknahmefähigkeit, nach Datum und Uhrzeit und nach der Produktfunktion, die das Ereignis aufgezeichnet hat, auf.


Zeigt ausführliche Informationen über das ausgewählte Ereignis.


Zeigt die Produkte oder Produktfunktionen, die das Ereignis aufgezeichnet haben.


Schließt dieses Fenster und speichert die vorgenommenen Änderungen.


Zeigt die Online-Hilfe zu diesem Fenster an.


Dieses Dialogfeld zeigt folgende Informationen an:

die Anzahl der Abstürze

die Anzahl der Programmblockierungen

die Anwendungen und Module, die die Probleme verursacht haben

Hinweis

Die Programme Test16 und Test32 sind CrashGuard-Programme, die Ausnahmefehler künstlich erzeugen und ausgeführt werden, wenn Sie in einem der Absturztest-Dialogfelder von CrashGuard auf "Erzeugen" klicken. Wenn eines dieser Programme in der Liste angezeigt wird, wurde der Absturz zu Testzwecken und nicht durch die normale Computerarbeit hervorgerufen.