Doppelklicken Sie auf einen Blattnamen in der Liste, um in der aktiven Arbeitsmappe ein Blatt einzublenden.


Benennen Sie den benutzerdefinierten Diagrammtyp, den Sie hinzufügen möchten. Der Name kann bis zu 31 Zeichen lang sein und wird im Feld Diagrammtyp in der Registerkarte Standardtypen angezeigt.


Geben Sie für den benutzerdefinierten Diagrammtyp, den Sie hinzufügen möchten, eine Beschreibung ein. Die Beschreibung kann bis zu 250 Zeichen lang sein und wird unter dem Feld Beispieldiagramm in der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen angezeigt, wenn Sie im Feld Diagrammtyp auf den Namen des benutzerdefinierten Diagramms klicken.


Lokalisiert ein auf dem Computer installiertes Add-In-Programm. Standardmäßig werden im Feld Verfügbare Add-Ins nur die im Addin-Ordner des Excell Office-Ordners installierten Add-Ins aufgelistet. Falls ein in Microsoft Excel enthaltenes Add-In auf dem Computer nicht vorhanden ist, können Sie es installieren. Informationen zu den mitgelieferten Add-Ins erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um ein Add-In zu laden und dessen Befehle und Funktionen in Microsoft Excel verfügbar zu machen. Um ein Add-In aus dem Speicher zu entfernen und Speicherplatz freizumachen, deaktivieren Sie das betreffende Kontrollkästchen. Das Add-In wird nur aus dem Speicher, nicht von der Festplatte des Computers entfernt.


Beschreibt das im Feld Verfügbare Add-Ins ausgewählte Add-In.


Sie haben ein Element ausgewählt, das in einer früheren Version dieses Produktes verwendet wurde. Für dieses Element sind keine Hilfethemen verfügbar.


Geben Sie einen Namen ein, um dem aktiven Tabellenblatt eine neue Ansicht hinzuzufügen.


Klicken Sie auf Druckeinstellungen, um die aktuellen Druckeinstellungen zusammen mit der neu erstellten Ansicht im Tabellenblatt zu speichern. Klicken Sie auf Ausgeblendete Zeilen, Spalten und Filtereinstellungen, um diese Einstellungen zusammen mit der neuen Ansicht zu speichern.


Löscht Zellinhalte, Formate und Kommentare aus markierten Zellen.


Löscht nur Formate aus markierten Zellen; Zellinhalte und Kommentare werden nicht geändert.


Löscht nur die Formeln aus markierten Zellen; Formatierungen, Kommentare und Werte werden nicht geändert.


Wendet die ausgewählten Spalten- und Zeilennamen in der definierten Reihenfolge an.


Klicken Sie im Feld Namen anwenden auf die Namen, die Sie anstelle von Bezügen verwenden möchten. In diesem Feld werden alle in einer Arbeitsmappe definierten Namen aufgelistet, die auf eine Zelle oder einen Zellbereich verweisen.


Ersetzt Bezüge durch Namen, ohne die Bezugsart der Namen oder Bezüge zu berücksichtigen. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, ersetzt Microsoft Excel absolute Bezüge durch absolute Namen, relative Bezüge durch relative Namen und gemischte Bezüge durch gemischte Namen.


Verwendet die Namen der Zeilen- und Spaltenbereiche, die sich auf die Zellen beziehen, wenn die genauen Namen der Zellen nicht gefunden werden.


Ersetzt den Bezug durch den zeilenorientierten Namen, ohne den Spaltennamen einzuschließen.


Ersetzt den Bezug durch den spaltenorientierten Namen, ohne den Zeilennamen einzuschließen.


Wenn ein Zellbezug durch einen zeilen- und einen spaltenorientierten Bereichsnamen ersetzt wird, klicken Sie auf Zeile, Spalte. Klicken Sie auf Spalte, Zeile, wenn der Spaltenname an erster Stelle angezeigt werden soll.


Löscht alle ausgewählten Formatierungsoptionen.


Klicken Sie auf Software Service, um Informationen zum Anfordern von technischer Unterstützung zu erhalten. Klicken Sie auf Systeminfo, um Informationen zum Computer und zur momentan ausgeführten Software zu erhalten.


Legt den in der Liste ausgewählten Diagrammtyp als Standard-Diagrammtyp für die Erstellung neuer Diagramme fest.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 3D-Effekt, um allen Datenpunktmarkierungen in einem 3D-Blasendiagramm ein dreidimensionales Aussehen zu verleihen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den 3D-Effekt der Datenpunktmarkierungen zu entfernen.


Verleiht dem markierten 3D-Oberflächendiagramm ein schattiertes, dreidimensionales Aussehen.


Geben Sie an, welche Arten von Änderungen Sie überprüfen möchten. Weitere Informationen zum Überprüfen von Änderungen in einer Arbeitsmappe erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Geben Sie an, welche Arten von Änderungen Sie hervorheben möchten. Weitere Informationen zum Hervorheben von Änderungen in einer Arbeitsmappe erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Geben Sie im Feld Größe der zweiten Zeichnungsfläche einen Wert zwischen 5 und 200 ein, um die prozentuale Größe der zweiten Kreis- bzw. Balkenfläche im Verhältnis zur Größe des ersten Kreises in einem Kreis-aus-Kreis- bzw. Balken-aus-Kreis-Diagramm anzuzeigen. Geben Sie in dem Feld beispielsweise 100 ein, um die zweite Kreis- bzw. Balken-Zeichnungsfläche in derselben Größe wie den ersten Kreis anzuzeigen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatischer Text, um die Verknüpfung von Daten in Datenbeschriftungen direkt im Tabellenblatt herzustellen. Verwenden Sie diese Option, um die Verknüpfung von Datenbeschriftungen zu ihren Quelldaten wiederherzustellen, nachdem die Beschriftungen im Diagramm manuell geändert wurden.


Beschreibt den Typ, Untertyp oder die Variante des im Feld Diagrammtyp ausgewählten Diagramms. Wenn keine Untertypen angezeigt werden, handelt es sich bei dem aktuellen Diagramm unter Umständen um einen integrierten oder benutzerdefinierten Diagrammtyp.


Geben Sie die Elemente an, die Sie im Tabellenblatt oder in der Arbeitsmappe schützen möchten. Geben Sie ein Kennwort ein, um zu verhindern, daß unbefugte Personen den Schutz aufheben. Das Festlegen eines Kennwortes ist optional.


Wendet die Standardeinstellungen auf das ausgewählte Objekt an.


Zeigt die Achse, Linie oder den Rahmen unter Verwendung der ausgewählten Optionen an.


Klicken Sie unter Anordnen auf eine Option, um die Fenster nach einem vorgegebenen Muster, wie in der nachfolgenden Abbildung, anzuordnen.


Ordnet lediglich die Fenster der aktiven Arbeitsmappe an. Um verschiedene Teile der aktiven Arbeitsmappe einzublenden und in mehreren Fenstern anzuordnen, klicken Sie im Menü Fenster auf Anordnen und dann auf Fenster der aktiven Arbeitsmappe.


Geben Sie den Wert bzw. den Zellbezug ein, in dem der Wert gespeichert ist, den Sie für die Parameter-Abfrage verwenden möchten.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den in diesem Dialogfeld angezeigten Wert bei jeder Aktualisierung des externen Datenbereichs als Parameter für die Parameter-Abfrage verwenden möchten. Wenn Sie als Parameter einen Wert eingegeben haben, wird die Abfrage bei zukünftigen Aktualisierungen immer diesen Wert verwenden; wenn Sie als Parameter einen Zellbezug eingegeben haben, wird die Abfrage bei der Aktualisierung des externen Datenbereichs immer den Wert aus der angegebenen Zelle verwenden. Die Schaltfläche Reduzieren am rechten Ende dieses Feldes verschiebt das Dialogfeld vorübergehend, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Wenn Sie die gewünschten Zellen markiert haben, können Sie erneut auf die Schaltfläche klicken, um das gesamte Dialogfeld anzuzeigen.


Kopiert die im Feld Benutzerdefinierte Symbolleisten ausgewählten Symbolleisten in die aktive Arbeitsmappe.


Klicken Sie im Feld Benutzerdefinierte Symbolleisten auf die Namen der Symbolleisten, die Sie an die aktive Arbeitsmappe anbinden möchten. Dieses Feld listet alle benutzerdefinierten Symbolleisten im aktuellen Arbeitsbereich auf.


Listet alle Symbolleisten auf, die an die aktive Arbeitsmappe angebunden sind. Symbolleisten, die in die aktive Arbeitsmappe kopiert werden, werden dem Feld automatisch hinzugefügt.


Erstellt eine benutzerdefinierte Liste aus den in einem Tabellenblatt aufgelisteten Elementen. Umfaßt der im Tabellenblatt markierte Zellbereich mehrere Zeilen und Spalten, klicken Sie auf Zeilen, wenn die Elemente zeilenweise angeordnet sind, und auf Spalten, wenn die Elemente spaltenweise angeordnet sind.


Klicken Sie im Feld Kategorie auf einen Eintrag, und wählen Sie dann die gewünschten Optionen aus, um ein Zahlenformat festzulegen. Im Feld Vorschau können Sie sehen, wie markierte Zellen nach dem Zuweisen der von Ihnen gewählten Formatierung dargestellt werden.


Zeigt das Dokument so an, wie es nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Legt fest, wie Datums- und Zeitwerte, Brüche oder benutzerdefinierte Formate angezeigt werden.


Markieren Sie unter Formate das Zahlenformat, und klicken Sie dann auf Löschen, um ein benutzerdefiniertes Zahlenformat zu entfernen. Es ist nicht möglich, integrierte Zahlenformate zu löschen.


Geben Sie eine Zahl ein, um die Anzahl der Ziffern festzulegen, die rechts vom Dezimalkomma angezeigt werden sollen.


Blendet Zahlen mit einem Währungssymbol ein.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 1000er-Trennzeichen verwenden, um Zahlen mit einem Tausender-Trennzeichen zu versehen.


Wählen Sie im Feld Negative Zahlen eine Option aus, um die Darstellung negativer Werte festzulegen.


Zellen mit dem Format Standard wurde kein besonderes Zahlenformat zugewiesen. Zellen mit dem Format Text werden auch dann wie Text behandelt, wenn Sie eine Zahl enthalten; diese wird jedoch so dargestellt, wie sie eingegeben wurde.


Wählen Sie im Listenfeld Horizontal eine Option aus, um die horizontale Ausrichtung von Zellinhalten zu ändern. Standardmäßig wird in Microsoft Excel Text linksbündig und Zahlen rechtsbündig ausgerichtet. Wahrheits- sowie Fehlerwerte werden zentriert. Die Voreinstellung für die horizontale Ausrichtung ist Standard.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Ändert, entsprechend der von Ihnen ausgewählten Optionen, die horizontale bzw. vertikale Ausrichtung von Zellinhalten.


Zieht Zellinhalte vom linken Zellenrand aus ein. Jeder Schritt im Feld Einzug entspricht der Breite eines Zeichens.


Wählen Sie im Feld Vertikal eine Option aus, um die vertikale Ausrichtung von Zellinhalten zu ändern. Standardmäßig wird in Microsoft Excel Text vertikal am unteren Rand der Zelle ausgerichtet. Die Voreinstellung für die vertikale Ausrichtung ist Standard.


Nimmt in der Zelle Zeilenumbrüche vor. Die Anzahl der umbrochenen Zeilen hängt von der Breite der Spalte und der Länge des Zellinhaltes ab.


Verbindet eine oder mehrere markierte Zellen zu einer einzigen Zelle. Der Zellbezug einer verbundenen Zelle entspricht der linken oberen Zelle des ursprünglich markierten Bereichs.


Wählen Sie unter Ausrichtung eine Option aus, um die Ausrichtung von Text in markierten Zellen zu ändern. Wurden weitere Aursrichtungsoptionen ausgewählt, stehen die Optionen für die Drehung von Text möglicherweise nicht zur Verfügung.


Legt den Grad der Textdrehung in der markierten Zelle fest. Geben Sie im Feld Grad eine positive Zahl an, um den Text in der markierten Zelle von links unten nach rechts oben zu drehen. Verwenden Sie negative Gradwerte, um den Text in der markierten Zelle von links oben nach rechts unten zu drehen.


Richtet Zellinhalte vertikal aus.


Zieht die Inhalte markierter Zellen ein.


Wählen Sie einen Schriftartnamen aus, um die Schriftart des markierten Textes zu ändern. Wählen Sie in der Registerkarte Schrift die gewünschten Optionen aus, um die Darstellung des markierten Textes zu ändern.


Ändert den Schriftschnitt des markierten Textes.


Ändert die Größe des markierten Textes. Die verfügbaren Schriftgrade richten sich nach dem Drucker und der ausgewählten Schriftart.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Durchgestrichen, um eine Linie durch markierten Text oder Zahlen zu ziehen.


Formatiert markierten Text oder Zahlen hochgestellt.


Formatiert markierten Text oder Zahlen tiefgestellt.


Wählen Sie eine Unterstreichungsart aus, um den markierten Text mit einer Unterstreichung zu formatieren.


Wählen Sie aus der Liste eine Farbe aus, um die Farbe des markierten Textes oder Objektes zu ändern.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardschrift, um die Einstellungen für Schriftart, -schnitt und -grad sowie für weitere Effekte aus der Standard-Formatvorlage zu übernehmen.


Zeigt an, wie das Dokument nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Beschreibt die im Feld Schriftart ausgewählte Schriftart.


Wählen Sie unter Art eine Option aus, um für einen Rahmen die Linienstärke und -art festzulegen. Wenn Sie die Linienart eines bereits vorhandenen Rahmens ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Option aus, und klicken Sie dann unter Rahmen auf den Rahmenbereich, dem Sie die neue Linienart zuweisen möchten.


Entfernt die Rahmen markierter Zellen.


Klicken Sie auf eine oder mehrere Schaltflächen, um markierten Zellen Rahmenlinien hinzuzufügen bzw. die Rahmenlinien zu entfernen. Klicken Sie auf  [image], um alle Rahmenlinien von den markierten Zellen zu entfernen.


Weist den markierten Zellen eine Farbe zu.


Fügt um die Außenränder markierter Zellen einen Rahmen ein. Die Rahmenart entspricht der unter Art ausgewählten Option.


Fügt um den Innenrand des markierten Zellbereichs einen Rahmen ein. Die Rahmenart entspricht der unter Art ausgewählten Option.


Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe der Markierung zu ändern.


Wählen Sie im Feld Farbe eine Hintergrundfarbe und im Feld Muster ein Muster aus, um die Markierung mit einem farbigen Muster zu formatieren.


Zeigt an, wie das Dokument nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Verhindert, daß markierte Zellen geändert, verschoben, vergrößert bzw. verkleinert oder gelöscht werden.

Das Sperren von Zellen ist nur bei geschützten Blättern wirksam. Um ein Blatt zu schützen, zeigen Sie im Menü Extras auf Schutz, klicken Sie auf Blatt, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Inhalte.


Blendet die Formel in einer Zelle aus, so daß diese beim Markieren der Zelle nicht in der Bearbeitungsleiste angezeigt wird.

Diese Option ist nur bei geschützten Blättern wirksam. Um ein Blatt zu schützen, zeigen Sie im Menü Extras auf Schutz, klicken Sie auf Blatt, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Inhalte.


Verringert die Laufweite der Zeichen minimal, so daß alle Daten einer markierten Zelle in einer Spalte angezeigt werden können. Die Zeichenbreite wird automatisch beim Ändern der Spaltenbreite angepaßt. Der zugewiesene Schriftgrad wird nicht geändert.


Wählen Sie unter Texteigenschaften die gewünschten Optionen aus, um die Darstellung von Text in einer Zelle anzupassen.


Wählen Sie unter Darstellung die gewünschten Optionen aus, um dem markierten Text Texteffekte zuzuweisen.


Wählen Sie unter Voreinstellungen die gewünschten Rahmenoptionen aus, um markierten Zellen Rahmenlinien hinzuzufügen bzw. Rahmenlinien zu entfernen.


Klicken Sie auf das Feld Bereich, und markieren Sie dann die Daten im Tabellenblatt, die Sie grafisch darstellen möchten. Soll die Zeilen- oder Spaltenbeschriftung für die neuen Daten im Diagramm enthalten sein, nehmen Sie die Zelle mit der Beschriftung in die Markierung auf.


Klicken Sie auf Zeilen oder Spalten, um die Datenreihen aus dem Inhalt der Zeilen bzw. Spalten in der kopierten Markierung zu erstellen.


Verwendet die erste Zeile bzw. Spalte in der Markierung als Beschriftung für die Datenreihen.


Verwendet die erste Zeile bzw. Spalte in der Markierung als Rubrikenbeschriftungen auf der X-Achse.


Ersetzt die vorhandenen Rubrikenbeschriftungen für Diagramme durch die Rubrikenbeschriftungen, die Sie einfügen möchten.


Klicken Sie auf Neue Datenreihe, um die kopierten Daten dem Diagramm als neue Datenreihen hinzuzufügen.

Klicken Sie auf Neue Datenpunkte, um die kopierten Daten dem Diagramm als zusätzlichen Datenpunkt in allen bereits vorhandenen Datenreihen hinzuzufügen.


Klicken Sie auf die Attribute des kopierten Diagramms, die Sie auf das markierte Diagramm übertragen möchten.


Überträgt sowohl die Formate als auch die Werte des kopierten Diagramms auf das markierte Diagramm.


Überträgt lediglich die Formate des kopierten Diagramms auf das markierte Diagramm.


Überträgt lediglich die Werte des kopierten Diagramms auf das markierte Diagramm.


Löscht die Zellinhalte, Formate und Kommentare aus den markierten Zellen.


Löscht die Zellinhalte, Formate und Kommentare aus den markierten Zellen.


Löscht nur die Formate aus den markierten Zellen; Zellinhalte und Kommentare werden nicht geändert.


Löscht nur die Zellinhalte aus den markierten Zellen; Formate werden nicht geändert.


Löscht nur die Kommentare aus den markierten Zellen; Zellinhalte und Formate werden nicht geändert.


Linksbündig (Format-Symbolleiste)

Richtet markierten Text, Zahlen oder eingebettete Objekte linksbündig mit einem unregelmäßigen rechten Rand aus.


Rechtsbündig (Format-Symbolleiste)

Richtet markierten Text, Zahlen oder eingebettete Objekte rechtsbündig mit einem unregelmäßigen linken Rand aus.


Rahmen

Fügt der markierten Zelle oder dem markierten Bereich einen Rahmen hinzu.

Um eine Zelle oder einen Bereich mit dem zuletzt ausgewählten Rahmen zu formatieren, klicken Sie auf  [image]. Um eine andere Rahmenart festzulegen, klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche, und wählen Sie aus der Palette eine Rahmenart aus.


Zellen einfügen

Zeigt das Dialogfeld Zellen einfügen an, in dem Sie die Richtung festlegen können, in die die umgebenden Zellen, Zeilen oder Spalten verschoben werden sollen, wenn Zellen eingefügt werden.


Zentriert (Format-Symbolleiste)

Zentriert markierten Text, Zahlen oder eingebettete Objekte.


Füllfarbe

Fügt einer markierten Zelle oder einem markierten Objekt eine Füllfarbe oder einen Fülleffekt hinzu, ändert oder entfernt diesen.


1.000er-Trennzeichen

Wendet das Zahlenformat mit 1.000er Trennzeichen auf die markierten Zellen an. Um das Zahlenformat mit 1.000er Trennzeichen zu ändern, verwenden Sie im Menü Format den Befehl Formatvorlage.


Währung

Wendet das Währungsformat auf die markierten Zellen an. Um das Währungsformat zu ändern, verwenden Sie im Menü Format den Befehl Formatvorlage. In Abhängigkeit von dem im Windows-Dialogfeld Eigenschaften von Ländereinstellungen ausgewählten Land kann anstelle der Schaltfläche Währung die Schaltfläche Internationales Währungssymbol angezeigt werden.


Dezimalstelle löschen

Verringert in den markierten Zellen die Anzahl der Stellen, die hinter dem Dezimaltrennzeichen angezeigt werden.


Suchen (Menü Bearbeiten)

Sucht in markierten Zellen oder Blättern nach den angegebenen Zeichen und markiert die erste Zelle, die diese Zeichen enthält.


Schriftfarbe

Formatiert den markierten Text in der auf der Schaltfläche angezeigten Farbe. Um den Text in einer anderen Farbe zu formatieren, klicken Sie auf den Pfeil neben  [image], und klicken Sie dann auf die gewünschte Farbe.


Format übertragen (Standard-Symbolleiste)

Kopiert das Format eines markierten Objektes oder Textes und wendet das Format auf das Objekt oder den Text an, auf das bzw. den Sie klicken. Um die Formatierung auf mehrere Elemente zu kopieren, doppelklicken Sie auf  [image], und klicken Sie dann nacheinander auf alle zu formatierenden Elemente. Wenn Sie alle Elemente formatiert haben, drücken Sie ESC oder klicken Sie erneut auf  [image], um den Modus Format übertragen auszuschalten.


Bearbeitungsleiste

Blendet die Bearbeitungsleiste ein bzw. aus.


Office-Assistent

Der Office-Assistent zeigt Hilfethemen und Tips an, die Sie beim Durchführen von Aufgaben unterstützen.


Dezimalstelle hinzufügen

Erhöht in den markierten Zellen die Anzahl der Stellen, die hinter dem Dezimaltrennzeichen angezeigt werden.


Lotus 1-2-3

Unterstützt Sie beim Erlernen der Microsoft Excel-Entsprechungen für Lotus 1-2-3-Menüelemente und -Befehle. Sie können die Anweisungen für das entsprechende Element im Tabellenblatt anzeigen oder eine Demonstration anzeigen, die die entsprechenden Schritte in Microsoft Excel zeigt.


Prozentformat

Wendet das Prozentformat auf die markierten Zellen an. Um das Prozentformat zu ändern, verwenden Sie im Menü Format den Befehl Formatvorlage.


Ersetzen

Sucht im aktiven Dokument nach dem angegebenen Text, Formatierungen, Fußnoten, Endnoten oder Anmerkungszeichen und ersetzt diese.


Aufsteigend sortieren

Sortiert in der Spalte, die die Einfügemarke enthält, die ausgewählten Elemente in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit dem Anfang des Alphabets, der niedrigsten Zahl oder dem frühesten Datum. Andere zuvor festgelegte Sortieroptionen bleiben weiterhin in Kraft.


Absteigend sortieren

Sortiert in der Spalte, die die Einfügemarke enthält, die ausgewählten Elemente in absteigender Reihenfolge, beginnend mit dem Ende des Alphabets, der höchsten Zahl oder dem spätesten Datum. Andere zuvor festgelegte Sortieroptionen bleiben weiterhin in Kraft.


Rechtschreibung (Menü Extras)

Überprüft die Rechtschreibung im aktiven Dokument, Datei, Arbeitsmappe oder Element.


Status-Leiste

Blendet die Statusleiste ein bzw. aus. Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des Bildschirms und zeigt Informationen zu einem ausgewählten Befehl oder einer momentan ausgeführten Operation an. Auf der rechten Seite der Statusleiste wird angezeigt, ob Tasten wie die FESTSTELLTASTE, ROLLEN oder NUM aktiviert sind.


Fett (Format-Symbolleiste)

Formatiert markierten Text und Zahlen fett. Wenn die Markierung bereits fett formatiert ist, wird durch Klicken auf  [image]  der Fettdruck entfernt.


Schriftart

Ändert die Schriftart von markiertem Text und Zahlen. Wählen Sie im Feld Schriftart einen Schriftartennamen aus.


Schriftgrad

Ändert den Schriftgrad von markiertem Text und Zahlen. Geben Sie im Feld Schriftgrad einen Schriftgrad ein. Die im Feld Schriftgrad angezeigten Werte hängen von der ausgewählten Schriftart und dem aktiven Drucker ab.


Seitenansicht (Menü Datei)

Zeigt eine Datei an, wie sie ausgedruckt wird.


Kursiv (Format-Symbolleiste)

Formatiert markierten Text und Zahlen kursiv. Wenn die Markierung bereits kursiv formatiert ist, wird durch Klicken auf  [image]  die kursive Formatierung entfernt.


Unterstrichen (Format-Symbolleiste)

Unterstreicht markierten Text und Zahlen. Wenn die Markierung bereits unterstrichen formatiert ist, wird durch Klicken auf  [image]  die Unterstreichung entfernt.


Geben Sie einen Wert zwischen 0 (Null) und 255 ein, um die Breite der Spalten mit markierten Zellen zu ändern. Der eingegebene Wert bestimmt die Anzahl der Zeichen, die in einer in der Standardschrift formatierten Zelle angezeigt werden können. Bei der Spaltenbreite 0 wird die Spalte ausgeblendet.


Weist der markierten Zelle oder dem Zellbereich den gewünschten bedingten Formattyp zu. Klicken Sie auf Zellwert ist, um eine Zelle basierend auf einen Zellwert oder -inhalt zu formatieren. Klicken Sie auf Formel ist, um eine Zelle auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Formel zu formatieren. Die angegebene Formel muß einen wahren oder falschen Wert liefern.

Weitere Informationen zum Anwenden bedingter Formate auf der Basis von Formeln erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf den Operator, den Sie zum Festlegen der Bedingung für den markierten Zellbereich verwenden möchten. Wenn Sie auf zwischen oder nicht zwischen klicken, müssen Sie den höchsten und niedrigsten Wert für die zu formatierende Bedingung angeben. Diese Werte sind in dem Bereich, dem Sie bedingte Formate zuweisen, enthalten.


Geben Sie einen Wert oder eine Formel für die zu formatierende Bedingung im markierten Zellbereich ein. Wenn Sie auf zwischen oder nicht zwischen klicken, müssen Sie den höchsten und niedrigsten Wert für die zu formatierende Bedingung angeben. Diese Werte sind in dem Bereich, dem Sie bedingte Formate zuweisen, enthalten.

Weitere Informationen zum Anwenden bedingter Formate auf der Basis von Formeln erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Zeigt an, wie der Zellbereich nach dem Zuweisen der bedingten Formate dargestellt wird.


Wählen Sie die Formatierungselemente aus, die durch die bedingte Formatierung angewendet werden sollen. Einer Zelle kann immer nur ein bedingtes Format auf einmal zugewiesen werden.


Fügt dem markierten Zellbereich zusätzliche Bedingungen hinzu. Für ein bedingtes Format können bis zu drei Bedingungen festgelegt werden.

Ist in einer markierten Zelle mehr als eine Bedingung wahr, wird die für die erste wahre Bedingung festgelegte Formatierung angewendet. Wenn keine der Bedingungen erfüllt wird, wird die Standardformatierung der Zelle beibehalten.


Entfernt die Bedingungen aus dem bedingten Format.


Weitere Informationen zum Lösen von Konflikten beim Speichern einer freigegebenen Arbeitsmappe erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Behält die von Ihnen durchgeführten Änderungen bei. Informationen zu den Änderungen werden im Feld Ihre Änderungen im Blatt angezeigt.


Behält die von einer anderen Person durchgeführten Änderungen bei. Informationen zu den Änderungen werden im Feld Kollidierende Änderungen von angezeigt.


Behält alle verbleibenden Änderungen bei und speichert sie. Informationen zur automatischen Nichtbeachtung von Änderungen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Behält alle verbleibenden Änderungen anderer Personen bei, die mit den zu speichernden Änderungen kollidieren.


Zeigt Informationen zu einer von Ihnen während der aktuellen Sitzung durchgeführten Änderung an, die mit dem Eintrag einer anderen Person kollidiert, und beschreibt damit zusammenhängende Änderungen, die durch Ihre Entscheidung beeinflußt werden. Verwenden Sie die Bildlaufleiste rechts neben dem Feld, um den gesamten Inhalt des Feldes anzuzeigen.


Zeigt Informationen zu einer von einer anderen Person während der aktuellen Sitzung gespeicherten Änderung an, die mit Ihrem Eintrag kollidiert, und beschreibt damit zusammenhängende Änderungen, die durch Ihre Entscheidung beeinflußt werden. Verwenden Sie die Bildlaufleiste rechts neben dem Feld, um den gesamten Inhalt des Feldes anzuzeigen.


Geben Sie das Kennwort erneut ein, um es zu bestätigen und das Tabellenblatt oder die Arbeitsmappe zu schützen.


Wenn Sie ein Tabellenblatt oder eine Arbeitsmappe mit einem Kennwort schützen und das Kennwort vergessen, können Sie die Arbeitsmappe nicht mehr öffnen, aus einer anderen Arbeitsmappe mittels Verknüpfungen nicht mehr auf die Daten der geschützten Arbeitsmappe zugreifen, den Schutz einer Arbeitsmappe oder Tabelle nicht mehr aufheben und die Daten der Arbeitsmappe nicht wiederherstellen.

Ein Kennwort kann maximal 255 Zeichen umfassen. Sie können eine beliebige Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibung eingeben.


Legt das Aussehen des kopierten Objektes fest. Wie angezeigt kopiert das Objekt so, wie es auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wie ausgedruckt kopiert das Objekt so, wie es in der Seitenansicht angezeigt wird. Handelt es sich bei dem ausgewählten Drucker nicht um einen Farbdrucker, werden farbige Grafikobjekte Schwarzweiß dargestellt.


Legt die Größe des kopierten Objektes fest. Wie angezeigt kopiert das Objekt in derselben Größe, wie es auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wie ausgedruckt kopiert das Objekt in derselben Größe, wie es in der Seitenansicht angezeigt wird. Handelt es sich bei dem ausgewählten Drucker nicht um einen Farbdrucker, werden farbige Grafikobjekte Schwarzweiß dargestellt.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bitmap, um eine Grafik im Bitmap-Format zu kopieren. Eine Grafik im Bitmap-Format wird nur dann ordnungsgemäß dargestellt, wenn der Typ und die Auflösung des Bildschirmes, von dem sie kopiert wurde, mit dem Bildschirm, auf dem sie angezeigt wird, übereinstimmen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bild, um eine Grafik als Windows-Metadatei zu kopieren. Eine Windows-Metadatei kann vergrößert bzw. verkleinert werden und wird auch auf Bildschirmen ordnungsgemäß dargestellt, deren Typ und Auflösung nicht mit dem Bildschirm übereinstimmen, von dem sie kopiert wurde.


Legt das Aussehen des kopierten Objektes fest. Wie angezeigt kopiert das Objekt so, wie es auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wie ausgedruckt kopiert das Objekt so, wie es in der Seitenansicht angezeigt wird. Handelt es sich bei dem ausgewählten Drucker nicht um einen Farbdrucker, werden farbige Grafikobjekte Schwarzweiß dargestellt.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bitmap, um eine Grafik im Bitmap-Format zu kopieren. Eine Grafik im Bitmap-Format wird nur dann ordnungsgemäß dargestellt, wenn der Typ und die Auflösung des Bildschirms, von dem sie kopiert wurde, mit dem Bildschirm, auf dem sie angezeigt wird, übereinstimmen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bild, um eine Grafik als Windows-Metadatei zu kopieren. Eine Windows-Metadatei kann vergrößert oder verkleinert werden und wird auch auf Bildschirmen ordnungsgemäß dargestellt, deren Typ und Auflösung nicht mit dem Bildschirm übereinstimmen, von dem sie kopiert wurde.


Show (View tab)
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen unter Anzeigen, um die Bearbeitungs- oder Statusleiste ein- oder auszublenden.


Blendet die Bearbeitungsleiste ein. Sie wird oben in der Tabelle angezeigt.


Blendet die Statusleiste ein, die Informationen zum ausgewählten Befehl oder zur ausgewählten Option anzeigt. Die Statusleiste wird unten im Programmfenster angezeigt.


Wählen Sie eine Option unter Kommentare aus, um festzulegen, wie Kommentare in der Tabelle angezeigt werden.


Blendet Kommentare und Indikatoren in Zellen aus, denen Kommentare beigefügt sind.


Zeigt ein kleines, rotes Dreieck in der oberen rechten Ecke einer Zelle an, wenn die Zelle mit einem Kommentar versehen ist. Kommentare werden nur angezeigt, wenn der Mauszeiger auf einer Zelle mit einem Kommentar ruht.


Zeigt den Kommentar und den Indikator (ein kleines, rotes Dreieck in der oberen rechten Ecke einer Zelle) an, wenn sie mit einem Kommentar versehen ist.


Wählen Sie eine Option unter Objekte aus, um grafische Objekte in der Tabelle ein- oder auszublenden.


Zeigt alle grafischen Objekte, Schaltflächen, Textfelder, gezeichneten Objekte und Bilder an.


Zeigt Bilder und Diagramme als graue Kästchen an. Durch die Anzeige von Objektplatzhaltern läßt sich die Geschwindigkeit, mit der Sie in einem Blatt blättern können, beträchtlich erhöhen. Microsoft Excel zeigt Schaltflächen, Textfelder oder andere Arten grafischer Objekte nicht als graue Kästchen an, wenn Sie die Option Platzhalter anzeigen auswählen.


Blendet alle grafischen Objekte, Schaltflächen, Textfelder, gezeichneten Objekte und Bilder aus. In Microsoft Excel werden ausgeblendete Objekte nicht gedruckt.


Wählen Sie Anzeigeoptionen für das aktive Fenster unter Fensteroptionen aus.


Zeigt Seitenumbrüche an, die von Microsoft Excel automatisch gesetzt wurden.


Zeigt in Zellen die Formeln statt der Werte an, die mit dieser Formeln erzeugt werden.


Zeigt Gitternetzlinien an. Um die Gitternetzlinien zu drucken, müssen Sie das Kontrollkästchen Gitternetzlinien in der Registerkarte Tabelle im Dialogfeld Seite einrichten aktivieren.


Legt die Farbe der Gitternetzlinien fest. Wenn Sie auf Automatisch klicken, basiert die Farbe auf der Textfarbe, die in der Windows-Systemsteuerung definiert ist.


Zeigt Zeilen- und Spaltenköpfe an.


Zeigt Gliederungssymbole an. Microsoft Excel zeigt nur dann Gliederungssymbole an, wenn das Tabellenblatt eine zuvor erstellte Gliederung enthält.


Zeigt in Zellen, die Nullwerte enthalten, 0 (Null) an.


Zeigt die horizontale Bildlaufleiste an.


Zeigt die vertikale Bildlaufleiste an.


Zeigt Arbeitsmappen-Register an, so daß Sie zu anderen Tabellenblättern wechseln und diese markieren können. Arbeitsmappen-Register werden unten im Tabellenfenster angezeigt.


Berechnet alle offenen Tabellenblätter, einschließlich Datentabellen, und aktualisiert alle geöffneten Diagrammblätter.


Berechnet nur die aktive Tabelle, aktualisiert nur die Diagramme in diesem Tabellenblatt und öffnet Diagramme, die mit dem Tabellenblatt verknüpft sind.


Wählen Sie Optionen unter Berechnen aus, um festzulegen, wie Microsoft Excel Tabellenblätter berechnen soll. Um nur das aktive Tabellenblatt zu berechnen, klicken Sie auf Datei berechnen. Wenn Sie andere Berechnungsoptionen auswählen, wird die Berechnung aller offenen Tabellenblätter in der aktuellen Sitzung zurückgesetzt. Die Standardeinstellung in Microsoft Excel ist automatisch.


Berechnet bei jeder Änderung eines Wertes, einer Formel oder eines Namens alle abhängigen Formeln neu. Dies ist die Standardeinstellung für Berechnen.


Berechnet alle abhängigen Formeln außer Datentabellen. Um Datentabellen zu berechnen, klicken Sie auf Neu berechnen (F9) in der Registerkarte Berechnen.


Berechnet offene Arbeitsmappen nur dann, wenn Sie in der Registerkarte Berechnen auf Neu berechnen (F9) klicken. Wenn Sie auf Manuell klicken, aktiviert Microsoft Excel automatisch das Kontrollkästchen Vor dem Speichern neu berechnen.


Begrenzt die Iteration bei der Zielwertsuche oder der Auflösung von Zirkelbezügen. Sofern Sie nichts anderes angeben, stoppt Microsoft Excel entweder nach 100 Iterationen oder wenn alle Werte um weniger als 0,001 verändert werden. Sie können die Iteration begrenzen, indem Sie die Wert im Feld Maximale Iterationszahl oder im Feld Maximale Änderung bzw. die Werte in beiden Feldern ändern.


Geben Sie die Werte in den Feldern Maximale Iterationszahl und Maximale Änderung ein, um die Anzahl der maximal durchzuführenden Iterationen und den maximalen Änderungsfaktor festzulegen, unterhalb dessen die Iteration gestoppt wird.


Legt Berechnungsoptionen fest, die sich auf die gesamte Arbeitsmappe auswirken.


Berechnet und aktualisiert Formeln, die Bezüge auf andere Anwendungen enthalten.


Ändert die mit voller Genauigkeit (15 Stellen) in Zellen gespeicherten Werte dauerhaft auf die Genauigkeit (einschließlich der Dezimalstellen) des angezeigten Formats.


Ersetzt das Anfangsdatum 1. Januar 1900, aus dem alle Datumswerte berechnet werden, durch den 2. Januar 1904.


Berechnet Daten neu, bevor das Tabellenblatt gespeichert wird.


Speichert Kopien der Werte in einem externen Dokument, das mit einer Microsoft Excel-Tabelle verknüpft ist.

Beansprucht ein Tabellenblatt mit Verknüpfungen zu großen Bereichen in einem externen Dokument extrem viel Festplattenspeicher oder sehr viel Zeit beim Öffnen, können Sie durch Deaktivieren des Kontrollkästchens Externe Verknüpfungswerte speichern die benötigte Zeit zum Öffnen des Tabellenblatts und die erforderliche Speicherkapazität reduzieren.


Verwendet Beschriftungen in Formeln, wenn Bereiche im Tabellenblatt Zeilen- oder Spaltenbeschriftungen aufweisen.


Legt Optionen für die Bearbeitung des Tabellenblatts fest. Die in der Registerkarte Bearbeiten aktivierten Optionen wirken sich auf alle Tabellenblätter der Arbeitsmappe aus.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Direkte Zellbearbeitung aktivieren, um Inhalte durch Doppelklicken auf die Zelle direkt in der Zelle zu bearbeiten, anstatt die Zellinhalte nur in der Bearbeitungsleiste zu ändern.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drag & Drop von Zellen aktivieren, um Zellen und Daten durch Ziehen zu verschieben und zu kopieren. Bei aktivierter Option können Sie auch das Ausfüllkästchen ziehen, um Daten zu kopieren und angrenzende Zellen mit einer Datenreihe aufzufüllen.


Zeigt eine Meldung an, wenn Sie Zellen auf anderen Zellen ablegen, die bereits Daten enthalten.


Macht eine angrenzende Zelle zur nächsten aktiven Zelle, sobald Sie in der aktuellen aktiven Zelle die EINGABETASTE drücken. Legen Sie im Feld Richtung fest, welche angrenzende Zelle zur aktiven Zelle wird.


Geben Sie im Feld Stellenanzahl die Anzahl der Dezimalstellen ein, um festzulegen, wo Microsoft Excel automatisch das Dezimalkomma in den Zahlen einsetzen soll, die Sie als Konstanten in das Tabellenblatt eingeben. Eine positive Zahl verschiebt das Dezimalkomma nach links, eine negative Zahl verschiebt das Dezimalkomma nach rechts. Ist das Feld Stellenanzahl leer oder auf 0 (Null) gesetzt, müssen Sie das Dezimalkomma selbst eingeben. Um diese Option zu überschreiben, geben Sie bei der Eingabe der Zahl auch das Dezimalkomma ein.


Behält bei Zellen, die Sie ausschneiden, kopieren, filtern oder sortieren, die Anordnung von Objekten bei.


Zeigt eine Meldung an, wenn verknüpfte Elemente automatisch aktualisiert werden.


Zeigt Bewegungen in und Änderungen an Tabellenblättern an, wenn Sie Zellen, Zeilen oder Spalten einfügen oder löschen. Animation kann die Grafikleistung bei einigen Systemen verlangsamen.


Ergänzt Texteinträge, die Sie in einer Datenspalte teilweise eingegeben haben. Wenn die ersten eingegebenen Buchstaben mit einem vorhandenen Eintrag in dieser Spalte übereinstimmen, setzt Microsoft Excel den restlichen Text automatisch ein.


Geben Sie die Taste ein, mit der Sie die Microsoft Excel-Menüleiste öffnen oder die Hilfe für Lotus 1-2-3-Benutzer starten möchten. Um andere Umsteigeoptionen festzulegen, wählen Sie die gewünschte Option unter Tabellenblattoptionen aus.


Aktiviert die Microsoft Excel-Menüleiste, wenn Sie die im Feld Alternative Menü- oder Hilfetaste eingegebene Taste drücken.


Startet die Hilfe für Lotus 1-2-3-Benutzer, wenn Sie die im Feld Alternative Menü- oder Hilfetaste angegebene Taste drücken.


Aktiviert eine alternative Gruppe von Tasten für die Navigation in Tabellenblättern, die Formel- und Beschriftungseingabe und andere Aktionen.


Aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen unter Tabellenblattoptionen, um festzulegen, wie Ausdrücke ausgewertet und Formeln konvertiert werden sollen, wenn Sie Lotus 1-2-3-Dateien in Microsoft Excel öffnen.


Öffnet Lotus 1-2-3-Dateien und wertet sie aus, ohne Informationen zu verlieren oder zu ändern. Bei aktivierter Option wertet Microsoft Excel Text-Zeichenfolgen als 0 (Null), Boolesche Ausdrücke als 0 oder 1 und Datenbankkriterien gemäß den Regeln von Lotus 1-2-3.


Konvertiert Formeln, die in der von Lotus 1-2-3, Version 2.2, verwendeten Syntax eingegeben wurden, in die Microsoft Excel-Syntax, und bewirkt, daß sich definierte Namen in Microsoft Excel so verhalten wie die in Lotus 1-2-3 definierten Namen.


Gibt die Tastenkombinationen (STRG+<Buchstabe>) an, mit denen Lotus 1-2-3-Makros in Microsoft Excel ausgeführt werden.


Ändert die Bezugsart von Zeilen- und Spaltenköpfen sowie Zellbezügen von A1 auf Z1S1. Beim A1-Bezug werden Spalten mit Buchstaben und Zeilen mit Zahlen bezeichnet. Beim Z1S1-Bezug werden sowohl Spalten als auch Zeilen mit Zahlen bezeichnet.


Verhindert den Datenaustausch mit anderen Anwendungen, die DDE (dynamischen Datenaustausch) verwenden.


Zeigt am Ende des Menüs Datei eine Liste der zuletzt geöffneten Dateien an, so daß Sie diese Dateien schnell öffnen können. Geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dateien im Feld Einträge ein.


Erinnert Sie daran, Dateiinformationen, z. B. Titel, Thema, Autor, Stichwörter und Kommentare, beim Speichern einer neuen Arbeitsmappe einzugeben.


Legt die Anzahl der Tabellenblätter fest, die beim Erstellen einer neuen Arbeitsmappe erstellt werden.


Geben Sie im Feld Schriftgrad den Schriftgrad ein, um die Standardschriftgröße (Voreinstellung) für neue Tabellenblätter und Arbeitsmappen festzulegen. Die neue Standardschriftgröße wird verwendet, wenn Sie Microsoft Excel das nächste Mal starten und ein neues Tabellenblatt oder eine neue Arbeitsmappe erstellen.


Klicken Sie die gewünschte Schriftart im Feld Standardschriftart an, um die Standardschrift (Voreinstellung) für neue Tabellen und Arbeitsmappen festzulegen. Die neue Standardschriftgröße wird verwendet, wenn Sie Microsoft Excel das nächste Mal starten und ein neues Tabellenblatt oder eine neue Arbeitsmappe erstellen.


Geben Sie im Feld Standardarbeitsordner den Pfad ein, um den Standardarbeitsordner festzulegen. Befindet sich der Standardarbeitsordner auf einem Netzwerk-Server, geben Sie den Pfad unter Verwendung der UNC-Syntax ein:

\\Servername\Ordnername

Sie müssen Microsoft Excel neu starten, um den Standardarbeitsordner auf einem Netzwerk-Server einzurichten.


Geben Sie im Feld Zusätzlicher Startordner den vollständigen Pfad ein, um den Pfad zu einem alternativen Startordner festzulegen.


Geben Sie im Feld Benutzername einen neuen Namen ein, um den Benutzernamen zu ändern.


Klicken Sie im Feld Benutzerliste auf Neue Liste, um eine neue Liste zu erstellen, und geben Sie dann im Feld Listeneinträge die Einträge ein. Das erste Zeichen darf keine Zahl sein. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Einträge voneinander abzugrenzen, und klicken Sie dann auf Einfügen, um die Liste hinzuzufügen. Um eine Benutzerliste aus vorhandenen Elementen in einem Tabellenbereich zu erstellen, klicken Sie in das Feld Listen aus Zellen importieren, markieren Sie den Bereich auf dem Tabellenblatt, und klicken Sie dann auf Importieren.


Erstellt eine Benutzerliste aus vorhandenen Elementen, die Sie in einem Tabellenbereich aufgelistet haben. Klicken Sie in das Feld Listen aus Zellen importieren, markieren Sie den Bereich in der Tabelle, und klicken Sie dann auf Importieren.


Klicken Sie auf die zu bearbeitende Liste oder im Feld Benutzerliste auf Neue Liste, um eine neue Liste zu erstellen, und geben Sie dann die Einträge im Feld Listeneinträge ein. Das erste Zeichen darf keine Zahl sein. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Einträge zu trennen.


Speichert im Feld Listeneinträge eine Benutzerliste.


Löscht eine markierte Benutzerliste. Die integrierten Benutzerlisten können nicht gelöscht werden.


Wählen Sie unter Aktives Diagramm Anzeigeoptionen für das aktive Diagramm in der Arbeitsmappe aus.


Bestimmt, wie leere Tabellenzellen als Datenpunkte dargestellt werden.


Läßt Lücken für leere Tabellenzellen in einer Datenreihe, so daß die Linie unterbrochen ist.


Behandelt leere Zellen als Nullwerte, so daß die Linie bei Nullwert-Datenpunkten gegen Null fällt.


Interpoliert Datenpunkte, die leere Zellen repräsentieren, und füllt die Lücken mit durchgehenden Linien.


Aktualisiert das Diagramm automatisch, um nur die in der Tabelle sichtbaren Zellen darzustellen. Um den ursprünglich beim Zeichnen des Diagramms verwendeten Tabellenbereich anzuzeigen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.


Paßt die Größe des Diagrammblatts an das Fenster an, so daß das Diagramm das Fenster komplett ausfüllt. Um die Größe des Diagrammblatts unabhängig vom Fenster einzustellen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Diagramm an Fenstergröße anpassen ist nur für Diagrammblätter und nicht für eingebettete Diagramme verfügbar.


Zeigt den Namen eines Diagrammelementes an, wenn der Mauszeiger darüber verweilt.


Zeigt den Wert einer Datenmarkierung an, wenn der Mauszeiger darüber verweilt.


Kopiert eine Farbpalette aus einer anderen Arbeitsmappe in die aktive Arbeitsmappe. Klicken Sie im Feld Farben kopieren aus auf den Namen der gewünschten Arbeitsmappe.


Zeigt die Farbpalette an.


Die ersten acht Farben, die Microsoft Excel für Diagrammlinien verwendet. Diese Farben können auch zur Formatierung aller Elemente herangezogen werden, denen Sie Farben zuweisen können.


Die ersten acht Farben, die Microsoft Excel für Diagrammobjekte verwendet. Diese Farben können auch zur Formatierung aller Elemente herangezogen werden, denen Sie Farben zuweisen können.


Zeigt das Dialogfeld Farben an. Sie können jede der 56 Originalfarben der Farbpalette bearbeiten, um benutzerdefinierte Farben zu erstellen.


Setzt die Farbpalette auf die 56 Originalfarben zurück.


Spielt verfügbare Klänge ab, die mit Ereignissen der Microsoft Office-Programme verbunden sind, beispielsweise beim Öffnen, Speichern und Drucken von Dateien und beim Anzeigen von Fehlermeldungen. Die den verschiedenen Ereignissen zugewiesenen Klänge können im Dialogfeld Eigenschaften von Akustische Signale der Windows-Systemsteuerung geändert werden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Audio-Feedback in einem Office-Programm aktivieren oder deaktivieren, wird es auch in allen anderen Office 97-Programmen ein- oder ausgeschaltet. Um einen mit einem Ereignis verbundenen Klang zu ändern, öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung den Ordner Akustische Signale. Für die meisten Töne benötigen Sie einen Computer mit Soundkarte.


Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen darunter, um die Namen von Diagrammelementen oder die Namen bzw. Werte von Datenreihen ein- oder auszublenden, wenn der Mauszeiger über Diagrammelementen verweilt.


Navigieren Sie oder ändern Sie die Darstellungsgröße in Tabellenblättern und Diagrammen mit Hilfe der Microsoft IntelliMouse als Zeigegerät. Weitere Informationen zur Verwendung der IntelliMouse als Zeigegerät erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Legen Sie Einstellungen für Anzeige, Ansicht und Öffnen der Arbeitsmappe fest.


Überprüft Arbeitsmappen auf Makros, die unter Umständen Makroviren enthalten. Schaltet eine integrierte Warnmeldung ein, die immer beim Öffnen einer Arbeitsmappe angezeigt wird, die unter Umständen Makroviren enthält (wenn die Arbeitsmappe Makros oder benutzerdefinierte Symbolleisten, Menüs oder Tastenkombinationen enthält). Weitere Informationen zur Prüfung von Arbeitsmappen auf Viren erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Legt den Standarddateityp fest, in dem Microsoft Excel-Arbeitsmappen gespeichert werden sollen. Weitere Informationen zum Ändern des Standarddateityps beim Speichern von Arbeitsmappen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die erste oder letzte Zeile, die linke oder rechte Spalte oder eine Kombination aus einem markierten Bereich, um Namen zu erstellen, die in einem markierten Bereich Beschriftungen verwenden.


Listet die verfügbaren Standard-Diagrammtypen auf.


Klicken Sie auf die Variante des zu verwendenden Diagrammtyps. Werden für das aktuelle Diagramm keine Varianten angezeigt, handelt es sich unter Umständen um ein benutzerdefiniertes Diagramm.


Wählen Sie, abhängig vom Diagrammtyp, für das aktive Diagramm oder die markierte Datenreihe die gewünschten Optionen für den Diagrammtyp und die Formatierung aus.


Weist der markierten Datenreihe im Diagramm den ausgewählten Diagrammtyp zu. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine einzelne Datenreihe markiert wurde.


Entfernt die auf den Diagrammtyp oder auf ein beliebiges markiertes Diagrammelement angewendete Formatierung und stellt das Standard-Erscheinungsbild des Diagramms wieder her. Diese Änderung wirkt sich nicht auf die Daten aus.


Zeigt das Erscheinungsbild des aktuell ausgewählten Diagrammtyps nach Anwendung auf die Daten an.


Zeigt die benutzer- und vordefinierten angepaßten Diagrammtypen an, die in Microsoft Excel verfügbar sind.


Zeigt die von Ihnen definierten angepaßten Diagramme an.


Zeigt die vordefinierten angepaßten Diagrammtypen an, die Sie auf ein Diagramm anwenden können.


Wählen Sie einen benutzerdefinierten oder einen in Microsoft Excel integrierten Diagrammtyp aus, um ihn auf das Diagramm anzuwenden.


Zeigt eine Vorschau des aus der Liste Diagrammtyp ausgewählten angepaßten Diagrammtyps an.


Fügt das aktive Diagramm der Liste der verfügbaren Diagrammtypen hinzu.


Löscht den in der Liste ausgewählten angepaßten Diagrammtyp.


Zeigt eine Vorschau des ausgewählten angepaßten Diagrammtyps an.


Legt den in der Liste ausgewählten Diagrammtyp als Standard-Diagrammtyp für neu zu erstellende Diagramme fest.


Startet den Office-Assistent. Zeigt Tips und Hilfethemen zu den einzelnen Schritten des Assistenten an.


Wechselt zum nächsten Schritt des Assistenten.


Nimmt die Standardoptionen für die restlichen Schritte des Assistenten an und zeigt die Ergebnisse im Dokument an.


Wechselt zum vorherigen Schritt des Assistenten .


Klicken Sie auf eine Option, um zur grafischen Darstellung von Daten Zeilen oder Spalten zu verwenden.


Legt fest, daß die Datenreihen in Zeilen angeordnet werden.


Legt fest, daß die Datenreihen in Spalten angeordnet werden.


Klicken Sie auf das Feld Datenbereich, und markieren Sie dann im Tabellenblatt die Daten, die grafisch dargestellt werden sollen. Wenn Sie die Daten vor dem Starten des Diagramm-Assistenten markieren oder wenn Sie die vorhandenen Quelldaten ändern, wird der Bereich unter Umständen bereits in diesem Feld angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorganges erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Der Diagramm-Assistent kann das Diagramm nicht analysieren. Weitere Änderungen wirken sich auf den Datenbereich des Diagramms aus.


Geben Sie einen von der Standardauswahl abweichenden Zellbereich ein, der für die Rubrikenachsenbeschriftung verwendet werden soll. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorganges erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Listet die Namen der vorhandenen Datenreihen auf. Sie können dem Diagramm Datenreihen hinzufügen oder Datenreihen aus diesem entfernen. Diese Änderung wirkt sich nicht auf die Daten im Tabellenblatt aus.


Zeigt den Zellbezug an, der die Beschriftung für die im Feld Datenreihe ausgewählte Datenreihe enthält. Sie können den Namen der Datenreihe im Feld Name ändern, ohne daß sich diese Änderung auf den Text im Tabellenblatt auswirkt. Der eingegebene Name wird in der Legende der ausgewählten Datenreihe aufgenommen. Wenn Sie im Feld Name einen Namen eingeben, wird die Verknüpfung mit der entsprechenden Tabellenzelle aufgehoben. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorganges erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Zeigt den Zellbezug an, der die Daten für die im Feld Datenreihe ausgewählte Datenreihe enthält. Um Werte für die neue Datenreihe hinzuzufügen, klicken Sie auf das Feld Werte, und markieren Sie dann einen Tabellenbereich. Sie können die Werte auch direkt in die Felder eingeben. Wenn Sie im Feld Werte Werte eingeben, werden dem Tabellenblatt keine Daten hinzugefügt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorganges erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Zeigt den Zellbereich an, der die Daten enthält, die zum Bestimmen der Größe der Blasendatenpunkte verwendet werden.


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dem Diagramm eine neue, leere Datenreihe hinzuzufügen. Um den Namen der Datenreihe sowie Werte für die neue Datenreihe hinzuzufügen, klicken Sie auf die Felder für Name und Werte, und markieren Sie dann einen Tabellenbereich. Sie können den Namen und die Werte auch direkt in die Felder eingeben. Wenn Sie im Feld Name einen Namen oder im Feld Werte Werte eingeben, werden dem Tabellenblatt keine Daten hinzugefügt.


Entfernt die markierten Datenreihen aus dem Diagramm. Sie können einem Diagramm Datenreihen hinzufügen bzw. Datenreihen daraus entfernen, ohne daß sich diese Änderung auf die Daten im Tabellenblatt auswirkt.


Zeigt an, wie sich die ausgewählten Optionen auf das Erscheinungsbild des Diagramms auswirken.


Legt fest, daß die Datenreihen in Zeilen angeordnet werden.


Legt fest, daß die Datenreihen in Spalten angeordnet werden.


Klicken Sie auf eine Option, um für die grafische Darstellung der Daten Zeilen oder Spalten zu verwenden.


Klicken Sie auf das Feld Datenbereich. Markieren Sie im Tabellenblatt die Daten, die grafisch dargestellt werden sollen. Wenn Sie die Daten vor dem Starten des Diagramm-Assistenten markieren oder wenn Sie die vorhandenen Quelldaten ändern, wird der Bereich unter Umständen bereits in diesem Feld angezeigt. Stellen Sie beim Ändern von vorhandenen Quelldaten sicher, daß der gesamte Bezug im Feld Datenbereich ausgewählt ist, und markieren Sie anschließend im Tabellenblatt die neuen Daten. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorganges erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Geben Sie einen von der Standardauswahl abweichenden Zellbereich ein, der für die Rubrikachsenbeschriftung verwendet werden soll. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorganges erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Listet die Namen der vorhandenen Datenreihen auf. Sie können dem Diagramm Datenreihen hinzufügen oder Datenreihen aus ihm entfernen. Diese Änderung wirkt sich nicht auf die Daten im Tabellenblatt aus.


Zeigt an, wie sich die ausgewählten Optionen auf das Erscheinungsbild des Diagramms auswirken.


Klicken Sie auf eine Option, um für die grafische Darstellung der Daten Zeilen oder Spalten zu verwenden.


Fügen Sie das Diagramm in einem bereits vorhandenen Tabellenblatt oder in einem neuen Diagrammblatt ein.


Klicken Sie auf Als neues Blatt, und geben Sie dann im Feld Als neues Blatt einen Namen für das neue Diagrammblatt ein, auf dem das Diagramm eingefügt werden soll.


Klicken Sie auf Als Objekt in, dann im Feld Als Objekt in auf einen Blattnamen und anschließend auf OK, um das Diagramm als eingebettetes Objekt in einem Tabellenblatt einzufügen. Ziehen Sie das eingebettete Diagramm an die gewünschte Position im Tabellenblatt.


Wählen Sie in den Feldern im linken Bereich die Operatoren aus, und geben Sie dann die Werte in den Feldern im rechten Bereich ein bzw. wählen Sie diese aus, um Vergleichsoperatoren und Werte für einen benutzerdefinierten AutoFilter festzulegen.


Klicken Sie auf Und, um zwei Kriterien miteinander zu verknüpfen, und auf Oder, um lediglich eins der beiden Kriterien zu verwenden.


Gibt an, welcher Datensatz angezeigt wird und wie viele Datensätze eine Liste enthält. Die Datensatznummer wird zu Neuer Satz, wenn Sie über das Listenende hinaus nach unten blättern.


Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um den Inhalt der Felder in der Datenmaske zu löschen und die Daten des neuen Datensatzes einzugeben. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Datensatz am Ende der Liste anzufügen, oder klicken Sie auf Schließen, um den neuen Datensatz anzufügen und die Datenmaske zu schließen.


Löscht den angezeigten Datensatz in der Datenmaske und in der Liste endgültig.


Klicken Sie auf Wiederherstellen, bevor Sie die EINGABETASTE drücken oder zu einem anderen Datensatz wechseln, um die in der Datenmaske durchgeführten Änderungen zu widerrufen. Ein gelöschter Datensatz kann über diese Schaltfläche nicht wiederhergestellt werden.


Zeigt die Spaltenbeschriftungen an, die mit den Spalten in der Liste übereinstimmen. Im Feld rechts neben den Spaltenbeschriftungen können Sie neue Datensätze eingeben, vorhandene Datensätze bearbeiten oder anhand definierter Kriterien in der Liste nach Datensätzen suchen.


Zeigt den vorhergehenden Datensatz der Liste an. Wenn Sie über die Schaltfläche Suchkriterien Suchbedingungen definiert haben, zeigt Vorherigen suchen den vorhergehenden Datensatz an, der den Bedingungen entspricht.


Zeigt den nächsten Datensatz der Liste an. Wenn Sie über die Schaltfläche Suchkriterien Suchbedingungen definiert haben, zeigt Nächsten suchen den nächsten Datensatz an, der den Bedingungen entspricht.


Sucht anhand der definierten Bedingungen nach Datensätzen. Weitere Informationen zur Verwendung von Kriterien zur Suche nach Datensätzen in einer Liste erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Verwenden Sie die Bildlaufleiste zum Anzeigen angrenzender Datensätze in einer Liste.


Schließt die Datenmaske. Sie müssen die Arbeitsmappe speichern, um die in der Datenmaske zur Liste hinzugefügten Datensätze zu speichern.


Fügt allen Datenpunkten in einem Diagramm Datenbeschriftungen hinzu oder löscht diese.


Entfernt die Datenbeschriftungen von allen Datenpunkten.


Zeigt die Werte aller Datenpunkte an.


Zeigt für alle Datenpunkte in Kreis- und Ringdiagrammen den Prozentsatz vom Ganzen an.


Zeigt für alle Datenpunkte die zugehörige Rubrikenachsenbeschriftung an. Bei Flächendiagrammen blendet diese Option den Namen der Datenreihe ein.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen sowohl den Prozentsatz vom Ganzen als auch die Rubrikenachsenbeschriftungen für alle Diagrammsegmente an.


Zeigt die Größe der einzelnen Blasen in einem Blasen-Diagramm an, basierend auf der dritten variablen Reihe von Diagrammdaten.


Fügt Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der festgelegten Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm ein.


Sucht nach weiteren Dateien, die Quellbereiche für die Konsolidierung enthalten.


Fügt dem Feld Vorhandene Bezüge den im Feld Bezug angezeigten Quellbereich hinzu.


Entfernt den im Feld Bezug angezeigten Quellbereich.


Legt den Zellbereich fest, den Sie als Quellbereich für die Konsolidierung mit den im Feld Vorhandene Bezüge angegebenen Quellbereichen ausgewählt haben. Sie können maximal 255 Quellbereiche konsolidieren. Die Schaltfläche Dialog reduzieren rechts neben dem Feld verschiebt das Dialogfeld vorübergehend, so daß Sie den Bereich durch Markieren der gewünschten Zellen auf dem Tabellenblatt festlegen können. Wenn Sie hiermit fertig sind, können Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken, um das Dialogfeld wieder in seiner normalen Größe anzuzeigen.

Weitere Informationen zum Auswählen von Quellbereichen für die Konsolidierung von Daten erhalten Sie, indem Sie  [image]  klicken.


Listet alle Quellbereichsbezüge auf, die für die Konsolidierung ausgewählt wurden.


Gibt die Tabellenfunktion an, mit der Microsoft Excel Daten konsolidiert.


Verwendet bei der Konsolidierung nach Kategorien Beschriftungen aus den Quellbereichen, sofern Sie beim Markieren der Daten auch die Beschriftungen berücksichtigt haben. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Oberster Zeile oder Linker Spalte nur dann, wenn Sie Daten konsolidieren möchten, deren Beschriftungen ähnlich sind, jedoch in den jeweiligen zur Konsolidierung ausgewählten Quellbereichen unterschiedlich angeordnet sind.

Wenn Sie Daten nach Kategorien konsolidieren möchten und die Daten trotz unterschiedlicher Beschriftungen ähnlich sind und in den jeweiligen Quellbereichen gleich angeordnet sind, oder wenn Sie nach der Position konsolidieren möchten, dürfen Sie beim Markieren der Quellbereiche Beschriftungen nicht berücksichtigen.


Aktualisiert die Daten des Konsolidierungsbereiches automatisch, wenn sich die Daten in einem Quellbereich ändern.


Fügt den ausgewählten Eintrag in den Feldern Namen in der Arbeitsmappe und Bezieht sich auf zur Liste der für die Arbeitsmappe definierten Namen hinzu.


Löscht den ausgewählten Namen aus der Liste Namen in der Arbeitsmappe.


Klicken Sie in der Liste Namen in der Arbeitsmappe auf einen Namen, um aus der Liste aller in der Arbeitsmappe definierten Namen auszuwählen.


Zeigt den Zellbezug, den definierten Namen, die Formel oder die Konstante des definierten Namens an, den Sie in der Liste Namen in der Arbeitsmappe ausgewählt haben. Falls kein Name in der Liste markiert ist oder in der Arbeitsmappe keine Namen definiert wurden, wird der Zellbezug der aktiven Zelle angezeigt.


Wählen Sie die Formatbedingung aus, die von den markierten Zellen entfernt werden soll.


Gruppiert Zeilen oder Spalten für die Erstellung von Gliederungsebenen auf der Basis von Formeln im Tabellenblatt.


Blendet die Primärachsen des Diagramms ein oder aus.


Blendet die Rubrikenachse (X) ein.


Blendet Daten automatisch mit einer Zeitachse (X) ein, wenn den Daten auf der X-Achse ein Datumsformat zugewiesen wurde. Bei allen anderen Daten wird die Standard-Rubrikenachse (X) eingeblendet.


Zeigt die Daten auf der markierten Achse als Standard-Rubrikenachse (X) an. Dies gilt auch für Daten, denen ein Datumsformat zugewiesen wurde.


Blendet die Rubrikenachse mit einer Zeitachse (X) ein, auch wenn den Daten auf der Achse kein Datumsformat zugewiesen wurde. Zeitachsen-Teilstriche werden in regelmäßigen Abständen auf der X-Achse aufgetragen, basierend auf den Haupt- und Hilfsintervallen für Zeitangaben.


Blendet die Größenachse (Y) ein.


Blendet die Sekundärachse des Diagramms ein.


Blendet eine sekundäre Rubrikenachse (X) ein.


Blendet eine sekundäre Größenachse (Y) ein, wenn Sie für jeden Wert auf der Rubrikenachse (X) mehr als einen Wert auf der Y-Achse auftragen möchten.


Legt die Anzeigeoptionen für die Primärachsen im Diagramm fest.


Blendet die 3D-Rubrikenachse (X) ein.


Blendet die Reihenachse (Y) in einem 3D-Diagramm ein.


Blendet die Größenachse (Z) in einem 3D-Diagramm ein.


Richtet die aus Daten im Tabellenblatt erstellten Beschriftungen an den von Ihnen ausgewählten Diagrammelementen aus.


Fügt über dem Diagramm einen Titel ein.


Fügt der ausgewählten Achse einen Titel hinzu.


Zeigt auf der Rubrikenachse (X) Gitternetzlinien an, entsprechend der ausgewählten Optionen.


Zeigt auf der Rubrikenachse (X) bei den Hauptintervallen Gitternetzlinien an.


Zeigt auf der Rubrikenachse (X) bei den Hilfsintervallen Gitternetzlinien an.


Zeigt auf der Größenachse (Y) Gitternetzlinien an, entsprechend der ausgewählten Optionen.


Zeigt auf der Reihenachse (Y) Gitternetzlinien an, entsprechend der ausgewählten Optionen.


Zeigt auf der Reihenachse (Y) bei den Hauptintervallen Gitternetzlinien an.


Zeigt auf der Reihenachse (Y) bei den Hilfsintervallen Gitternetzlinien an.


Zeigt auf der Größenachse (Z) von 3D-Diagrammen Gitternetzlinien an, entsprechend der ausgewählten Optionen.


Zeigt auf der Größenachse (Z) von 3D-Diagrammen bei den Hauptintervallen Gitternetzlinien an.


Zeigt auf der Größenachse (Z) von 3D-Diagrammen bei den Hilfsdiagrammen Gitternetzlinien an.


Erzeugt ein zweidimensionales Erscheinungsbild von Wänden und Gitternetzlinien in 3D-Balken-, 3D-Flächen- und 3D-Säulendiagrammen.


Fügt der Diagrammfläche eine Legende hinzu.


Fügt die ausgewählte Legende an der gewünschten Stelle ein und paßt die Größe der Diagrammfläche so an, daß die Legende aufgenommen werden kann.


Fügt allen Datenpunkten in einem Diagramm Datenbeschriftungen hinzu bzw. löscht diese.


Entfernt die Datenbeschriftungen von allen Datenpunkten.


Zeigt die Werte der Datenpunkte an.


Zeigt für alle Datenpunkte in Kreis- und Ringdiagrammen den Prozentsatz vom Ganzen an.


Zeigt für alle Datenpunkte die zugehörige Rubrikenachsenbeschriftung an. Bei Flächendiagrammen blendet diese Option den Namen der Datenreihe ein.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen sowohl den Prozentsatz vom Ganzen als auch die Rubrikenachsenbeschriftungen für jeden Diagrammabschnitt an.


Zeigt die Größe der einzelnen Blasen in einem Blasendiagramm an, basierend auf der dritten variablen Reihe von Diagrammdaten.


Fügt Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der festgelegten Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm ein.


Zeigt in Kreisdiagrammen eine Linie an, die vom Datenpunkt des Kreissegments zur Beschriftung verläuft.


Zeigt die Werte für die einzelnen Datenreihen in einem Gitternetz unter dem Diagramm an. Diese Option ist für Kreis-, Punkt (XY)-, Ring-, Blasen-, Netz- und Oberflächendiagramme nicht verfügbar.


Zeigt Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der festgelegten Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Zeigt an, wie sich ausgewählte Optionen auf das Erscheinungsbild des Diagramms auswirken.


Klicken Sie auf ein Feld, und geben Sie dann den gewünschten Text für den Diagramm- und Achsentitel ein. Um in einem Diagramm- oder Achsentitel einen Zeilenwechsel einzufügen, klicken Sie im Diagramm auf den Text, dann auf die Stelle, an der Sie den Zeilenwechsel einfügen möchten, und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.


Zeigt eine Beschriftung an, die in mehreren Zellen des Tabellenblatts verwendet wird. Wenn Sie dieselbe Beschriftung für mehrere beschriftete Zellbereiche verwenden, kann Microsoft Excel u. U. nicht erkennen, welche Zelle für den in einer Formel zu verwendenden Beschriftungsnamen herangezogen werden soll. Geben Sie in dem Feld, das auf Wählen Sie die Zelle, die die zu verwendende Beschriftung enthält folgt, den Zellbezug mit der Beschriftung ein, auf die Sie verweisen möchten.


Markieren Sie die Tabellenzelle, die sich auf die in der Formel zu verwendende Beschriftung bezieht. Die Schaltfläche Dialog reduzieren an der rechten Seite des Feldes verkleinert das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie den Zellbezug durch Markieren der Zelle in der Tabelle eingeben können. Anschließend klicken Sie erneut auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld wieder vollständig anzuzeigen.


Klicken Sie im Feld Zulassen auf die anzuwendende Gültigkeitsprüfung, und wählen Sie dann in den auf Zulassen folgenden Feldern den Vergleichsoperator und die Einschränkungen aus, die Sie auf die markierten Zellen anwenden möchten. Weitere Informationen zu den Einschränkungsarten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie im Feld Zulassen auf eine Gültigkeitsprüfung, um Einschränkungen auf die Dateneinträge in den markierten Zellen der Tabelle anzuwenden. Weitere Informationen zu den Einschränkungsarten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf den gewünschten Operator, der vom Datentyp abhängt, den Sie im Feld Zulassen ausgewählt haben. Weitere Informationen zu Operatoren für die Gültigkeitsprüfung erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Geben Sie den Mindestwert, das Anfangsdatum oder die Anfangszeit als Wert, Zellbezug oder Formel für die Gültigkeitsprüfung ein, die Sie im Feld Zulassen ausgewählt haben. Weitere Informationen zu Einschränkungen bei der Dateneingabe oder die Eingrenzung gültiger Einträge erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Wenden Sie den Höchstwert, das Enddatum oder die Endzeit als Wert, Zellbezug oder Formel für die Gültigkeitsprüfung an, die Sie im Feld Zulassen ausgewählt haben. Weitere Informationen zu Einschränkungen bei der Dateneingabe oder die Eingrenzung gültiger Einträge erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Unterdrückt die Anzeige einer Fehlermeldung, wenn eine eingeschränkte Zelle oder eine abhängige Zelle für Bezüge oder Formeln leer ist. Weitere Informationen zur Einschränkung von Zelleinträgen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Zeigt einen Pfeil für die Liste der eingeschränkten Einträge an, die der markierten Zelle zugewiesen sind. Der Bezug für die eingeschränkte Liste ist im Feld Quelle angegeben. Weitere Informationen zur Einschränkung von Zelleinträgen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Wendet alle Einschränkungen, Eingabe- und Fehlermeldungen, die in diesem Dialogfeld angezeigt werden, auf andere Zellen in der Tabelle an, die dieselben Einstellungen für die Gültigkeitsprüfung aufweisen wie die markierten Zellen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingabemeldung anzeigen, wenn Zelle ausgewählt wird, um eine Meldung anzuzeigen, die zur Eingabe in die markierte Zelle auffordert. Weitere Informationen zur Verwendung von Eingabemeldungen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Geben Sie wahlweise einen Titel für die Eingabemeldung ein, die Sie anzeigen möchten, wenn ein Benutzer die eingeschränkte Zelle markiert. Der Titel wird als fettformatierter Text in der Meldung angezeigt.


Geben Sie den Text der anzuzeigenden Meldung (maximal 255 Zeichen) ein. Drücken Sie die EINGABETASTE, um eine neue Zeile im Meldungsfeld zu beginnen. Weitere Informationen zur Verwendung von Eingabemeldungen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fehlermeldung anzeigen, wenn ungültige Daten eingegeben wurden, um bei der Eingabe ungültiger Daten in einer Zelle eine Fehlermeldung anzuzeigen oder um die Eingabe ungültiger Daten vollständig zu unterbinden.

Weitere Informationen zur Anzeige von Meldungen bei der Eingabe ungültiger Daten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Weitere Informationen zum Verhindern ungültiger Eingaben erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf einen Stil in der Liste. Die Art der ausgewählten Fehlermeldung bestimmt, welche Optionen die Fehlermeldung zur Verfügung stellt, wenn in eine eingeschränkte Zelle ein ungültiger Wert eingegeben wird.

Weitere Informationen zu Fehlermeldungsarten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Geben Sie wahlweise einen Titel für das Fehlermeldungsfeld ein. Der Titel wird in fetter Schrift in der Meldung angezeigt.


Geben Sie die Fehlermeldung ein, die bei einer ungültigen Eingabe angezeigt wird. Sie können bis zu 255 Zeichen eingeben.


Löscht alle ausgewählten Elemente und Informationen in allen drei Registerkarten des Dialogfeldes Gültigkeit. Um die Auswirkungen von Alle löschen rückgängig zu machen, klicken Sie auf Abbrechen. Weitere Informationen zum Entfernen von Einschränkungen und Meldungen aus einer Zelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Gibt beim Löschen von Zellen die Richtung an, in welche die umliegenden Zellen, Zeilen oder Spalten verschoben werden.


Verschiebt beim Löschen von Zellen den Inhalt der übrigen Zellen nach links, um den entstandenen Platz aufzufüllen.


Verschiebt beim Löschen von Zellen den Inhalt der übrigen Zellen nach oben, um den entstandenen Platz aufzufüllen.


Löscht eine ganze Zeile.


Löscht eine ganze Spalte.


Gibt beim Einfügen von Zellen die Richtung an, in welche die umliegenden Zellen, Zeilen oder Spalten verschoben werden.


Verschiebt beim Einfügen von Zellen den Inhalt der Zielzellen nach rechts.


Verschiebt beim Einfügen von Zellen den Inhalt der Zielzellen nach unten.


Fügt beim Einfügen von Zellen eine ganze Zeile ein.


Fügt beim Einfügen von Zellen eine ganze Spalte ein.


Gibt beim Einfügen von kopierten Zellen die Richtung an, in die die umliegenden Zellen, Zeilen oder Spalten verschoben werden.


Wählen Sie unter Ausfüllen eine Option aus, um die Elemente festzulegen, die aus den markierten Zellen auf die gruppierten Blätter übertragen werden sollen.


Klicken Sie unter Aktion auf eine Option, um alle Zeilen auszublenden, die die festgelegten Kriterien nicht erfüllen, oder um die gefilterten Daten an eine andere Stelle im Tabellenblatt zu kopieren.


Geben Sie im Feld Listenbereich den zu filternden Zellbereich ein. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorgangs erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Geben Sie im Feld Kriterienbereich den Zellbereich mit den Kriterien ein. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorgangs erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Geben Sie einen Zellbereich an, in den die Zeilen, die die Kriterien erfüllen, kopiert werden sollen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren am rechten Rand des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Abschluß des Vorgangs erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Keine Duplikate, um die Zeilen, die die Kriterien exakt erfüllen, nur einmal einzublenden und Duplikate auszuschließen. Wenn Sie keinen Kriterienbereich angeben, werden mit dieser Option alle doppelten Zeilen in der Liste ausgeblendet.


Geben Sie einen Dateityp oder ein Konvertierungsprogramm für die zu öffnende Datei an.


Unterstützt Sie beim Erstellen einer Formel mit Tabellenfunktionen. Weitere Informationen zur Verwendung der Formelpalette bei der Eingabe oder Bearbeitung von Formeln erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Weitere Informationen zur ausgewählten Funktion erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  in der linken unteren Ecke dieses Dialogfeldes klicken. Wenn die Sprechblase des Office-Assistenten angezeigt wird, klicken Sie auf Hilfe zu diesem Feature und dann auf Hilfe zur markierten Funktion.


Wählen Sie den gewünschten Schriftartnamen aus, um die Schriftart des markierten Textes zu ändern.


Sie können zu jedem Element in der Gruppe Hilfe anfordern. Klicken Sie auf  [image]  am oberen Rand des Dialogfeldes und dann auf das Element, zu dem Sie Informationen erhalten möchten.


Versieht markierten Text oder Zahlen mit einer Kontur.


Schattiert markierten Text oder Zahlen.


Formatiert den Hintergrund von markiertem Text oder Zahlen mit dem von Ihnen ausgewählten Muster oder einer Farbe.


Skaliert mit einem Objekt verbundenen Text oder Zahlen proportional, wenn Sie die Größe des Objektes ändern.


Zeigt das Erscheinungsbild von Text oder Zahlen nach Annahme der ausgewählten Optionen an.


Wählen Sie eine Option im Feld Linie aus, um die Linienart, die Linienfarbe oder die Linienstärke für ein Gitternetz oder einen Rahmen zu definieren.


Wendet die Standardeinstellungen auf das Gitternetz oder den Rahmen der markierten Datentabelle an.


Entfernt ein Gitternetz oder einen Rahmen aus der markierten Datentabelle.


Wählen Sie eine Option im Feld Art aus, um die Linienart eines Gitternetzes oder Rahmens zu definieren.


Wählen Sie eine Option im Feld Farbe aus, um die Gitternetz- oder Rahmenfarbe der markierten Datentabelle zu ändern.


Wählen Sie eine Option im Feld Stärke aus, um die Linienstärke des Gitternetzes oder Rahmens der markierten Datentabelle zu ändern.


Setzt Legendensymbole mit der zugewiesenen Formatierung und Farbe neben den Reihennamen in der Datentabelle des Diagramms ein.


Zeigt das Erscheinungsbild der Datentabelle mit den ausgewählten Optionen.


Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Formatierung der Gitternetzlinien in der markierten Datentabelle anzuwenden oder zu entfernen. Das Beispiel im Feld Vorschau zeigt an, wie sich die angewendete Formatierung auswirkt.


Klicken Sie auf die Position in der Datenpunktmarkierung, an der die Datenbeschriftung angezeigt werden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY), um Microsoft Excel festlegen zu lassen, wo die ausgewählte Achse die Größenachse oder die Rubrikenachse schneidet. Ändern Sie den Wert im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei, wenn die ausgewählte Achse die Größenachse bei einem anderen Wert schneiden soll.


Geben Sie für die Skalierung der ausgewählten Rubrikenachse (X) einen Wert im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei ein, um den Wert festzulegen, bei dem die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) schneiden soll. Das Aktivieren des Kontrollkästchens Automatisch bewirkt, daß die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) beim Wert 0 (Null) schneidet bzw. bei der Zahl im Bereich der Größenachse, die am dichtesten bei 0 (Null) liegt.

Geben Sie für die Skalierung der ausgewählten Größenachse (Y) einen Wert im Feld Größenachse (X) schneidet bei ein, um den Wert festzulegen, bei dem die Größenachse (X) die Größenachse (Y) schneiden soll. Das Aktivieren des Kontrollkästchens Automatisch bewirkt, daß die Größenachse (X) die Größenachse (Y) beim Wert 0 (Null) schneidet bzw. bei der Zahl im Bereich der Größenachse, die am dichtesten bei 0 (Null) liegt.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) , um Microsoft Excel festlegen zu lassen, wo die ausgewählte Achse die Größenachse (X) schneidet. Ändern Sie den Wert im Feld Größenachse (Y) schneidet bei, wenn die ausgewählte Achse die Größenachse (X) bei einem anderen Wert schneiden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY), um Microsoft Excel festlegen zu lassen, wo die ausgewählte Achse die Größenachse oder die Rubrikenachse schneidet. Ändern Sie den Wert im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei, wenn die ausgewählte Achse die Größenachse bei einem anderen Wert schneiden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größen in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge der Werte auf der Achse eines Punkt (XY)-Diagramms umzukehren oder um die Richtung der Balken oder Säulen in einem Balken- oder Säulendiagramm umzukehren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY) schneidet bei Kleinstwert, damit die Bodenfläche oder die Rubrikenachse, je nach 3D-Diagrammtyp, die Größenachse beim niedrigsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei eingegeben ist.


Aktivieren Sie für die Skalierung der ausgewählten Rubrikenachse (X) das Kontrollkästchen Rubrikenachse (X) schneidet bei Höchstwert, damit die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei eingegeben ist.

Aktivieren Sie für die Skalierung der ausgewählten Größenachse (Y) das Kontrollkästchen Größenachse (X) schneidet bei Höchstwert, damit die Größenachse (X) die Größenachse (Y) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Größenachse (X) schneidet bei eingegeben ist.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei Höchstwert, damit die Größenachse (Y) die Größenachse (X) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Größenachse (Y) schneidet bei eingegeben ist.


Jede Rubrik auf der Rubrikenachse ist durch eine Beschriftung gekennzeichnet und durch Teilstriche von anderen Rubriken getrennt. Sie können die Intervalle ändern, in denen Beschriftungen und Teilstriche angezeigt werden.


Geben Sie im Feld Anzahl der Reihen zwischen den Teilstrichbeschriftungen eine Zahl ein, um festzulegen, wie viele Datenreihen auf der ausgewählten Achse beschriftet werden sollen. Geben Sie eine 1 ein, um jede Reihe zu beschriften, geben Sie eine 2 ein, um jede zweite Reihe zu beschriften, geben Sie ein 3 ein, um jede dritte Reihe zu beschriften usw.


Geben Sie im Feld Anzahl der Reihen zwischen den Teilstrichen eine Zahl ein, um festzulegen, wie viele Datenreihen sich auf der ausgewählten Achse zwischen jeweils zwei Teilstrichen befinden sollen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenreihen in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge umzukehren, in der die Reihen auf der Reihenachse angezeigt werden sollen.


Schließt dieses Dialogfeld und wendet alle vorgenommenen Änderungen an.


Die Schaltfläche Abbrechen schließt dieses Dialogfeld, ohne die vorgenommenen Änderungen anzuwenden.


Legt Optionen für einen um ein Objekt einzufügenden Rahmen fest.


Wendet die Standardeinstellungen auf die Linie oder den Rahmen des markierten Objektes an.


Entfernt eine Linie oder einen Rahmen vom markierten Objekt. Handelt es sich bei dem Objekt um eine von Ihnen gezeichnete Linie, wird diese durch Klicken auf Ohne unter Umständen ausgeblendet.


Wendet die von Ihnen ausgewählten angepaßten Formate auf das markierte Objekt an.


Wählen Sie im Feld Art eine Option aus, um die Linienart für eine Linie oder einen Rahmen festzulegen.


Wählen Sie im Feld Farbe ein Option aus, um die Linien- oder Rahmenfarbe des markierten Objektes zu ändern.


Klicken Sie im Feld Stärke auf eine Option, um die Stärke bzw. den Durchmesser der ausgewählten Linie oder des Rahmens zu ändern.


Fügt dem unteren und rechten Rand des markierten Objektes einen Schatten hinzu.


Legt die Optionen für den Hintergrundbereich des markierten Objektes fest.


Wendet die Standardeinstellungen auf den Hintergrundbereich des markierten Objektes an.


Entfernt alle auf den Hintergrundbereich des markierten Objektes angewendeten Einstellungen.


Klicken Sie im Feld Muster auf die gewünschten Optionen, um für das markierte Objekt eine Farbe und ein Muster festzulegen


Klicken Sie im Feld Farbe auf die gewünschte Farbe für das Diagrammelement.


Ändert die Vordergrundfarbe der Datenpunktmarkierung.


Ändert die Hintergrundfarbe der Datenpunktmarkierung.


Klicken Sie auf Fülleffekte, um die zur Formatierung des markierten Objektes verwendeten Optionen für Farben, Farbübergänge, Strukturen, Muster und Grafiken zu ändern.


Vertauscht die Vorder- und Hintergrundfarben bei Datenreihen, wenn der dargestellte Wert negativ ist. Diese Option kann auf Datenreihen in Balken-, Säulen-, Flächen- und Kreisdiagrammen angewendet werden.


Wendet die ausgewählten Formatierungsoptionen auf alle Datenreihen an.


Zeigt die ausgewählten Farben und Muster an.


Legen Sie für die Linien des markierten Objektes die Art, Farbe und Stärke fest.


Gleicht Unebenheiten wie Winkel und Zacken auf Linien in Punkt (XY)- oder Liniendiagrammen aus. Das Glätten wirkt sich nicht auf die Daten aus.


Legen Sie den Typ der Datenpunktmarkierungen in Linien-, Netz- und Punkt (XY)-Diagrammen fest.


Legen Sie die Art, Farbe und Stärke oder die Darstellung der Achsen in einem markierten Diagrammobjekt fest.


Legen Sie die Art der Haupt- oder Hilfsteilstriche fest, die auf der markierten Achse angezeigt werden sollen.


Blendet Teilstriche bei den Hauptgitternetzlinien auf der markierten Achse ein.


Blendet die Hauptteilstriche auf der markierten Achse aus.


Blendet Hauptteilstriche auf der Diagrammseite (Innenseite) der markierten Achse ein.


Blendet Hauptteilstriche auf der Außenseite der markierten Achse ein.


Blendet Hauptteilstriche auf beiden Seiten der markierten Achse ein.


Blendet Teilstriche bei den Hilfsgitternetzlinien auf der markierten Achse ein.


Blendet die Hilfsteilstriche auf der markierten Achse aus.


Blendet Hilfsteilstriche auf der Diagrammseite (Innenseite) der markierten Achse ein.


Blendet Hilfsteilstriche auf der Außenseite der markierten Achse ein.


Blendet Hilfsteilstriche auf beiden Seiten der markierten Achse ein.


Geben Sie die Art der Beschriftung für die auf der markierten Achse einzublendenden Haupt- oder Hilfsteilstriche an.


Blendet die Teilstrichbeschriftungen auf der markierten Achse aus.


Blendet Teilstrichbeschriftungen am unteren Rand der Zeichnungsfläche bei horizontalen und rechts der Zeichnungsfläche bei vertikalen Achsen ein.


Blendet Teilstrichbeschriftungen am oberen Rand der Zeichnungsfläche bei horizontalen und links der Zeichnungsfläche bei vertikalen Achsen ein.


Blendet Teilstrichbeschriftungen neben der markierten Achse ein.


Zeigt das Erscheinungsbild der Achse nach Annahme der ausgewählten Optionen an.


Sie können den Bereich oder die Skalierung der Werte auf der markierten Achse ändern. Darüber hinaus ist es möglich, die Intervalle zu ändern, in denen die Werte aufgezeichnet werden sowie den Schnittpunkt der beiden Achsen.


Microsoft Excel berechnet automatisch die Skalierung der markierten Achse, ausgehend von den Werten des Datenbereichs. Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen unter Automatisch aktiviert, und die automatischen Werte, die in den Feldern Kleinstwert, Höchstwert, Hauptintervall, Hilfsintervall und Rubrikenachse (X) schneidet bei angezeigt werden, werden neben den Datenbeschriftungen eingeblendet. Geben Sie in den Feldern die gewünschten Werte ein, mit denen die Achsenskalierung berechnet werden soll. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Elemente, deren Standardeinstellung wiederhergestellt werden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kleinstwert, um den niedrigsten (gerundeten) Wert aller Datenreihen als kleinsten Datenwert auf der markierten Achse darzustellen.


Geben Sie im Feld Kleinstwert einen Wert ein, um den kleinsten Datenwert festzulegen, der auf der markierten Achse dargestellt werden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Höchstwert, um den höchsten (gerundeten) Wert aller Datenreihen als größten Datenwert auf der markierten Achse darzustellen.


Geben Sie im Feld Höchstwert einen Wert ein, um den größten Datenwert festzulegen, der auf der markierten Achse dargestellt werden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hauptintervall, damit Microsoft Excel das Intervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetzlinien (sofern angezeigt) auf der markierten Achse festlegen kann.


Geben Sie im Feld Hauptintervall einen Wert ein, um das Intervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetzlinien (sofern angezeigt) auf der markierten Achse festzulegen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hilfsintervall, damit Microsoft Excel das Intervall für Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetzlinien (sofern angezeigt) auf der markierten Achse festlegen kann.


Geben Sie im Feld Hilfsintervall einen Wert ein, um das Intervall für Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetzlinien (sofern angezeigt) auf der markierten Achse festzulegen.


Geben Sie im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei den Wert ein, bei dem die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) schneiden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen unter Automatisch aktivieren, schneidet die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) bei 0 (Null) oder dem Wert, der im Größenachsenbereich 0 (Null) am nächsten ist.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logarithmische Skalierung, um die in den Feldern Kleinstwert, Höchstwert, Hauptintervall und Hilfsintervall angezeigten Werte, ausgehend vom im Diagramm grafisch dargestellten Datenbereich, als Potenz von 10 für die Größenachse neu zu berechnen. In logarithmischen Diagrammen sind keine Nullen oder negativen Datenwerte zugelassen, und die Werte in den Feldern Hauptintervall und Hilfsintervall müssen mindestens 10 betragen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größen in umgekehrter Reihenfolge, um ein Säulen- oder Balkendiagramm so zu kippen, daß die Säulen bzw. Balken in entgegengesetzter Richtung dargestellt werden.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rubrikenachse (X) schneidet bei Höchstwert, damit die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) beim größten Wert schneidet. Diese Option überschreibt den Wert im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei.


Jede Rubrik auf der Rubrikenachse wird mit einer Beschriftung gekennzeichnet und von den anderen Rubriken durch Teilstriche abgetrennt. Sie können die Intervalle, in denen die Beschriftungen und Teilstriche angezeigt werden, ändern. In 2D-Diagrammen können Sie den Schnittpunkt der Größenachse (Y) mit der Rubrikenachse (X) bestimmen.


Geben Sie im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr. eine Zahl ein, um die Rubrikennummer festzulegen, bei der die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) schneiden soll.


Geben Sie im Feld Anzahl der Rubriken zwischen den Teilstrichbeschriftungen eine Zahl ein, um das Intervall festzulegen, in dem die Rubriken auf der Rubrikenachse (X) beschriftet werden sollen. Geben Sie 1 ein, um jede Rubrik zu beschriften, 2, um jede zweite Rubrik zu beschriften, 3, um jede dritte Rubrik zu beschriften usw.


Geben Sie im Feld Anzahl der Rubriken zwischen den Teilstrichen eine Zahl ein, um die Anzahl der Rubriken zwischen jedem Teilstrichpaar auf der Rubrikenachse (X) festzulegen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Rubriken, damit die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) am Rand der im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr. angegebenen Rubrik schneidet. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden die Datenpunkte zwischen den Teilstrichen aufgezeichnet. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, werden die Datenpunkte an der Position der Teilstriche aufgezeichnet. Damit die Ränder eines Flächendiagramms deckungsgleich mit den Rändern der Zeichnungsfläche sind, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Rubriken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rubriken in umgekehrter Reihenfolge, um die Darstellungsfolge der Rubriken auf der Rubrikenachse (X) umzudrehen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei größter Rubrik, damit die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) nach der letzten Rubrik auf der X-Achse schneidet. Diese Option überschreibt den Wert im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr..


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Z) schneidet zwischen Rubriken, damit die Größenachse (Z) zwischen den Rubriken verläuft. Diese Option ist lediglich für 3D-Linien- und 3D-Flächendiagramme verfügbar.


Eine Zeitachse ist eine spezielle Rubrikenachse für Daten, die als Datumswerte angeordnet werden. Microsoft Excel verwendet in einem Diagramm automatisch eine Zeitachse, wenn die Tabellendaten Zahlen im Datumsformat enthalten. Auf der Zeitachse des Diagramms werden die Datumswerte in chronologischer Reihenfolge dargestellt, unabhängig von ihrer Anordnung im Tabellenblatt. Zeitachsen stehen für 2D-Säulen-, 2D-Linien-, 2D-Balken- und 2D-Flächendiagramme sowie für 3D-Säulen-, 3D-Linien-, 3D-Balken-, 3D-Flächen- und 3D-Oberflächendiagramme zur Verfügung.


Microsoft Excel verwendet in einem Diagramm automatisch eine Zeitachse, wenn die Tabellendaten Zahlen im Datumsformat enthalten. Microsoft Excel berechnet die Skalierung der markierten Zeitachse auf der Grundlage des Bereichs von Datumswerten. Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen unter Automatisch aktiviert, und die automatischen Werte für den Kleinst- bzw. Höchstwert, für das Haupt- bzw. Hilfsintervall sowie für die Basiseinheit werden in den Feldern neben den Beschriftungen angezeigt. Geben Sie in den Feldern unter Automatisch die gewünschten Werte für eine benutzerdefinierte Zeitachse ein. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen für die Elemente, die auf die Standardskalierung zurückgesetzt werden sollen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kleinstwert, damit Microsoft Excel das erste (kleinste) Zeitintervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetzlinien (falls eingeblendet) auf der Zeitachse festlegt.


Geben Sie im Feld Kleinstwert ein Datum ein, um das erste (kleinste) Zeitintervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetzlinien (falls eingeblendet) auf der Zeitachse festzulegen. Um die Standardskalierung für die Zeitachse wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kleinstwert.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Höchstwert, damit Microsoft Excel das letzte (größte) Zeitintervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetzlinien (falls eingeblendet) auf der Zeitachse festlegt.


Geben Sie im Feld Höchstwert ein Datum ein, um das letzte (größte) Zeitintervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetzlinien (falls eingeblendet) auf der Zeitachse festzulegen. Um die Standardskalierung für die Zeitachse wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Höchstwert.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einheit, damit Microsoft Excel das Zeitintervall (die Basiseinheit) festlegt, das zwischen den Datumswerten auf der Zeitachse verwendet wird.


Klicken Sie auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um als Basiseinheit für die Zeitachse eine andere Datumsebene im Diagramm auszuwählen. Als Zeitintervall (Basiseinheit) wird auf der Zeitachse der kleinste Zeitunterschied zwischen zwei in den Daten enthaltenen Datumsangaben verwendet.


Geben Sie im Feld Hauptintervall einen Wert ein, um das Zeitintervall für die Hauptteilstriche und Hauptgitternetzlinien (falls eingeblendet) auf der Zeitachse (X) festzulegen. Klicken Sie im Feld rechts neben Hauptintervall auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um als Basiseinheit für die Zeitachse eine andere Datumsebene im Diagramm auszuwählen. Auf der Zeitachse des Diagramms werden die Datumswerte in chronologischer Reihenfolge dargestellt, unabhängig von ihrer Anordnung im Tabellenblatt. Als Zeitintervall (Basiseinheit) wird auf der Zeitachse der kleinste Zeitunterschied zwischen zwei in den Daten enthaltenen Datumsangaben verwendet.


Geben Sie im Feld Hilfsintervall einen Wert ein, um das Zeitintervall für die Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetzlinien (falls eingeblendet) auf der Zeitachse (X) festzulegen. Klicken Sie im Feld rechts neben Hilfsintervall auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um als Basiseinheit für die Zeitachse eine andere Datumsebene im Diagramm auszuwählen. Auf der Zeitachse des Diagramms werden die Datumswerte in chronologischer Reihenfolge dargestellt, unabhängig von ihrer Anordnung im Tabellenblatt. Als Zeitintervall (Basiseinheit) wird auf der Zeitachse der kleinste Zeitunterschied zwischen zwei in den Daten enthaltenen Datumsangaben verwendet.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei, damit die Größenachse (Y) die Zeitachse (X) bei dem im Feld Kleinstwert angegebenen Datum schneidet. Ändern Sie das Datum im Feld Größenachse (Y) schneidet bei, wenn die Größenachse (Y) die Zeitachse bei einem anderen Datum schneiden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Zeiten, damit die Größenachse (Y) zwischen Datumswerten verläuft.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeiten in umgekehrter Reihenfolge, um die Darstellungsreihenfolge der Datumsangaben auf der Zeitachse (X) umzudrehen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei größter Zeit, damit die Größenachse (Y) die Zeitachse (X) beim größten Datumswert schneidet. Diese Option überschreibt den im Feld Größenachse (Y) schneidet bei angezeigten Datumswert.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Durchgestrichen, um eine Linie durch markierten Text und Zahlen zu ziehen.


Formatiert markierten Text und Zahlen hochgestellt.


Formatiert markierten Text und Zahlen tiefgestellt.


Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus, um den markierten Text unterstrichen zu formatieren.


Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus, um die Farbe von markiertem Text und Zahlen zu ändern.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardschrift, um die in der Formatvolage Standard festgelegte Schriftart, den Schriftschnitt, den Schriftgrad sowie die festgelegten Effekte zu verwenden.


Klicken Sie im Feld Hintergrund auf eine Option, um anzugeben, ob der Hintergrund des Diagrammtextes transparent bzw. undurchsichtig sein oder automatisch von Microsoft Excel festgelegt werden soll.


Beschreibt die im Feld Schriftart ausgewählte Schriftart.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Quelldaten verknüpfen, um die Werte im Diagramm mit den Tabellendaten zu verknüpfen. Durch das Ändern der Datenbeschriftungen wird die Verknüpfung gelöst. Um aufgelöste Verknüpfungen wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Quelldaten verknüpfen erneut.


Ändert die horizontale bzw. vertikale Ausrichtung von Text, basierend auf den ausgewählten Optionen.


Wählen Sie im Feld Horizontal eine Option aus, um die horizontale Ausrichtung von Text zu ändern.


Wählen Sie im Feld Vertikal eine Option aus, um die vertikale Ausrichtung von Text zu ändern.


Wählen Sie unter Ausrichtung eine Option aus, um die Ausrichtung von Text zu ändern. Die Optionen zum Drehen von Text sind unter Umständen nicht verfügbar, wenn andere Ausrichtungsoptionen ausgewählt wurden.


Klicken Sie auf die gewünschte Option, um die markierte Legende unterhalb, in der rechten oberen Ecke, oberhalb, links oder rechts der Diagrammfläche neu anzuordnen.


Fügt eine lineare Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der linearen Gleichung y = mx + b.


Fügt eine logarithmische Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der logarithmischen Gleichung y = clnx + b.


Fügt eine polynomische oder kurvenförmige Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der polynomischen Gleichung  [image].


Fügt eine potentielle Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der potentiellen Gleichung  [image].


Fügt eine exponentielle Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der exponentiellen Gleichung  [image].


Fügt eine Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt ein. Die Anzahl der Punkte in einer Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt entspricht der Gesamtzahl der Datenpunkte in der Datenreihe abzüglich der von Ihnen für die Periode angegebenen Punktzahl.


Geben Sie im Feld Ordnung einen Wert ein, um die höchste Polynomordnung zu bestimmen. Der Wert wird als ganze Zahl zwischen 2 und 6 dargestellt.


Geben Sie im Feld Perioden einen Wert ein, um die Anzahl der Perioden festzulegen, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden sollen.


Klicken Sie unter Trend-/Regressionstyp auf die gewünschte Option, um Datenreihen in Flächen-, Balken-, Säulen-, Linien- und Punkt (XY)-Diagrammen Trendlinien hinzuzufügen bzw. deren Trendlinientyp zu ändern. 3D-, Netz-, Kreis-, Ring- oder Blasen-Diagrammen können keine Trendlinien hinzugefügt werden.


Markieren Sie die Datenreihen, für die eine Trendlinie angezeigt werden soll.


Legt fest, wie der Trendlinienname erstellt wird. Der der Trendlinie zugewiesene Name wird in der Legende angezeigt.


Weist der Trendlinie automatisch einen Namen zu, basierend auf dem ausgewählten Trendlinientyp und der zugeordneten Datenreihe. Der für die Trendlinie zu verwendende Name wird rechts neben dieser Option angezeigt.


Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, und geben Sie dann im Feld Benutzerdefiniert einen bis zu 256 Zeichen langen Namen ein, um einer Trendlinie einen individuell angepaßten Namen zuzuweisen.


Geben Sie in einem der beiden Felder unter Trend die gewünschten Zahlen ein, um den Trend für Regressionstrendlinien festzulegen. Diese Option steht für Trendlinien mit gleitendem Durchschnitt nicht zur Verfügung.


Geben Sie im Feld Vorwärts eine Zahl ein, um die Anzahl der Perioden (oder Einheiten, bei Punkt (XY)-Diagrammen) festzulegen, die eine Trendlinie vorwärts bzw. in wachsender Entfernung von der Y-Achse aufgezeichnet werden soll.


Geben Sie im Feld Vorwärts eine Zahl ein, um die Anzahl der Perioden (oder Einheiten, bei Punkt (XY)-Diagrammen) festzulegen, die eine Trendlinie rückwärts bzw. in Richtung der Y-Achse aufgezeichnet werden soll.


Geben Sie im Feld Schnittpunkt = einen Wert ein, um den Punkt festzulegen, an dem die Trendlinien die Y-Achse schneiden sollen. Diese Option kann auf lineare, polynomische und exponentielle Trendlinien angewendet werden. Sie steht weder für logarithmische oder potentielle Trendlinien noch für Trendlinien mit gleitendem Durchschnitt zur Verfügung.


Blendet für die Trendlinie in der Trendlinienbeschriftung des Diagramms eine Regressionsgleichung ein.


Blendet für die Trendlinie in der Trendlinienbeschriftung des Diagramms ein Bestimmtheitsmaß ein. Bei dem angezeigten Bestimmtheitsmaß handelt es sich nicht um einen angepaßten Wert.


Rundet die Ecken des Rahmens eines markierten Objektes ab.


Paßt die Größe der Drehung für markierten Text an. Geben Sie im Feld Grad eine positive Zahl ein, um den markierten Text von unten links nach oben rechts zu drehen. Verwenden Sie negative Gradzahlen, um den Text von oben links nach unten rechts zu drehen.


Legt die Gradzahl für die Drehung des markierten Textes fest. Geben Sie im Feld Grad eine positive Zahl ein, um den markierten Text von unten links nach oben rechts zu drehen. Verwenden Sie negative Gradzahlen, um den Text von oben links nach unten rechts zu drehen.


Richtet den markierten Text vertikal aus.


Schützt das markierte Objekt vor Änderungen.


Verhindert Änderungen am Text des markierten Objektes.


Klicken Sie auf die Einstellungen, die Sie für die horizontale und vertikale Ausrichtung des Textes in dem markierten Objekt oder den markierten Zellen festlegen möchten.


Klicken Sie auf die Ausrichtung, die Sie für den Text in der markierten Zelle oder dem markierten Textfeld festlegen möchten.


Richtet Text in den markierten Zellen oder dem markierten Textfeld horizontal aus. Diese Einstellung ist die Standardeinstellung für die Textausrichtung.


Richtet markierten Text vertikal aus, wobei die einzelnen Zeichen untereinander angeordnet werden, so daß der Text von oben nach unten gelesen werden kann:

T

E

X

T


Richtet Text vertikal aus, so daß der Text von unten nach oben lesbar ist.


Richtet Text vertikal aus, so daß der Text von oben nach unten lesbar ist.


Paßt die Größe der AutoForm automatisch an, so daß der Text diese vollständig ausfüllt.


Wählen Sie im Feld Art eine Option aus, um die Linienart für eine Linie oder einen Rahmen festzulegen.


Wählen Sie im Feld Stärke eine Option aus, um die Stärke bzw. Breite der markierten Linie oder des markierten Rahmens zu ändern.


Wählen Sie im Feld Länge eine Option aus, um die Länge der markierten Linie zu ändern.


Zeigt das Aussehen des markierten Objektes unter Verwendung der ausgewählten Optionen an.


Zeigt den Wert aller Datenpunkte an.


Zeigt Legendensymbole mit den zugewiesenen Formatierungen und Farben an.


Zieht Zellinhalte vom linken Rand der Zelle bzw. Text vom linken Rand des Textfeldes ein. Jedes Inkrement im Feld Einzug hinzufügen entspricht der Breite eines Zeichens.


Verhindert, daß markierte Objekte geändert, verschoben, in der Größe geändert oder gelöscht werden. Sie müssen ebenfalls das Kontrollkästchen Text gesperrt aktivieren, wenn Sie verhindern möchten, daß Text innerhalb des markierten Objektes geändert, verschoben oder gelöscht wird.

Das Sperren von Objekten hat keine Auswirkung, wenn das Blatt nicht geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, zeigen Sie im Menü Extras auf Schutz, klicken Sie auf Blatt, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Objekte.


Verhindert, daß Text in markierten Objekten geändert, verschoben oder gelöscht wird. Sie müssen ebenfalls das Kontrollkästchen Gesperrt aktivieren, wenn Sie verhindern möchten, daß sowohl das markierte Objekt als auch der Text innerhalb des Objektes geändert, verschoben, in der Größe geändert oder gelöscht wird.

Das Sperren von Objekten hat keine Auswirkung, wenn das Blatt nicht geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, zeigen Sie im Menü Extras auf Schutz, klicken Sie auf Blatt, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Objekte.


Das Sperren von Objekten hat keine Auswirkung, wenn das Blatt nicht geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, zeigen Sie im Menü Extras auf Schutz, klicken Sie auf Blatt, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Objekte.


Legt die Sortierung und Änderung der Größe von Objekten in Abhängigkeit von angrenzenden Zellen fest.


Stellt sicher, daß die Größe und Position eines Grafikobjektes zusammen mit den darunterliegenden Zellen geändert wird. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Grafikobjekte zusammen mit den darunterliegenden Zellen sortieren möchten. Die Objekte dürfen nicht größer als die zu sortierende Zeile bzw. breiter als die zu sortierende Spalte sein.


Stellt sicher, daß die Position eines Grafikobjektes, nicht jedoch dessen Größe, zusammen mit den darunterliegenden Zellen geändert wird.


Behält die Position und Größe eines Grafikobjektes im Tabellenblatt bei.


Druckt markierte Grafikobjekte, wenn Sie ein Tabellenblatt drucken.


Ändert Farbe, Helligkeit und Kontrast des markierten Grafikobjektes.


Legen Sie Optionen für die Änderung der Position und Größe des markierten Objektes in Abhängigkeit von den benachbarten Zellen fest.


Funktionsfeld

Zeigt die zuletzt verwendete Tabellenfunktion an. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld Funktionen, um weitere verfügbare Tabellenfunktionen anzuzeigen. Wenn die gewünschte Funktion nicht angezeigt wird, klicken Sie am Ende der Liste auf Weitere Funktionen, um das Dialogfeld Funktion einfügen anzuzeigen, das alle verfügbaren Tabellenfunktionen enthält.


Bricht die Eingabe von Formeln ab, schließt die Formelpalette und kehrt zur aktiven Zelle zurück.


Gibt die in der Bearbeitungsleiste angezeigte Formel in die aktive Zelle im Tabellenblatt ein. Die Zellbezüge, Werte und das voraussichtliche Ergebnis der eingegebenen Formel werden in der Formelpalette angezeigt.


Zeigt die Formelpalette an, die Sie bei der Erstellung einer Formel unter Verwendung von Tabellenfunktionen unterstützt. Weitere Informationen zum Verwenden der Formelpalette zum Eingeben oder Bearbeiten von Formeln erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Weitere Informationen zu der ausgewählten Funktion erhalten Sie, indem Sie in der linken unteren Ecke dieses Dialogfeldes auf  [image]  klicken. Wenn die Sprechblase des Office-Assistenten angezeigt wird, klicken Sie auf Hilfe zu diesem Feature, und klicken Sie dann auf Hilfe zur markierten Funktion.


Geben Sie den Zellbezug oder den Zellnamen ein, um die Zelle mit der Formel festzulegen, für die eine Lösung gefunden werden soll. Die Schaltfläche Dialog reduzieren an der rechten Seite dieses Feldes verschiebt das Dialogfeld vorübergehend, so daß Sie den Bereich durch Markieren der Zellen im Tabellenblatt eingeben. Wenn Sie damit fertig sind, können Sie erneut auf die Schaltfläche klicken, und das Dialogfeld wird wieder in der normalen Größe angezeigt.


Geben Sie eine Zahl ein, um den neuen bzw. den Zielwert festzulegen.


Geben Sie den Zellbezug ein, um die Zelle festzulegen, deren Wert während der Zielwertsuche verändert werden soll. Diese Zelle muß einen direkten oder indirekten Bezug auf die im Feld Zielzelle angegebene Formel enthalten. Die Schaltfläche Dialog reduzieren an der rechten Seite dieses Feldes verschiebt das Dialogfeld vorübergehend, so daß Sie den Bereich durch Markieren der Zellen im Tabellenblatt eingeben. Wenn Sie damit fertig sind, können Sie erneut auf die Schaltfläche klicken, und das Dialogfeld wird wieder in der normalen Größe angezeigt.


Klicken Sie auf Pause, um die Zielwertsuche zu unterbrechen. Klicken Sie auf Weiter, um die Zielwertsuche fortzusetzen.


Klicken Sie auf Schritt, um die Zielwertsuche schrittweise durchzuführen.


Zeigt die Ergebnisse der Zielwertsuche an. Klicken Sie auf OK, um die gefundenen Lösungswerte in das Tabellenblatt aufzunehmen. Klicken Sie auf Abbrechen, um die ursprünglichen Werte wiederherzustellen.


Zeigt den Wert an, den Sie im Bearbeitungsfeld Zielwert eingegeben haben.


Zeigt den Wert des Feldes Zielzelle an, wenn die Zielwertsuche beendet ist und ein Lösungswert gefunden wurde bzw. die Suche erfolglos war.


Wählt Objekte, Kommentare oder Zellen mit besonderen Eigenschaften oder Einträgen aus.


Legt einen Zellbezug oder benannten Bereich fest, zu dem Sie wechseln möchten.


Wählen Sie im Feld Gehe zu einen benannten Bereich auf dem aktiven Tabellenblatt aus. Sie können den Befehl Gehe zu auch verwenden, um zu einem der letzten vier Bezüge zurückzukehren, von denen aus Sie diesen Befehl verwendet haben.


Klicken Sie auf das Feld Linker Bereich, Mittlerer Bereich oder Rechter Bereich und dann auf die entsprechende Schaltfläche, um eine Seitenzahl, ein Datum, eine Uhrzeit oder einen Datei- bzw. Blattnamen in der Kopf- oder Fußzeile einzufügen.

Um Text zu formatieren, markieren Sie diesen, und klicken Sie dann in diesem Dialogfeld auf die Schaltfläche Schrift  [image].


Geben Sie im Feld Linker Bereich den gewünschten Text ein, um die Kopfzeile in der linken oberen Ecke oder die Fußzeile in der linken unteren Ecke des Tabellenblatts einzublenden bzw. zu drucken.


Geben Sie im Feld Mittlerer Bereich den gewünschten Text ein, um die Kopf- bzw. Fußzeile zentriert am unteren Rand des Tabellenblatts einzublenden bzw. zu drucken.


Geben Sie im Feld Rechter Bereich den gewünschten Text ein, um die Kopfzeile in der rechten oberen Ecke oder die Fußzeile in der rechten unteren Ecke des Tabellenblatts einzublenden bzw. zu drucken.


  Schaltfläche Schrift

Ändert die Schriftart, den Schriftgrad und den Schriftschnitt des im Feld Linker Bereich, Mittlerer Bereich oder Rechter Bereich markierten Textes.


  Schaltfläche Seitenzahl

Fügt Seitenzahlen in der Kopf- bzw. Fußzeile als Felder ein, die Microsoft Excel beim Hinzufügen oder Löschen von Tabellenblättern automatisch aktualisiert.


  Schaltfläche Seitenanzahl

Fügt die Zahl aller in der aktiven Arbeitsmappe enthaltenen Seiten ein und paßt die Seitennumerierung beim Hinzufügen bzw. Löschen von Tabellenblättern automatisch an. Möchten Sie beispielsweise das Format "Seite 1 von12", "Seite 2 von 12" usw. verwenden, klicken Sie an der Stelle auf  [image], an der Sie die erste Seitenzahl einfügen möchten, und klicken Sie dann an der Stelle auf  [image], an der Sie die Gesamtseitenzahl einfügen möchten.


  Schaltfläche Datum

Fügt das aktuelle Datum ein.


  Schaltfläche Uhrzeit

Fügt die aktuelle Uhrzeit ein.


  Schaltfläche Dateiname

Fügt den Namen der aktiven Arbeitsmappe ein.


  Schaltfläche Registername

Fügt den Namen des aktiven Tabellenblatts ein.


Aktivieren Sie Blattname, um bestimmte Blattnamen anzuzeigen, für die Sie eine Verknüpfung in der Zieldatei erstellen möchten.


Aktivieren Sie Festgelegter Name, um bestimmte definierte Namen anzuzeigen, die Zellbezüge bezeichnen, für die Sie eine Verknüpfung in der Zieldatei erstellen möchten.


Geben Sie den Zellbereich ein, für den Sie eine Verknüpfung in der Zieldatei erstellen möchten.


Klicken Sie auf einen Blattnamen oder definierten Namen, für den Sie eine Verknüpfung in der Zieldatei erstellen möchten.


Aktivieren Sie Blattname, um bestimmte Blattnamen anzuzeigen, für die Sie eine Verknüpfung in der Zieldatei erstellen möchten.


Wählen Sie Optionen unter Browse from aus, um nach einem bestimmten Blattnamen, einer Zelle oder einem Zellbereich bzw. nach einem definierten Namen in der Zieldatei zu suchen, für die Sie einen Hyperlink erstellen möchten. Informationen zur Angabe von Speicherorten in anderen Office-Dateien finden Sie in der Hilfe des Office-Programms, mit dem Sie die Datei erstellt haben.


Klicken Sie auf ESC, um zum übergeordneten Dialogfeld Hilfe für Lotus 1-2-3-Anwender oder zu einem vorherigen Schritt zurückzukehren.


Geben Sie in dem Dialogfeld, das am oberen Rand des Bildschirms angezeigt wird, die geforderten zusätzlichen Informationen ein, um mit der Demonstration fortzufahren.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um einen Zellbereich zu markieren. Um einen Bereich zu verankern, klicken Sie auf die Zelle, die als obere linke Ecke des Bereichs festgelegt werden soll, drücken Sie PERIOD, und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um die Zellen in dem Bereich zu markieren.


Klicken Sie im Feld Menü auf ein Element, um Informationen zu Lotus 1-2-3-Menüs und -Befehlen anzuzeigen. Das Feld rechts neben dem Feld Menü zeigt Informationen zu dem ausgewählten Element an. Drücken Sie ESC, um einen Bildschirm zurückzugehen.


Zeigt Informationen zu dem im Feld Menü ausgewählten Lotus 1-2-3-Befehl an.


Klicken Sie unter Hilfe-Optionen auf Anweisungen, um Anweisungen für die Ausführung eines Befehls anzuzeigen, der im Tabellenblatt einem Lotus 1-2-3-Befehl entspricht. Klicken Sie auf Demonstration, um eine Demonstration des entsprechenden Verfahrens in Microsoft Excel anzuzeigen.


Klicken Sie unter Hilfe-Optionen auf Schneller oder Langsamer, um die Geschwindigkeit der Demonstration von Microsoft Excel-Entsprechungen für Lotus 1-2-3-Menüelemente zu ändern. Die schnellste Geschwindigkeit ist 5, die langsamste Geschwindigkeit ist 1.


Klicken Sie auf Hilfe, um weitere Informationen zum Verwenden von Microsoft Excel mit Lotus 1-2-3-Dateien anzuzeigen.


Listet die Unterbefehle des Lotus 1-2-3-Befehls auf, der im Feld Menü ausgewählt ist, oder zeigt an, daß für den ausgewählten Befehl eine Demonstration verfügbar ist.


Fügt dem Feld Bestehende Beschriftungsbereiche die Zelle oder den Zellbereich mit den Beschriftungen hinzu.


Entfernt die Zelle oder den Zellbereich mit den Beschriftungen aus dem Feld Bestehende Beschriftungsbereiche. Beim Entfernen von Beschriftungen aus dem Feld Bestehende Beschriftungsbereiche werden die Beschriftungen in der Tabelle nicht entfernt.


Markieren Sie die Tabellenzellen, die sich auf die in der Formel zu verwendenden Beschriftungen beziehen. Die Schaltfläche Dialog reduzieren an der rechten Seite des Feldes verkleinert das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie die Zelle oder den Zellbereich durch Markieren der Zellen in der Tabelle eingeben können. Anschließend klicken Sie erneut auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld wieder vollständig anzuzeigen.


Geben Sie die Zellen oder Zellbereiche in der Tabelle an, die Beschriftungen enthalten, die in Formeln verwendet werden sollen. Beschriftungen können als Zeilen- oder Spaltenbeschriftungen verwendet werden.


Klicken Sie auf Zeilenbeschriftungen, um Beschriftungen als Zeilenbeschriftungen hinzuzufügen. Der im Feld Beschriftungsbereich hinzufügen eingegebene Zellbereich kann nur eine Spalte umfassen.


Klicken Sie auf Spaltenbeschriftungen, um Beschriftungen als Spaltenbeschriftungen hinzuzufügen.


Zeigt die hinzugefügten Beschriftungsbereiche an. Um einen vorhandenen Beschriftungsbereich aus der Liste zu entfernen, markieren Sie den Bereich in diesem Feld, und klicken Sie auf Entfernen. Beim Entfernen von Beschriftungsbereichen aus dem Feld Bestehende Beschriftungsbereiche werden die Beschriftungen in der Tabelle nicht entfernt.


Aktualisiert die Daten der markierten Verknüpfung beim Öffnen der Containerdatei öffnen und bei jeder Änderung der Quelldatei. Automatisch ist nicht verfügbar, wenn die Verknüpfung gesperrt ist. Weitere Informationen über die Aktualisierung von Verknüpfungen in Arbeitsmappen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Aktualisiert die Daten der markierten Verknüpfung, wenn Sie auf Jetzt aktualisieren klicken. Ist die Verknüpfung gesperrt, ist Manuell nicht verfügbar. Informationen zur Aktualisierung von Verknüpfungen in Arbeitsmappen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Listet die Namen und Speicherorte der Dateien auf, mit denen die Arbeitsmappe verknüpft ist.


Gibt an, ob die Verknüpfung manuell oder automatisch aktualisiert wird und ob sie gesperrt ist.


Geben Sie eine andere Quelldatei für die markierte Verknüpfung an. Klicken Sie auf Quelle wechseln, und wählen Sie im Dialogfeld Quelle wechseln die gewünschten Optionen aus.


Aktualisiert alle im Dialogfeld Verknüpfungen markierten Verknüpfungen. Weitere Informationen zur Aktualisierung von Verknüpfungen in Arbeitsmappen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Öffnet die markierte Datei, mit der die Arbeitsmappe verknüpft ist.


Zeigt den Namen oder Typ der Anwendung bzw. des Objektes an, mit dem die Arbeitsmappe verknüpft ist.


Zeigt den Bereichsnamen des verknüpften Elementes an.


Blendet den Namen des Makros ein, für den Sie Optionen festlegen möchten.


Geben Sie im Feld Makroname den Namen des Makros ein, oder verwenden Sie den von Microsoft Excel vorgeschlagenen Standardnamen, um das neue Makro zu benennen.


Geben Sie im Feld Tastenkombination einen Buchstaben ein, um dem ausgewählten Makro eine Tastenkombination zuzuweisen. Die endgültigen Tastenkombinationen setzen sich immer folgendermaßen zusammen: STRG+ eingegebener Buchstabe. Wenn Sie während der Eingabe des Buchstabens im Feld Tastenkombination die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, setzen sich die endgültigen Tastenkombinationen folgendermaßen zusammen: STRG+UMSCHALT+ eingegebener Buchstabe.


Soll ein Makro beim Arbeiten mit Microsoft Excel jederzeit verfügbar sein, klicken Sie auf Persönliche Makro-Arbeitsmappe, um das neue Makro in der persönlichen Makro-Arbeitsmappe zu speichern.

Klicken Sie auf Neue Arbeitsmappe, um das Makro in einer neuen Arbeitsmappe zu speichern.

Klicken Sie auf Diese Arbeitsmappe, um das Makro in der aktiven Arbeitsmappe zu speichern.


Geben Sie im Feld Beschreibung Text ein, um erläuternde Informationen über das markierte Makro hinzuzufügen bzw. zu bearbeiten. Die Beschreibung kann beliebige Informationen enthalten, die Benutzern die Verwendung des Makros erleichtern.


Klicken Sie im Feld Makroname auf den Namen des Makros, den Sie ausführen, ändern, löschen oder für den Sie Optionen festlegen möchten.


Gibt den Speicherort des Makros an, den Sie ausführen, ändern, löschen oder für den Sie Optionen festlegen möchten. Soll ein Makro beim Arbeiten mit Microsoft Excel jederzeit verfügbar sein, speichern Sie ihn in der persönlichen Makro-Arbeitsmappe.


Blendet erläuternde Informationen über das ausgewählte Makro ein. Klicken Sie auf Optionen, um der Beschreibung des ausgewählten Makros Text hinzuzufügen oder diese zu bearbeiten.


Führt das ausgewählte Makro aus. Werden bei Aufruf des Makros Argumente übergeben, kann es nicht vom Dialogfeld Makro aus ausgeführt werden.


Führt das ausgewählte Makro schrittweise (um jeweils eine Code-Zeile) aus.


Öffnet das ausgewählte Makro im Visual Basic-Editor.


Öffnet ein neues Modul im Visual Basic-Editor, so daß Sie ein neues Makro erstellen können. Die Schaltfläche Erstellen ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Makroname einen neuen Namen eingegeben haben.


Löscht das ausgewählten Makro.


Weist dem ausgewählten Makro eine Tastenkombination zu. Darüber hinaus ist es möglich, der Beschreibung des ausgewählten Makros Text hinzuzufügen bzw. diese zu bearbeiten.


Wählen Sie im Feld Formatvorlagen zusammenführen aus eine Arbeitsmappe aus, aus der Formatvorlagen kopiert werden sollen. Die entsprechende Arbeitsmappe muß geöffnet sein.


Verschiebt oder kopiert die ausgewählten Blätter in eine andere Arbeitsmappe oder an eine neue Stelle in derselben Arbeitsmappe.


Klicken Sie auf die geöffnete Arbeitsmappe, in die Sie die ausgewählten Blätter kopieren bzw. verschieben möchten. Klicken Sie auf Neue Arbeitsmappe, um eine Arbeitsmappe zu erstellen, in der lediglich die verschobenen bzw. kopierten Blätter gespeichert werden.


Klicken Sie auf den Blattnamen, vor dem die verschobenen oder kopierten Blätter eingefügt werden sollen. Klicken Sie auf ans Ende stellen, um das Blatt hinter den Blättern in der im Feld Zur Mappe angezeigten, geöffneten Arbeitsmappe einzufügen.


Kopiert die ausgewählten Blätter, d. h. die Originale werden nicht entfernt.


Zeigt an, daß die Formel oder Tabelle, die verschoben oder kopiert werden soll, einen definierten Namen enthält, der in der Zielarbeitsmappe bereits vorhanden ist.


Zeigt den definierten Namen in der zu verschiebenden oder zu kopierenden Formel oder Tabelle an, der mit dem Namen in der Zielarbeitsmappe kollidiert.


Geben Sie einen neuen Namen ein, um den kollidierenden, definierten Namen zu ersetzen. Wenn Sie ihn nicht ersetzen möchten, klicken Sie auf Abbrechen, um zur Meldung zurückzukehren.


Geben Sie die gewünschte Suchzeichenfolge ein. Sie können ein Fragezeichen (?) verwenden, um beliebige einzelne Zeichen zu suchen, oder einen Stern (*), um eine beliebige Zeichenfolge zu suchen.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Geben Sie die Zeichenfolge ein, durch die Sie die Suchzeichenfolge im Feld Suchen nach ersetzen möchten. Um die im Feld Suchen nach eingegebene Suchzeichenfolge im Dokument zu löschen, lassen Sie das Feld Ersetzen durch leer.


Klicken Sie auf die gewünschte Suchrichtung: Wählen Sie In Spalten, um in Spalten von oben nach unten zu suchen, bzw. In Zeilen, um in Zeilen von links nach rechts zu suchen. Um in Spalten von unten nach oben oder in Zeilen von rechts nach links zu suchen, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie auf Weitersuchen. Die Suche wird in der Regel schneller durchgeführt, wenn Sie In Spalten auswählen.


Wählen Sie das Tabellenelement aus, das die zu suchende Zeichenfolge enthält.


Unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.


Sucht nach dem nächsten Vorkommen der im Feld Suchen nach angegebenen Zeichen. Um nach dem vorherigen Vorkommen zu suchen, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie auf Weitersuchen.


Schließt nach Beenden der Suche das Dialogfeld Suchen bzw. Ersetzen.


Ersetzt die im Feld Suchen nach eingegebene Zeichenfolge, sucht das nächste Vorkommen und hält dann an. Wenn Sie alle Vorkommen der Suchzeichenfolge automatisch ersetzen möchten, klicken Sie auf Alle ersetzen.


Ersetzt alle Vorkommen der Suchzeichenfolge im Dokument. Wenn Sie die Vorkommen einzeln überprüfen und ersetzen möchten, klicken Sie nicht auf Alle ersetzen, sondern auf Ersetzen.


Sucht nach einer exakten und vollständigen Übereinstimmung mit den im Feld Suchen nach angegebenen Zeichen in Zellen.


Benachrichtigt Sie, wenn die Arbeitsmappe verfügbar ist, damit Sie Änderungen durchführen und speichern können. Die Arbeitsmappe wird schreibgeschützt geöffnet. Wenn Sie an der schreibgeschützten Version der Arbeitsmappe Änderungen vornehmen, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen verwerfen und die neueste Version der Arbeitsmappe öffnen oder die Änderungen unter einem anderen Namen speichern und die Arbeitsmappen mit der neuesten Version der verfügbaren Arbeitsmappe vergleichen möchten.


Zeigt den Namen der Arbeitsmappe und der Person an, die gegenwärtig Änderungen an der Arbeitsmappe vornimmt.


Klicken Sie auf Schreibgeschützt, um die Datei schreibgeschützt zu öffnen. Wenn Sie die Arbeitsmappe schreibgeschützt öffnen, werden die Änderungen, die Sie vornehmen, nicht gespeichert, es sei denn, Sie speichern die Arbeitsmappe unter einem anderen Namen. Klicken Sie auf Benachrichtigen, um informiert zu werden, sobald die Arbeitsmappe für Sie verfügbar wird, damit Sie die Änderungen durchführen und speichern können.


Zeigt den Objekttyp an, z. B. eine Microsoft Excel-Tabelle, den Sie markiert haben oder den Sie konvertieren bzw. starten möchten.


Wandelt das markierte eingebettete Objekt in das im Feld ausgewählte Programmformat oder den ausgewählten Datentyp um. Verwenden Sie diese Option zum Ändern des Dateiformats des eingebetteten Objektes, um es in den von Ihnen verwendeten Programmen öffnen zu können.


Öffnet das eingebettete Objekt in dem im Feld ausgewählten Typ. Nachdem das Objekt bearbeitet wurde, kehrt es zum aktuellen Typ zurück.


Klicken Sie im Feld auf ein Programm oder einen Objekttyp, um das markierte Objekt in einen anderen Objekttyp umzuwandeln. Das eingebettete Objekt wird zur Bearbeitung im Quellprogramm in dem Objekttyp geöffnet, den Sie ausgewählt haben.


Markieren Sie das Symbol, das Sie zur Darstellung des eingebetteten Objektes in der Datei verwenden möchten.


Geben Sie die Beschriftung ein, z. B. den Dateinamen, die unter dem eingebetteten Objektsymbol in der Datei angezeigt werden soll.


Zeigt den Speicherort und den Namen des Symbols an, das Sie zur Darstellung des eingebetteten Objektes verwenden möchten.


Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach Dateien mit Symbolen zu suchen, die Sie zur Darstellung von eingebetteten Objekten verwenden möchten.


Wählen Sie im Feld Objekttyp den Objekttyp aus, der in der Datei eingefügt werden soll. Im Feld Ergebnis wird das Ergebnis des ausgewählten Objektes beschrieben. Wird der Objekttyp in diesem Feld nicht angezeigt, müssen Sie möglicherweise zum Installieren des Quellprogramms das Office Setup-Programm ausführen.


Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach der Datei zu suchen, die Sie verknüpfen oder als eingebettetes Objekt einfügen möchten.


Erstellt eine Verknüpfung zur ausgewählten Datei, anstatt sie einzubetten.


Geben Sie den Namen der Datei ein, die Sie verknüpfen oder als eingebettetes Objekt einfügen möchten, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um nach der Datei zu suchen.


Fügt oder bettet den Inhalt der Zwischenablage an der Einfügemarke in dem im Feld Als festgelegten Format ein. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Inhalt der Zwischenablage eingefügt oder eingebettet, aber nicht verknüpft.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verknüpfen, um die eingefügten Daten mit dem Quelldokument zu verknüpfen.


Gibt den Datentyp an, der aus der Zwischenablage eingefügt werden soll.


Zeigt den Inhalt der Zwischenablage als Symbol an. Verwenden Sie diese Option, wenn die verknüpften Daten in der Datei nicht angezeigt werden sollen.


Zeigt das Symbol an, durch das das eingebettete Objekt in der Datei dargestellt wird. Klicken Sie auf Anderes Symbol, um die Symbolgrafik zu ändern.


Klicken Sie auf Anderes Symbol, um das Symbol zu ändern, durch das das eingebettete Objekt dargestellt wird, und wählen Sie dann im Dialogfeld Anderes Symbol die gewünschten Optionen aus.


Zeigt den Namen der Quelldaten und ihren Speicherort an. Wenn Sie die Daten aus einer Anwendung kopiert haben, die die Quelldaten und den Speicherort nicht an die Zwischenablage übergibt, wird die Quelle als "Unbekannt" bezeichnet.


Beschreibt das Ergebnis der ausgewählten Optionen.


Wendet beim Erstellen einer Gliederung integrierte Zellformate an. Microsoft Excel weist die integrierten Zellformate ZeilenEbene_1, SpaltenEbene_1 usw. den verschiedenen Ebenen der Zusammenfassung zu. Die Formate werden auf alle Hauptzeilen und -spalten angewendet.


Legt fest, an welcher Stelle der Gliederung die Datenzusammenfassung angezeigt wird.


Gibt an, an welcher Stelle der Gliederung die Hauptzeilen angezeigt werden.


Gibt an, an welcher Stelle der Gliederung die Hauptspalten angezeigt werden.


Weist den Daten in einem Tabellenblatt Gliederungsebenen zu. Microsoft Excel gruppiert zusammenhängende Detaildaten und weist ausgehend von den Formeln im Tabellenblatt Gliederungsebenen zu.


Weist die integrierten Zellformate ZeilenEbene_1, SpaltenEbene_1 usw. den verschiedenen Zusammenfassungsebenen einer bereits vorhandenen Gliederung zu.


Listet die verschiedenen für diese Abfrage festgelegten Parameter auf. Wählen Sie zum Bearbeiten einen Parameter aus.


Klicken Sie auf diese Option, um bei jeder Aktualisierung der Daten eine Eingabeaufforderung mit einem festgelegten Text anzuzeigen. Geben Sie im Feld die Text-Zeichenfolge ein, die für die Eingabeaufforderung angezeigt werden soll, oder geben Sie im Feld keinen Text ein, um beim Ausführen der Abfrage die standardmäßige Eingabeaufforderung anzuzeigen.


Geben Sie den Wert ein, den Sie als Parameter verwenden möchten. Mit Hilfe dieser Option können Sie den Parameter festlegen und werden nicht bei jedem Ausführen der Abfrage aufgefordert, einen Parameterwert einzugeben.


Geben Sie den Zellbezug für den Wert ein, den Sie als Parameter verwenden möchten. Mit Hilfe dieser Option können Sie den Parameter festlegen und werden nicht bei jedem Ausführen der Abfrage aufgefordert, einen Parameterwert einzugeben. Um diesen Wert für eine spätere Aktualisierung der Abfrage zu bearbeiten, ändern Sie den Wert in der Zelle. Die Abfrage verwendet bei jeder Aktualisierung der Abfrage den aktuellen Inhalt der Zelle.


Geben Sie das Kennwort ein, um den Kennwortschutz der Tabelle oder Arbeitsmappe aufzuheben. Bei Kennwörtern ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten. Sie müssen die Groß- und Kleinbuchstaben des Kennwortes korrekt eingeben.


Zeigt die ausgewählte Funktion an.


Die ausgewählte Funktion führt je nach den ausgewählten Argumenten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wählen Sie im Feld Syntax-Versionen die Argumente aus, die zum gewünschten Ergebnis führen. Weitere Informationen über die Funktionsargumente erhalten Sie, indem Sie im unteren Abschnitt des Dialogfeldes auf  [image]  klicken.


Wählen Sie im Feld Kategorie eine Funktionskategorie aus. Die nach Kategorien gruppierten Funktionsnamen werden anschließend rechts im Feld Funktion angezeigt. Können Sie eine bestimmte Funktion nicht finden, wählen Sie Alle im Feld Kategorie aus, um alle verfügbaren Funktionen im Feld Funktion anzuzeigen.


Klicken Sie im Feld Funktion auf einen Funktionsnamen, um die Argumente und eine Beschreibung der Funktion anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf einen Funktionsnamen, um die Funktion und ihre Argumente in der Formelpalette anzuzeigen. Die Formelpalette unterstützt Sie beim Erstellen einer Formel.


Zeigt die Formel und ihre Argumente für den im Feld Funktion ausgewählten Formelnamen an.


Beschreibt die Berechnungen oder Ergebnisse der im Feld Funktion ausgewählten Formel.


Fügt alle in der Arbeitsmappe definierten Namen ab der aktiven Zelle ein.

In einer Tabelle belegt die Namenliste zwei Spalten. In der linken Spalte werden die Namen aufgelistet, die rechte Spalte enthält die Zellbezüge, Formeln oder Konstanten, auf die sich die Namen beziehen.


Doppelklicken Sie im Feld Namen einfügen auf den Namen, um einen Namen aus der Liste aller in der aktiven Arbeitsmappe definierten Namen in die Bearbeitungsleiste einzufügen.


Verknüpft die eingefügten Daten mit den Quelldaten.


Wählen Sie aus, welche Attribute der kopierten Daten eingefügt werden sollen.


Fügt alle Zellinhalte und -formatierungen ein. Diese Option ist identisch mit dem Befehl Einfügen im Menü Bearbeiten.


Fügt nur die in der Bearbeitungsleiste eingegebenen Formeln ein.


Fügt nur die in den Zellen angezeigten Werte ein.


Fügt nur die Zellformatierung ein.


Fügt nur die zur Zelle gehörenden Kommentare ein.


Fügt die Zellinhalte und die Formatierung der kopierten Zelle ein, jedoch nicht die Rahmen.


Gibt an, welche Rechenoperation auf die kopierten Daten angewendet werden soll.


Verhindert, daß Werte im Einfügebereich ersetzt werden, wenn der Kopierbereich Leerzellen aufweist.


Ordnet kopierte Daten aus Spalten in Zeilen an und umgekehrt.


Fügt Regeln für die Gültigkeitsprüfung der kopierten Zellen im Einfügebereich ein.


Wendet die aktuellen Einstellungen auf das aktive Diagramm an, ohne das Dialogfeld zu schließen, so daß Sie die Auswirkungen der Änderungen im Beispieldiagramm beurteilen können.


Setzt alle Einstellungen im Dialogfeld auf die ursprünglichen Standardwerte zurück, ohne das Dialogfeld zu schließen, so daß Sie die Auswirkungen der Änderungen im Beispieldiagramm beurteilen können.


Das im Dialogfeld dargestellte Beispieldiagramm zeigt das Ergebnis der aktuellen Einstellungen.


Vergrößert die Betrachtungshöhe in Schritten von jeweils 5 Grad. Abgesehen von Kreis- und 3D-Balkendiagrammen sind bei allen Diagrammen Ansichten von -90 Grad (von unmittelbar unterhalb der Diagrammfläche betrachtet) bis 90 Grad (von unmittelbar oberhalb der Diagrammfläche betrachtet) möglich. Bei Kreisdiagrammen bewegt sich der Ansichtsbereich zwischen 10 und 80 Grad, bei 3D-Balkendiagrammen zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Verringert die Betrachtungshöhe in Schritten von jeweils 5 Grad. Bei den meisten Diagrammtypen sind Ansichten von -90 Grad (von unmittelbar unterhalb der Diagrammfläche betrachtet) bis 90 Grad (von unmittelbar oberhalb der Diagrammfläche betrachtet) möglich.


Geben Sie im Feld Betrachtungshöhe einen Wert ein, um die Höhe anzugeben, aus der Sie das Diagramm betrachten möchten. Bei den meisten Diagrammtypen sind Ansichten von -90 Grad (von unmittelbar unterhalb der Diagrammfläche betrachtet) bis 90 Grad (von unmittelbar oberhalb der Diagrammfläche betrachtet) möglich.


Vergrößert die Einstellung unter Perspektive in Schritten von jeweils 5 Grad und damit die Tiefe des Diagramms. Die Perspektive gibt das Verhältnis von Vorder- und Hintergrund des Diagramms wieder. Sie umfaßt einen Bereich von 0 (Null) bis 100 Grad. Diese Option ist bei 3D-Balkendiagrammen oder bei aktiviertem Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen nicht verfügbar.


Verringert die Einstellung unter Perspektive in Schritten von jeweils 5 Grad und damit die Tiefe des Diagramms. Die Perspektive gibt das Verhältnis von Vorder- und Hintergrund des Diagramms wieder. Sie umfaßt einen Bereich von 0 (Null) bis 100 Grad. Diese Option ist bei 3D-Balkendiagrammen oder bei aktiviertem Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen nicht verfügbar.


Geben Sie im Feld Perspektive einen Wert (in Grad) ein, um die Tiefe der Diagrammansicht festzulegen. Die Perspektive gibt das Verhältnis von Vorder- und Hintergrund des Diagramms wieder. Sie umfaßt einen Bereich von 0 (Null) bis 100 Grad. Diese Option ist bei 3D-Balkendiagrammen oder bei aktiviertem Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen nicht verfügbar.


Geben Sie im Feld Drehung einen Wert ein, um die Drehung der Diagrammfläche um die Z-Achse (vertikale Achse) festzulegen. Die Drehung wird in Grad von 0 bis 360 gemessen. Bei 3D-Balkendiagrammen ist eine Drehung von 0 (Null) bis 44 Grad möglich.


Dreht die Diagrammfläche in Schritten von jeweils 10 Grad nach links um die Z-Achse (vertikale Achse). Die Drehung wird in Grad von 0 (Null) bis 360 gemessen. Bei 3D-Balkendiagrammen ist eine Drehung von 0 (Null) bis 44 Grad möglich.


Dreht die Diagrammfläche in Schritten von jeweils 10 Grad nach rechts um die Z-Achse (vertikale Achse). Die Drehung wird in Grad von 0 (Null) bis 360 gemessen. Bei 3D-Balkendiagrammen ist eine Drehung von 0 (Null) bis 44 Grad möglich.


Positioniert die Achsen rechtwinklig unabhängig von der Drehung oder Betrachtungshöhe. Um die Achsen perspektivisch anzuzeigen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Bei 3D-Balkendiagrammen ist die Option immer aktiviert.


Geben Sie im Feld Höhe einen Wert ein, um die Höhe der Z-Achse und der Diagrammwände im Verhältnis zur Länge der X-Achse oder der Breite des Diagramms an der Grundlinie festzulegen. Ein Wert von 200 Prozent setzt die Diagrammhöhe beispielsweise auf das Doppelte der Länge der X-Achse.


Skaliert ein 3D-Diagramm auf annähernd die Größe der 2D-Version. Wenn Sie ein 2D-Diagramm in ein 3D-Diagramm umwandeln, zeichnet Microsoft Excel das Diagramm manchmal etwas kleiner, insbesondere dann, wenn die Drehung weniger als 45 Grad beträgt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Legt die Ausrichtung der gedruckten Seite fest.


Verkleinert oder vergrößert das gedruckte Tabellenblatt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verkleinern/Vergrößern, und geben Sie dann im Feld % eine Prozentzahl ein. Sie können ein Tabellenblatt auf 10 Prozent der Normalgröße verkleinern oder auf 400 Prozent vergrößern.


Paßt die Größe des Tabellenblatts oder der Markierung beim Drucken an die Anzahl der festgelegten Seiten an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anpassen, und geben Sie dann im Feld Seite(n) breit eine Zahl ein.


Klicken Sie auf A4 oder eine andere Option, um die Größe für den Ausdruck des Dokumentes oder des Umschlags festzulegen.


Klicken Sie auf die gewünschte Auflösung, um die Druckqualität für die aktive Arbeitsmappe festzulegen. Die Auflösung entspricht der Anzahl der Bildpunkte pro Zoll (dots per inch, DPI), mit denen die Seite gedruckt wird. Bei einer höheren Auflösung wird auf Druckern, die diese Auflösung unterstützen, eine bessere Druckqualität erzielt.


Geben Sie Automatisch ein, um die Seitennumerierung mit "1" zu beginnen, wenn es sich um die erste Seite des Druckauftrags handelt, oder mit der unmittelbar folgenden Zahl, wenn es sich nicht um die erste Seite des Druckauftrags handelt. Geben Sie eine Zahl ein, um die Numerierung mit einer anderen Anfangsseitenzahl als mit "1" zu beginnen.


Legt die Ausrichtung der gedruckten Seite fest.


Verkleinert oder vergrößert das Tabellenblatt oder paßt die Größe des Tabellenblatts beim Drucken an eine festgelegte Seitenzahl an.


Nehmen Sie die gewünschten Seitenrandeinstellungen vor, und überprüfen Sie diese im Feld Vorschau. Passen Sie die Werte in den Feldern Oben, Unten, Links und Rechts an, um den Abstand zwischen den Daten und dem Papierrand der gedruckten Seite festzulegen.


Geben Sie im Feld Kopfzeile oder Fußzeile eine Zahl ein, um den Abstand zwischen der Kopfzeile und dem oberen Seitenrand oder den Abstand zwischen der Fußzeile und dem unteren Seitenrand anzupassen. Der Abstand sollte kleiner als die für die Seitenränder gewählten Abstände sein, damit die Kopf- bzw. Fußzeile die Daten nicht überlagert.


Zentrieren Sie die Daten auf der Seite innerhalb der Seitenränder, indem Sie das Kontrollkästchen Vertikal bzw. Horizontal oder beide aktivieren.


Zeigt an, wie das Dokument nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Klicken Sie im Feld Kopfzeile auf eine integrierte Kopfzeile, und klicken Sie dann auf Benutzerdefinierte Kopfzeile, um für das Dokument eine individuell angepaßte Kopfzeile zu erstellen. Die integrierte Kopfzeile wird in das Dialogfeld Kopfzeile kopiert, in dem Sie diese formatieren und bearbeiten können.


Klicken Sie im Feld Fußzeile auf eine integrierte Fußzeile, und klicken Sie dann auf Benutzerdefinierte Fußzeile, um für das Dokument eine individuell angepaßte Fußzeile zu erstellen. Die integrierte Fußzeile wird in das Dialogfeld Fußzeile kopiert, in dem Sie diese formatieren und bearbeiten können.


Klicken Sie auf das Feld Druckbereich, um durch Ziehen mit der Maus den zu druckenden Tabellenbereich auszuwählen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren im rechten Bereich des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Beenden des Vorganges erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Wählen Sie unter Drucktitel eine Option aus, um für die Titel auf allen Seiten eines gedruckten Tabellenblatts dieselben Zeilen oder Spalten zu verwenden. Wählen Sie Wiederholungszeilen, wenn Sie als horizontalen Seitentitel bestimmte Zeilen verwenden möchten. Wählen Sie Wiederholungsspalten, wenn Sie auf allen Seiten vertikale Titel drucken möchten. Markieren Sie anschließend im Tabellenblatt eine oder mehrere Zellen der gewünschten Titelzeilen- oder Spalten. Durch Klicken auf die Schaltfläche Dialog reduzieren im rechten Bereich des Feldes wird das Dialogfeld vorübergehend verkleinert, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Klicken Sie nach Beenden des Vorganges erneut auf die Schaltfläche, um das gesamte Dialogfeld einzublenden.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gitternetzlinien, um in Tabellenblättern horizontale und vertikale Zellen-Gitternetzlinien zu drucken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schwarzweißdruck, wenn Sie Daten farbig formatiert haben, jedoch auf einem Schwarzweißdrucker drucken. Wenn Sie einen Farbdrucker verwenden, wird durch diese Option eventuell die Druckzeit verringert.


Wählen Sie die Option Am Endes des Blattes aus, um Kommentare zu drucken, die auf einer separaten Seite am Ende des Dokumentes eingefügt werden. Wählen Sie die Option Wie auf dem Blatt angezeigt, um die Kommentare an der Stelle zu drucken, an der Sie im Tabellenblatt angezeigt werden.

Wenn Sie Wie auf dem Blatt angezeigt auswählen, druckt Microsoft Excel lediglich die auf dem Bildschirm angezeigten Kommentare. Um alle Kommentare einzublenden, klicken Sie im Menü Ansicht auf Kommentare. Um einen einzelnen Kommentar einzublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle mit dem Kommentar, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Kommentar anzeigen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeilen- und Spaltenköpfe, um Zeilennummern und Spaltenbuchstaben als Bezug in der Schreibweise A1 oder numerierte Zeilen und Spalten als Bezug in der Schreibweise Z1S1 zu drucken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Entwurfsqualität, um die Druckzeit zu verringern. Wenn Sie diese Option auswählen, druckt Microsoft Excel keine Gitternetzlinien und nur eine geringe Anzahl an Grafiken.


Klicken Sie auf Seiten nach unten, dann nach rechts oder auf Seiten nach rechts, dann nach unten, um die Reihenfolge festzulegen, in der Daten numeriert und gedruckt werden, wenn diese über die Größe einer Seite hinausgehen. Die Beispielabbildung zeigt an, in welcher Reihenfolge das Dokument gedruckt wird, wenn Sie eine der beiden Optionen auswählen.


Sie können zu allen Elementen dieser Gruppe Hilfe anfordern. Klicken Sie auf  [image]  am oberen Rand des Dialogfeldes und dann auf das Element, zu dem Sie Informationen erhalten möchten.


Wählen Sie die gewünschte Option aus, um die Größe des Diagramms im Ausdruck festzulegen.


Skaliert das Diagrammblatt auf dem Bildschirm so, daß der von Ihnen festgelegten Größe entspricht.


Vergrößert das Diagramm vor dem Drucken bis zum nächstliegenden Seitenrand. Das Diagramm wird in beiden Richtungen (Höhe und Breite) proportional vergrößert, bis es entweder in der Breite oder in der Höhe den gesamten Bereich zwischen den gegenüberliegenden Seitenrändern ausfüllt.


Vergrößert das Diagramm so, daß es den Bereich zwischen den Seitenrändern sowohl in der vollen Breite als auch Höhe ausfüllt. Auf der gedruckten Seite ändert sich unter Umständen die Größe von Diagrammobjekten im Verhältnis zueinander, da die Proportionen des Diagramms an die Größe der Seite angepaßt werden.


Sie können zu allen Elementen dieser Gruppe Hilfe anfordern. Klicken Sie auf  [image]  am oberen Rand des Dialogfeldes und dann auf das Element, zu dem Sie Informationen erhalten möchten.


Verhindert den Ausdruck von Grafiken und Zellen-Gitternetzlinien. Durch diese Option wird die Druckzeit verringert und die Speicherauslastung für Plotter verbessert. Wählen Sie diese Option aus, wenn eine geringe Speicherkapazität zu Druckproblemen führt.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schwarzweißdruck, um die Diagrammdatenreihen in Schwarzweiß (Farben werden durch Muster ersetzt) zu drucken. Auf einen Farbdrucker werden andere Bereiche des Diagramms (z. B. die Zeichnungsfläche) weiterhin in Farbe ausgegeben. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schwarzweißdruck, um Farben auf einem Schwarzweißdrucker als Graustufen und auf einem Farbdrucker farbig zu drucken.


Zeigt das Erscheinungsbild des Diagramms im Ausdruck nach Annahme der ausgewählten Optionen an.


Klicken Sie auf Drucken, um zusätzliche Optionen auszuwählen und das Dokument zu drucken.


Klicken Sie auf Seitenansicht, um die Seiten so anzeigen zu lassen, wie sie im Ausdruck erscheinen.


Klicken Sie auf Optionen, um für den ausgewählten Drucker Einstellungen vorzunehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Druckerdokumentation.


Doppelklicken Sie im Feld auf den Blattnamen, um ausgeblendete Blätter einzublenden.


Zeigt an, wie das Dokument nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Wählen Sie einen Drucker aus. Die unter dem Feld Drucker angezeigten Informationen beziehen sich auf den ausgewählten Drucker.


Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Optionen für den ausgewählten Drucker zu ändern. Die vorgenommenen Einstellungen werden auf das aktive Dokument angewendet. Unter Umständen werden auch die Druckeinstellungen in anderen geöffneten Anwendungen geändert.


Blendet das Dialogfeld Ausdruck in Datei umleiten ein, wenn Sie auf OK klicken. Leitet das Dokument in eine Datei um, anstatt es zu drucken.


Zeigt den Druckertyp an.


Beschreibt den Status des ausgewählten Druckers, z. B. belegt oder bereit.


Zeigt den Pfad des Druckers an, wenn Sie mit einem Netzwerkdrucker verbunden sind, oder den Anschluß am Computer, wenn Sie mit einem lokalen Drucker verbunden sind.


Gibt den zu druckenden Dokumentausschnitt an.


Druckt lediglich die im Tabellenblatt markierten Zellen und Objekte.


Druckt alle ausgewählten Blätter. Jedes Blatt einer Arbeitsmappe beginnt auf einer neuen Seite. Verfügt ein Blatt über einen Druckbereich, wird lediglich dieser Ausschnitt gedruckt. Wurde ein Diagrammobjekt markiert, ändert sich der Name der Option in Markiertes Diagramm.


Druckt alle Blätter der aktiven Arbeitsmappe, die Daten enthalten. Verfügt ein Blatt über einen Druckbereich, wird lediglich dieser Ausschnitt gedruckt.


Gibt den zu druckenden Dokumentausschnitt an.


Gibt die Anzahl der zu druckenden Dokumentseiten an. Wenn Sie auf Seiten klicken, müssen Sie die zu druckenden Seitenzahlen eingeben.


Druckt das gesamte Dokument.


Druckt lediglich die angegebenen Seiten.


Geben Sie Seitenzahl der ersten zu druckenden Seite des Seitenbereichs ein.


Geben Sie Seitenzahl der letzten zu druckenden Seite des Seitenbereichs ein.


Gibt die Anzahl der zu druckenden Kopien an.


Ordnet numerierte Seiten, wenn Sie mehrere Kopien eines Dokumentes drucken. Die kompletten Kopien des Dokumentes werden nacheinander gedruckt.


Entfernt in einem gegliederten Tabellenblatt markierte Zeilen oder Spalten aus einer Gruppe.

Löst in einer Pivot-Tabelle die einzelnen Gruppen in ihre jeweiligen Bestandteile auf. So werden beispielsweise Quartalsangaben in die ursprünglichen Einzeldaten aufgelöst.


Geben Sie ein Kennwort ein, um nichtberechtigte Benutzer daran zu hindern, den Blattschutz aufzuheben. Ein Kennwort kann bis zu 255 Zeichen umfassen. Sie können eine beliebige Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibung eingeben.


Verhindert Änderungen an Tabellenzellen und Diagrammelementen.


Hindert andere Personen daran, Grafikobjekte in einer Tabelle oder einem Diagrammblatt zu löschen, zu verschieben, zu bearbeiten oder zu vergrößern bzw. zu verkleinern.


Verhindert Änderungen der Fenstergröße und -anordnung.


Verhindert Änderungen an Szenariodefinitionen in einer Tabelle.


Geben Sie das Kennwort ein, um den Kennwortschutz der Arbeitsmappe aufzuheben. Bei Kennwörtern ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten. Sie müssen die Groß- und Kleinbuchstaben des Kennwortes korrekt eingeben.


Geben Sie ein Kennwort ein, um nichtberechtigte Benutzer daran zu hindern, den Blattschutz aufzuheben. Ein Kennwort kann bis zu 255 Zeichen umfassen. Sie können eine beliebige Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibung eingeben.


Verhindert das Ausschalten der Überwachung der Freigabe und des Änderungsprotokolls in einer gemeinsam genutzten Arbeitsmappe. Wenn Sie bei einer nicht gemeinsam genutzten Arbeitsmappe das Kontrollkästchen aktivieren und auf OK klicken, werden Sie gefragt, ob Sie die Arbeitsmappe als freigegebene Arbeitsmappe speichern möchten. Bei einer bereits freigegebenen Arbeitsmappe können Sie zwar die Schutzfunktion für die Freigabe und das Änderungsprotokoll aktivieren, jedoch kein Kennwort vergeben. Um ein Kennwort zu vergeben, muß für die jeweilige Arbeitsmappe zunächst die Freigabe aufgehoben werden. Weitere Informationen zum Schutz einer freigegebenen Arbeitsmappe erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Standardmäßige Startarbeitsmappe

Die neue, noch nicht gespeicherte Arbeitsmappe, die angezeigt wird, wenn Sie Microsoft Excel starten. Die standardmäßige Startarbeitsmappe wird nur dann angezeigt, wenn Sie keine weiteren Arbeitsmappen in den Ordner Xlstart aufgenommen haben. Der Ordner Xlstart befindet sich im Microsoft Excel-Ordner bzw. im Office-Ordner, wenn Sie Microsoft Office verwenden.

Wenn Sie eine Mustervorlage mit dem Namen Mappe.xlt erstellt und diese im Ordner Xlstart oder dem zusätzlichen Startordner gespeichert haben, verwendet Microsoft Excel diese Mustervorlage zum Erstellen der neuen standardmäßigen Arbeitsmappe, wenn Sie Microsoft Excel starten, wenn Sie auf der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche Neu klicken oder im Dialogfeld Neu (Menü Datei) die Mustervorlage Arbeitsmappe auswählen.


Aktives Blatt

Das Blatt, das Sie in einer Arbeitsmappe bearbeiten. Der Name des aktiven Blatts wird auf dem entsprechenden Blattregister fett angezeigt.


Matrix

Wird verwendet, um einzelne Formeln zu erstellen, die mehrere Ergebnisse liefern oder die auf eine Gruppe von in Zeilen und Spalten angeordneten Argumenten angewendet werden. Microsoft Excel verfügt über zwei Arten von Matrizen: Matrixbereiche und Matrixkonstanten. Ein Matrixbereich ist ein rechteckiger Bereich aus Zellen, die auf einer gemeinsamen Formel basieren; eine Matrixkonstante ist ein in besonderer Weise angeordneter Bereich von Konstanten, der als Argument in einer Formel verwendet wird.


Einfügebereich

Der Zielbereich für Daten, die mit Hilfe der Zwischenablage kopiert oder ausgeschnitten wurden.


Ausschnitt

Mit Hilfe von Ausschnitten können Sie verschiedene Bereiche eines umfangreichen Tabellenblatts gleichzeitig anzeigen. Sie können ein Fenster entweder horizontal oder vertikal in zwei Ausschnitte teilen. Wenn Sie das Fenster sowohl vertikal als auch horizontal teilen, können Sie vier Ausschnitte anzeigen.


Ansicht

Eine Gruppe von Anzeige- und Druckeinstellungen, die Sie benennen und auf eine Arbeitsmappe anwenden können. Sie können mehrere verschiedene Ansichten des Tabellenblatts erstellen, ohne die einzelnen Ansichten separat speichern zu müssen.


Nebenbedingungen

Einschränkungen für ein Solver-Problem. Sie können Nebenbedingungen auf veränderbare Zellen, die Zielzelle oder andere Zellen anwenden, die direkt oder indirekt mit der Zielzelle in Zusammenhang stehen. Bei linearen Problemen kann eine beliebige Anzahl von Nebenbedingungen verwendet werden. Bei nichtlinearen Problemen können für jede veränderbare Zelle folgende Nebenbedingungen angewendet werden: eine binäre Nebenbedingung, eine ganzzahlige Nebenbedingung mit einer oberen, einer unteren oder beiden Grenzen und eine obere, eine untere oder beide Grenzen. Außerdem können Sie eine obere oder untere Grenze für bis zu 100 weitere Zellen festlegen.

Die folgenden Operatoren können in Nebenbedingungen verwendet werden.

Operator	Bedeutung
<=	Kleiner gleich
>=	Größer gleich
=	Gleich
ganzzahlig	Ganze Zahl (nur bei veränderbaren Zellen)
bin	Binär (nur bei veränderbaren Zellen)


Regressionsanalyse

Eine für Prognosen verwendete Art der statistischen Analyse. Bei einer Regressionsanalyse wird das Verhältnis zwischen Variablen geschätzt, so daß eine gegebene Variable mit Hilfe einer oder mehrerer anderer Variablen vorausgesagt werden kann.


Gleitender Durchschnitt

Eine Folge von Durchschnitten, die aus den Teilen einer Datenreihe berechnet wird. In einem Diagramm glättet ein gleitender Durchschnitt die Datenschwankungen, so daß das Muster oder der Trend deutlicher sichtbar wird.


Ausfüllkästchen

Das kleine schwarze Kästchen in der Ecke der Markierung. Wenn Sie auf das Ausfüllkästchen zeigen, nimmt der Mauszeiger die Form eines schwarzen Kreuzes an. Um Inhalte in angrenzende Zellen zu kopieren oder um eine Reihe auszufüllen, beispielsweise mit Datumsangaben, ziehen Sie das Ausfüllkästchen.

Um ein Kontextmenü anzuzeigen, das Optionen für das Ausfüllen enthält, halten Sie beim Ziehen des Ausfüllkästchens die rechte Maustaste gedrückt.


Konstante

Ein Zellwert, der nicht mit einem Gleichheitszeichen (=) eingeleitet wird. Beispiele für Konstanten sind das Datum 09.10.96, die Zahl 210 sowie der Text "Vierteljährlicher Gewinn". Bei einer Formel oder einem Wert, der aus einer Formel resultiert, handelt es sich nicht um eine Konstante.


Tabellenblatt

Auch Tabelle genannt. Das primäre Dokument zum Speichern und Bearbeiten von Daten in Microsoft Excel. Ein Tabellenblatt besteht aus Zellen, die in Spalten und Zeilen angeordnet sind, und ist immer Teil einer Arbeitsmappe.


Modul

Ein Container, der eine Gruppe von Visual Basic-Prozeduren speichert, die in Microsoft Excel als Makros bezeichnet werden. Sie können mit Hilfe von geschriebenen oder aufgezeichneten Makros häufig ausgeführte Aufgaben automatisieren, beispielsweise eine Arbeitsmappe automatisch öffnen, eine Zelle oder einen Bereich markieren, Text eingeben, Daten formatieren oder ein Diagramm erstellen.


Formel

Eine Folge von Werten, Zellbezügen, Namen, Funktionen oder Operatoren in einer Zelle, die einen neuen Wert aus vorhandenen Werten erstellt. Eine Formel beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen (=).


Zusätzlicher Startordner

Ein zusätzlicher Ordner neben dem Ordner Xlstart, der Arbeitsmappen oder andere Dateien enthält, die beim Starten von Microsoft Excel automatisch geöffnet werden sollen. Der zusätzliche Startordner kann sich auf einem gemeinsam genutzten Netzlaufwerk befinden. In diesem Ordner abgelegte Mustervorlagen werden im Dialogfeld Neu (Menü Datei) angezeigt. Um einen zusätzlichen Startordner festzulegen, klicken Sie im Menü Extras auf Optionen und dann auf die Registerkarte Allgemein.


Mustervorlage

Eine Arbeitsmappe, die Sie erstellen und dann als Grundlage für weitere ähnliche Arbeitsmappen verwenden. Sie können Mustervorlagen für Arbeitsmappen und Tabellenblätter erstellen.


Standardvorlage für Arbeitsmappen

Die Mustervorlage Mappe.xlt, die Sie erstellen, wenn Sie das Standardformat neuer leerer Arbeitsmappen ändern möchten. Microsoft Excel verwendet diese Mustervorlage zum Erstellen der leeren Arbeitsmappe, die geöffnet wird, wenn Sie Microsoft Excel starten, wenn Sie auf der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche Neu klicken oder im Dialogfeld Neu (Menü Datei) die Mustervorlage Arbeitsmappe auswählen. Wenn Sie die Mustervorlage Mappe.xlt nicht erstellen, erstellt Microsoft Excel die neue leere Arbeitsmappe auf der Grundlage integrierter Programmeinstellungen. Sie müssen die Mustervorlage Mappe.xlt im Ordner Xlstart oder im zusätzlichen Startordner speichern. Der Ordner Xlstart befindet sich im Microsoft Excel-Ordner oder, wenn Sie Microsoft Office verwenden, im Office-Ordner.


Standard-Mustervorlage für Tabellenblätter

Die Mustervorlage Blatt.xlt, die Sie erstellen, wenn Sie das Standardformat neuer leerer Tabellenblätter ändern möchten. Microsoft verwendet diese Mustervorlage zum Erstellen des leeren Tabellenblatts, das Sie einfügen, wenn Sie im Menü Einfügen auf Tabelle klicken. Wenn Sie die Mustervorlage Blatt.xlt nicht erstellen, erstellt Microsoft Excel die neuen Tabellenblätter auf der Grundlage integrierter Programmeinstellungen. Sie müssen die Mustervorlage Blatt.xlt im Ordner Xlstart oder im zusätzlichen Startordner speichern. Der Ordner Xlstart befindet sich im Microsoft Excel-Ordner oder, wenn Sie Microsoft Office verwenden, im Office-Ordner.


Automatische Mustervorlage

Arbeitsmappen, die Sie als Mustervorlagen im Startordner Xlstart oder dem zusätzlichen Startordner unter Verwendung besonderer Dateinamen speichern, beispielsweise Mappe.xlt, Blatt.xlt, Dialog.xlt und Makro.xlt. Sie können automatische Mustervorlagen als Basis für alle neuen Arbeitsmappen sowie für alle Blätter verwenden, die Sie in Arbeitsmappen einfügen.


Add-In

Komponenten, die auf dem Computer installiert werden können, um Microsoft Excel Befehle und Funktionen hinzuzufügen.


Standardschriftart

Die für Tabellenblätter als Standard festgelegte Schriftart. Die Standardschriftart legt die Schriftart für das Zellformat Standard fest.


Iteration

Die wiederholte Berechnung eines Tabellenblatts, bis eine bestimmte numerische Bedingung erfüllt ist.


Datentabelle

Eine Tabelle, die aus Formeln besteht, deren Ergebnisse durch das Variieren des Wertes von einem oder zwei Eingabefeldern erzeugt werden.


Eingabefeld

Eine Zelle, in die eine Liste von Werten aus einer Datentabelle eingesetzt wird. Jede Zelle im Tabellenblatt kann als Eingabefeld verwendet werden. Das Eingabefeld muß nicht zwangsweise Teil der Datentabelle sein, die Formeln in Datentabellen müssen sich jedoch auf das Eingabefeld beziehen.


Zellbezug

Die Koordinaten, die eine Zelle im Tabellenblatt einnimmt. Der Bezug der Zelle, die sich an der Schnittstelle der Spalte B mit der Zeile 3 befindet, lautet beispielsweise B3.


Bereich

Zwei oder mehr Zellen in einem Blatt. Die Zellen in einem Bereich können entweder angrenzend oder nichtangrenzend sein.


Markieren

Das Auswählen einer Zelle oder eines Zellbereichs in einem Tabellenblatt. Der nächste Befehl oder die nächste Aktion wirkt sich auf die markierten Zellen aus.


Bildlauf-Feststellmodus

Wenn der Bildlauf-Feststellmodus eingeschaltet ist, wird bei Verwenden der Pfeiltasten keine andere Zelle aktiviert, sondern ein Bildlauf durch das aktive Blatt durchgeführt. Um den Bildlauf-Feststellmodus ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die Taste ROLLEN.


Datenbereich

Ein Zellbereich, der Daten enthält und von leeren Zellen oder den Rändern des Tabellenblatts umgeben ist.


Aktivieren

Das Auswählen eines Diagrammblatts oder Tabellenblatts, das damit zum aktiven Blatt wird. Vom aktiven Blatt hängt ab, welche Menüleiste und welche Symbolleisten angezeigt werden. Um ein Blatt zu aktivieren, klicken Sie in der Arbeitsmappe auf das entsprechende Blattregister.


Datenpunktmarkierung

Ein Balken, eine Fläche, ein Punkt, ein Segment oder ein anderes Symbol in einem Diagramm, das einen einzelnen Datenpunkt oder Wert darstellt, der aus einer Tabellenzelle stammt. Zusammengehörende Datenpunktmarkierungen in einem Diagramm bilden eine Datenreihe.


Datenbeschriftung

Eine Beschriftung, die zusätzliche Informationen zu einer Datenpunktmarkierung liefert. Eine Datenpunktmarkierung stellt einen einzelnen Datenpunkt oder Wert dar, der aus einer Tabellenzelle stammt. Datenbeschriftungen können für eine einzelne Datenpunktmarkierung, eine ganze Datenreihe oder alle Datenpunktmarkierungen im Diagrammblatt verwendet werden. Je nach Diagrammtyp können Datenbeschriftungen Werte, Namen von Datenreihen bzw. Rubriken, Prozentsätze oder eine Kombination dieser Elemente anzeigen.


Datenreihe

Eine Gruppe von zusammengehörenden Datenpunkten in einem Diagramm, die aus Zeilen oder Spalten in einem einzelnen Tabellenblatt stammen. Jede Datenreihe in einem Diagramm besitzt eine eindeutige Farbe bzw. ein eindeutiges Muster. Sie können in einem Diagramm eine oder mehrere Datenreihen darstellen. Kreisdiagramme besitzen nur eine Datenreihe.


Datenpunkte

Einzelne Werte in einem Diagramm, die aus einzelnen Zellen in einem Tabellenblatt stammen. Datenpunkte werden durch Balken, Säulen, Linien, Kreis- oder Ringsegmente, Punkte und eine Vielzahl anderer Formen dargestellt. Diese Formen werden als Datenpunktmarkierungen bezeichnet. Datenpunktmarkierungen derselben Farbe bilden eine Datenreihe.


3D-Wände und -Boden

Die Bereiche, die viele dreidimensionale Diagrammtypen umgeben und dem Diagramm eine Tiefenwirkung und Begrenzungen verleihen. Innerhalb der Zeichnungsfläche werden zwei Wände und ein Boden angezeigt.


Trendlinie

Eine grafische Darstellung des Trends bzw. der Richtung der Daten in einer Datenreihe. Trendlinien werden für die Erstellung von Prognosen, d. h. zur Regressionsanalyse verwendet. Trendlinien können Datenreihen in nichtgestapelten zweidimensionalen Flächen-, Balken-, Säulen-, Linien-, Börsen-, Punkt(XY)- und Blasendiagrammen hinzugefügt werden.


Trendlinienbeschriftung

Optionaler Text für eine Trendlinie, der die Regressionsgleichung, das Bestimmtheitsmaß oder beides enthält. Eine Trendlinienbeschriftung kann formatiert und verschoben werden, ihre Größe kann jedoch nicht geändert werden.


Was-wäre-wenn-Analyse

Ein Verfahren, bei dem die Werte in Zellen geändert werden, um zu überprüfen, in welcher Weise die Werte sich auf die Ergebnisse von Formeln im Tabellenblatt auswirken. Ein Beispiel für eine Was-wäre-wenn-Analyse wäre die Änderung des Zinssatzes in einer Tilgungstabelle, um die Höhe der Rückzahlungen zu ermitteln.


Fehlerindikatoren

Grafische Fehlerbalken, die mögliche Fehler (oder den Unsicherheitsgrad) bezüglich der einzelnen Datenpunktmarkierungen in einer Datenreihe ausdrücken. Sie können Datenreihen in zweidimensionalen Flächen-, Balken-, Säulen-, Linien-, Punkt (XY)- und Blasendiagrammen Y-Fehlerindikatoren hinzufügen. In Punkt (XY)- und Blasendiagrammen können auch X-Fehlerindikatoren angezeigt werden. Fehlerindikatoren können als Gruppe markiert und formatiert werden.


Legende

Ein Feld, das die Muster oder Farben anzeigt, die den Datenreihen oder Rubriken in einem Diagramm zugewiesen sind.


Gitternetzlinien in Diagrammen

Linien, die Sie einem Diagramm hinzufügen können, um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten und die Auswertung von Daten zu erleichtern. Gitternetzlinien verlaufen von den Teilstrichen auf einer Achse über die Zeichnungsfläche.


Teilstriche und Teilstrichbeschriftungen

Teilstriche sind kleine Linien, die eine Achse wie die Skala auf einem Lineal unterteilen. Teilstrichbeschriftungen kennzeichnen die Rubriken, Werte oder Reihen im Diagramm. Die Teilstrichbeschriftungen werden den Tabellenzellen entnommen, die zur Erstellung des Diagramms verwendet wurden.


Achse

Eine Linie in einem Diagramm, die eine Seite des Zeichnungsbereichs begrenzt, so daß ein Bezugssystem für Messungen oder Vergleiche entsteht. Bei den meisten Diagrammen werden Datenwerte entlang der Größenachse (Y) abgetragen, die normalerweise vertikal verläuft, und Rubriken entlang der Rubrikenachse (X), die in der Regel horizontal verläuft.


Textfeld

Ein rechteckiges Objekt in einem Blatt oder Diagramm, in dem Text eingegeben werden kann.


Gruppe

Eine oder mehrere Detailzeilen oder -spalten in einer Gliederung oder Pivot-Tabelle, die an eine Zeilen- oder Spaltenzusammenfassung angrenzen und dieser untergeordnet sind.


Detaildaten

Die Teilergebniszeilen oder -spalten bei automatischen Teilergebnissen und Tabellengliederungen, die durch Datenzusammenfassung zu einem Gesamtergebnis addiert werden. Detaildaten grenzen typischerweise oben oder links an die Datenzusammenfassung an.


Absoluter Zellbezug

In einer Formel die exakte Adresse einer Zelle, unabhängig von der Position der Zelle, die die Formel enthält. Ein absoluter Bezug wird in der Form $A$1, $B$1 usw. angegeben.


Relativer Zellbezug

Ein Zellbezug (beispielsweise A1), der Microsoft Excel angibt, wo sich eine andere Zelle ausgehend von der Zelle befindet, die die Formel enthält. Ein relativer Bezug ist mit einer Richtungsangabe vergleichbar, bei der der Standort einer Person als Ausgangspunkt dient - z. B. "Gehen Sie zehn Schritte geradeaus und zwei Schritte nach rechts".


Kennwort

Ein Wort, Mehrwortausdruck oder eine Zeichenfolge, die eingegeben werden muß, um Zugriff zu einer geschützten Zelle, Grafikobjekt, Blatt, Arbeitsmappe, Ordner oder Datei zu erhalten. Ein Kennwort kann eine beliebige Kombination von Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten. Beim Eingeben des Kennwortes zeigt Microsoft Excel ein Sternchen (*) für jedes eingegebene Zeichen an. Bei der Eingabe von Kennwörtern muß auf die Groß-/Kleinschreibung geachtet werden; geben Sie also beim Festlegen und Eingeben von Kennwörtern Groß- und Kleinbuchstaben in der richtigen Schreibweise ein.


Liste

Eine Reihe von Tabellenzeilen, die zusammengehörende Daten enthalten, beispielsweise eine Rechnungsdatenbank oder eine Gruppe von Kundennamen und Telefonnummern. Eine Liste kann als Datenbank verwendet werden, wobei die Zeilen die Datensätze darstellen und die Spalten die Felder. Die erste Zeile der Liste enthält Beschriftungen für die Spalten.


Benutzerdefinierte Sortierreihenfolge

Eine nichtalphabetische, nichtnumerische Sortierreihenfolge, z. B. Sonntag, Montag, Dienstag oder Niedrig, Mittel, Hoch. Sie können eine der benutzerdefinierten Sortierreihenfolgen von Microsoft Excel verwenden oder eine eigene Sortierreihenfolge erstellen, indem Sie im Dialogfeld Optionen (Menü Extras) die Registerkarte AutoAusfüllen verwenden.


Vergleichende Suchkriterien

Eine Gruppe von Suchbedingungen, die für das Suchen von Daten verwendet werden. Als vergleichende Suchkriterien können Zeichenfolgen verwendet werden, die genau übereinstimmen sollen; beispielsweise "Nordwind" oder ein Ausdruck wie ">300".


Vergleichsoperator

Ein Zeichen, das in vergleichenden Suchkriterien für den Vergleich zweier Werte verwendet wird. Die folgende Tabelle führt die sechs Standard-Vergleichsoperatoren auf.

Operator	Bedeutung
=	Gleich
>	Größer als
<	Kleiner als
>=	Größer gleich
<=	Kleiner gleich
<>	Ungleich


Kriterienbereich

Ein Zellbereich, der eine Gruppe von Suchbedingungen enthält, die Sie mit dem Befehl Spezialfilter (Menü Daten, Untermenü Filter) verwenden können, um Daten in einer Liste zu filtern. Ein Kriterienbereich besteht aus einer Zeile mit Kriterienbeschriftungen und mindestens einer Zeile, in der die Suchbedingungen festgelegt sind.


Sortierreihenfolge

Ein Verfahren zum Anordnen von Daten nach dem Wert oder dem Datentyp. Sie können Daten alphabetisch, numerisch oder nach dem Datum sortieren. Eine Sortierreihenfolge kann aufsteigend (1 bis 9, A bis Z) oder absteigend (9 bis 1, Z bis A) verlaufen.


Datenzusammenfassung

Bei automatischen Teilergebnissen und Tabellengliederungen alle Zeilen oder Spalten, die Detaildaten zusammenfassen. Die Datenzusammenfassung grenzt normalerweise unten oder rechts an die Detaildaten an.


Abfrage

In Microsoft Query oder Microsoft Access ein Verfahren zum Suchen von Datensätzen, die eine bestimmte Bedingung erfüllen, die auf die in der Datenquelle gespeicherten Daten angewendet wird.


Pivot-Bereich

Der Tabellenbereich, in den Sie Pivot-Tabellen-Felder ziehen, um deren Ausrichtung zu ändern. Beispielsweise können Sie ein Zeilenfeld in eine Spaltenausrichtung ändern, indem Sie das Feld in den Pivot-Bereich für Spalten ziehen.

Die Bezeichnung "Pivot-Bereich" wird ebenfalls für den Layout-Bereich in Schritt 3 des Pivot-Tabellen-Assistenten verwendet.


PivotTabellen Datenbereichsbeschriftung

Die Zelle in einer Pivot-Tabelle, die das Quellfeld für den Datenbereich und die Funktion kennzeichnet, die zur Berechnung von Zellwerten verwendet wird. Beispielsweise lautet die Datenbeschriftung für einen Datenbereich, bei dessen Berechnung im Feld Umsatz die standardmäßige zusammenfassende Funktion verwendet wurde, "Summe Umsatz".


Pivot-Tabellen-Zeilenfeld

Ein Feld, dem eine Zeilenausrichtung in einer Pivot-Tabelle zugewiesen ist. Elemente, die mit einem Zeilenfeld verbunden sind, werden als Zeilenbeschriftungen angezeigt.


Pivot-Tabellen-Spaltenfeld

Ein Feld, dem eine Spaltenausrichtung in einer Pivot-Tabelle zugewiesen ist. Elemente, die mit einem Spaltenfeld verbunden sind, werden als Spaltenbeschriftungen angezeigt.


Legendensymbole

Felder in Legenden, die die Muster und Farben anzeigen, die den Datenreihen (oder Rubriken) in einem Diagramm zugewiesen sind. Die Legendensymbole werden links neben den Legendeneinträgen angezeigt. Durch das Formatieren einen Legendensymbols wird ebenfalls die zugehörige Datenpunktmarkierung formatiert.


Datentabelle in Diagrammen

Ein Gitternetz in einem Diagramm, das die für die Erstellung des Diagramms verwendeten numerischen Daten enthält. Jede Zeile in der Datentabelle entspricht einer Datenreihe. Die Datentabelle ist normalerweise an die Rubrikenachse des Diagramms angebunden und ersetzt die Teilstrichbeschriftungen auf der Rubrikenachse.


Diagrammblatt

Ein Blatt in einer Arbeitsmappe, das lediglich ein Diagramm enthält. Diagrammblätter sind mit Tabellendaten verknüpft und werden aktualisiert, wenn sich die Tabellendaten ändern.


Titel in Diagrammen

Beschreibender Text, der automatisch an einer Achse ausgerichtet oder am oberen Rand eines Diagramms zentriert wird.


Eingebettetes Diagramm

Ein Diagrammobjekt, das sich in einem Tabellenblatt befindet und beim Speichern der Arbeitsmappe zusammen mit dem Tabellenblatt gespeichert wird. Eingebettete Diagramme sind mit Tabellendaten verknüpft und werden aktualisiert, wenn sich die Tabellendaten ändern.


Zeichnungsfläche

In einem 2D-Diagramm die Fläche, die von den Achsen eingeschlossen ist und alle Datenreihen enthält. In einem 3D-Diagramm die Fläche, die von den Achsen eingeschlossen ist und alle Datenreihen, Rubrikennamen, Teilstrichbeschriftungen und Achsenbeschriftungen enthält.


Diagrammfläche

Das gesamte Diagramm sowie alle Diagrammelemente.


Verbindungslinien

Linien in gestapelten 2D-Balken- und 2D-Säulendiagrammen, die die Datenpunktmarkierungen in den einzelnen Datenreihen verbinden.


Bezugslinien

Linien in Linien- und Flächendiagrammen, die von einem Datenpunkt zur Rubrikenachse (X) verlaufen. Die Verwendung von Bezugslinien empfiehlt sich insbesondere in Flächendiagrammen, um die Position der einzelnen Datenpunktmarkierungen zu verdeutlichen.


Pos./neg. Abweichungsbalken

Balken in Liniendiagrammen mit zwei oder mehr Datenreihen, die auf einen Blick die Unterschiede zwischen den Datenpunkten in der ersten und der letzten Datenreihe anzeigen. Microsoft Excel verwendet automatisch weiße Balken, um anzuzeigen, daß der Punkt in der letzten Reihe größer als der in der ersten Reihe ist, und schwarze Balken, um anzuzeigen, daß der Punkt in der letzten Reihe kleiner als der Punkt in der ersten Reihe ist.


Spannweitenlinien

Linien in 2D-Liniendiagrammen, die in den einzelnen Rubriken den höchsten mit dem niedrigsten Wert verbinden.


Benutzerdefinierte Berechnung

Ein Verfahren zum Zusammenfassen von Werten, die sich in markierten Zellen im Datenbereich einer Pivot-Tabelle befinden, und bei dem die Werte aus anderen Zellen im Datenbereich verwendet werden. Beispielsweise zeigt die benutzerdefinierte Berechnung % der Zeile den Wert jeder Zelle als Prozentsatz des Zeilengesamtergebnisses an.


Zusammenfassende Funktion

Eine Berechnungsart, die von Microsoft Excel beim Zusammenführen von Quelldaten in einer Pivot-Tabelle oder in einer Konsolidierungstabelle bzw. beim Einfügen von automatischen Teilergebnissen in einer Liste oder Datenbank verwendet werden soll. Zu den zusammenfassenden Funktionen gehören unter anderem die Funktionen Summe, Anzahl und Durchschnitt.


Nichtangrenzende Markierung

Eine Markierung von zwei oder mehr Zellen oder Bereichen, die sich nicht berühren. Stellen Sie beim Zeichnen von nichtangrenzenden Markierungen in einem Diagramm sicher, daß die Markierungen eine rechteckige Form bilden.


Pivot-Tabellendaten

In einer Pivot-Tabelle die Datenzusammenfassung, die aus den Datenfeldern einer Quelliste oder -tabelle berechnet wurde.


Pivot-Tabellen-Seitenfeld

Ein Feld, das in einer Pivot-Tabelle einer Seitenausrichtung zugeordnet ist. Elemente in einem Seitenfeld werden einzeln nacheinander in einer Pivot-Tabelle angezeigt, die die Daten für andere Elemente herausfiltert.


Pivot-Tabelle

Eine interaktive Tabelle, die Daten aus vorhandenen Listen und Tabellen zusammenfaßt und analysiert. Verwenden Sie den Pivot-Tabellen-Assistenten, um die zu verwendende Liste oder Tabelle anzugeben und um festzulegen, wie die Daten in der Pivot-Tabelle angeordnet werden sollen. Nach dem Erstellen einer Pivot-Tabelle können Sie durch Ziehen der Felder und Feldelemente die Anordnung der Daten ändern.


Quellbereiche

Die Zellbereiche, die im angegebenen Zielbereich konsolidiert werden sollen. Quellbereiche können sich in beliebigen Tabellenblättern einer Arbeitsmappe, in anderen geöffneten oder geschlossenen Arbeitsmappen oder in Lotus 1-2-3-Arbeitsblättern befinden.


Zielbereich

Der Zellbereich, der bei einer Konsolidierung die Datenzusammenfassung enthalten soll. Der Zielbereich kann sich in demselben Tabellenblatt befinden wie die Quelldaten oder in einem anderen Tabellenblatt. Ein Tabellenblatt kann nur eine Konsolidierung enthalten.


Bearbeitungsleiste

Eine Leiste am oberen Rand des Microsoft Excel-Fensters, die zum Eingeben oder Bearbeiten von Werten oder Formeln in Zellen oder Diagrammen verwendet wird. Zeigt die Konstante oder die Formel an, die in der aktiven Zelle verwendet wird. Um die Bearbeitungsleiste ein- bzw. auszublenden, klicken Sie im Menü Ansicht auf Bearbeitungsleiste.


Nachfolger

Zellen, die Formeln enthalten, die sich auf andere Zellen beziehen. Wenn beispielsweise die Zelle D10 die Formel =B5 enthält, ist die Zelle D10 ein Nachfolger der Zelle B5.


Vorgänger

Zellen, auf die sich eine Formel in einer anderen Zelle bezieht. Wenn beispielsweise die Zelle D10 die Formel =B5 enthält, ist die Zelle B5 ein Vorgänger der Zelle D10.


Datenquelle

Identifiziert die Datenbank, auf die zugegriffen werden soll, und enthält die für eine Verbindung zu der Datenbank erforderlichen Informationen. Beispiele für Datenquellen sind: eine Microsoft Access-Datenbank; ein Verzeichnis, das eine Gruppe von Microsoft FoxPro- oder dBASE-Dateien enthält, auf die zugegriffen werden soll; eine Microsoft SQL Server-Datenbank, der Server, auf dem diese gespeichert ist sowie das Netzwerk, das für den Zugriff auf diesen Server verwendet wird; ein ODBC-fähiger (Open Database Connectivity) Datenserver.


Hauptdokument

Das Dokument in einer Seriendruckoperation in Microsoft Word, das den Text und die Grafiken enthält, die in allen Versionen des Seriendruckdokumentes identisch sind, beispielsweise der Absender oder die Grußformel in einem Serienbrief.


Seriendruckfeld

In einer Seriendruckoperation in Microsoft Word ein Platzhalter für die Informationen, die in allen Versionen eines Seriendruckdokumentes unterschiedlich sind. Beispielsweise gibt das Seriendruckfeld «Postleitzahl» an, an welcher Stelle Informationen aus dem Feld Postleitzahl der Datenquelle eingefügt werden.


Kontextmenü

Ein Menü, das die wichtigsten Befehle für das Arbeiten mit einem Element enthält. Kontextmenüs können für markierte Zeilen, Spalten und Zellen, für Schaltflächen und Textfelder in Tabellenblättern, für Symbolleisten, Diagramme und Diagrammelemente, für Objekte, Pivot-Tabellen und Tabellenblatt-Register angezeigt werden.

Um ein Kontextmenü anzuzeigen, klicken Sie im Blatt mit der rechten Maustaste auf ein Element, oder drücken Sie UMSCHALT+F10.


Szenario

Eine benannte Gruppe von Eingabewerten, die Sie in einem Tabellenmodell ersetzen können.


Quelldaten für Pivot-Tabellen

Die Liste oder Tabelle, die zur Erstellung einer Pivot-Tabelle verwendet wird. Bei den Quelldaten kann es sich um eine Microsoft Excel-Liste oder -Datenbank, um eine externe Datenquelle (z. B. eine dBASE- oder Microsoft Access-Datei), um Microsoft Excel-Tabellenbereiche mit beschrifteten Zeilen und Spalten oder um eine andere Pivot-Tabelle handeln.


Pivot-Tabellen-Datenbereich

Der Teil einer Pivot-Tabelle, der eine Datenzusammenfassung enthält. Werte in jeder Zelle des Datenbereichs stellen eine Zusammenfassung der Daten aus den Quelldatensätzen oder -zeilen dar.


Pivot-Tabellen-Teilergebnis

Eine Zeile oder Spalte, die unter Verwendung der ausgewählten zusammenfassenden Funktion das Ergebnis für Detailelemente in einem Pivot-Tabellen-Feld anzeigt.


Pivot-Tabellen-Datenfeld

Ein Feld aus einer Quelliste oder -tabelle, das Daten enthält, die in einer Pivot-Tabelle zusammengefaßt werden. Ein Datenfeld enthält normalerweise numerische Daten, beispielsweise Statistiken oder Umsatzzahlen, kann jedoch auch Text enthalten. Daten aus einem Datenfeld werden im Datenbereich einer Pivot-Tabelle zusammengefaßt.


Pivot-Tabellen-Element

Eine Unterkategorie eines Pivot-Tabellen-Feldes. Die Feldelemente in einer Pivot-Tabelle werden von eindeutigen Einträgen in einem Datenbankfeld oder von eindeutigen Werten in einer Listenspalte abgeleitet. Beispielsweise könnte ein Feld mit dem Namen Monat über die Feldelemente März, April usw. verfügen. In einer Pivot-Tabelle werden Feldelemente als Zeilen- oder Spaltenbeschriftungen bzw. in den Listen für Seitenfelder angezeigt.


Pivot-Tabellen-Gesamtergebnisse

Gesamtergebnisse für alle Zellen in einer Zeile oder alle Zellen in einer Spalte einer Pivot-Tabelle. Werte in einer Gesamtergebniszeile oder -spalte werden mit Hilfe derselben zusammenfassenden Funktion berechnet, die im Datenbereich der Pivot-Tabelle verwendet wird.


Pivot-Tabellen-Feld

Eine Datenkategorie, die aus einem Feld in einer Quelliste oder -datenbank stammt. Beispielsweise wird das in einer Quelliste oder -datenbank verwendete Feld Monat in einer Pivot-Tabelle zum Feld Monat. Elemente der Quelliste oder -tabelle, beispielsweise März, April usw., werden in der Pivot-Tabelle zu Zeilenbeschriftungen, Spaltenbeschriftungen oder Seitenfeldelementen.


Pivot-Tabellen-Feld

Felder in Schritt 3 des Pivot-Tabellen-Assistenten sowie in einer fertigen Pivot-Tabelle in einem Tabellenblatt, die Feldnamen aus den Pivot-Tabellen-Quelldaten anzeigen. Ziehen Sie diese Felder in die Zeilen- oder Spaltenausrichtung, um Elemente im Datenbereich als Zeilen- oder Spaltenbeschriftungen anzuzeigen. Felder können außerdem in den Datenbereich gezogen werden, um Werte für Datenbeschriftungen zusammenzufassen, oder in den Seitenbereich, um Daten für jeweils ein Element in einem Seitenfeld anzuzeigen.


Name

Ein Wort oder eine Zeichenfolge, die eine Zelle, einen Zellbereich, eine Formel oder eine Konstante darstellen.


Operand

Elemente auf beiden Seiten eines Operators in einer Formel. In Microsoft Excel können als Operanden Werte, Zellbezüge, Namen, Beschriftungen und Funktionen verwendet werden.


Argument

Die Werte, die eine Funktion verwendet, um Operationen oder Berechnungen durchzuführen. Welchen Argumenttyp eine Funktion verwendet, hängt von der jeweiligen Funktion ab. Häufig in Funktionen verwendete Argumente sind numerische Werte, Textwerte, Zellbezüge, Zellbereiche, Namen, Beschriftungen und verschachtelte Funktionen.


Externer Bezug

Ein Bezug zu einer Zelle oder einem Bereich, die bzw. der sich in einem Blatt in einer anderen Arbeitsmappe befindet, oder ein Bezug zu einem festgelegten Namen in einer anderen Arbeitsmappe.


Fernbezug

Ein Bezug zu Daten, die in einem Dokument gespeichert sind, das in einem anderen Programm erstellt wurde.


Iteration

Die wiederholte Berechnung eines Tabellenblatts, bis eine bestimmte numerische Bedingung erfüllt ist. Die Iteration wird normalerweise zum Auswerten von Formeln mit Zirkelbezügen verwendet. Wenn eine Formel mit einem Zirkelbezug wiederholt berechnet wird, verwendet die Formel das Ergebnis der vorherigen Iteration.


3D-Bezug

Ein Bezug zu einem Bereich, der sich über zwei oder mehr Tabellenblätter in einer Arbeitsmappe erstreckt.


Funktion

Eine vordefinierte Formel, an die ein oder mehrere Werte übergeben werden müssen, die eine Operation ausführt und einen oder mehrere Werte zurückgibt. Verwenden Sie Funktionen, um insbesondere solche Formeln in einem Tabellenblatt zu vereinfachen und abzukürzen, mit denen lange oder komplexe Berechnungen durchgeführt werden.


Operator

Ein Vorzeichen oder ein Symbol, das die Berechnungsart angibt (z. B. Addition, Subtraktion oder Multiplikation), die auf die Elemente einer Formel angewendet werden soll. Zu den Operatoren gehören:

•	Mathematische Operatoren, die grundlegende mathematische Operationen durchführen.

•	Vergleichsoperatoren bzw. logische Operatoren, die zwei Werte vergleichen und den Wert WAHR oder FALSCH zurückgeben.

•	Der Textoperator & (kaufmännisches Und-Zeichen), der zwei Textzeichenfolgen zu einem Textwert verbindet bzw. verkettet.

•	Bezugsoperatoren, die aus zwei Bezügen einen Bezug zu einer Zelle oder einem Zellbereich erzeugen.


Seitenwechsel

Unterteilt ein Tabellenblatt für den Ausdruck in mehrere Seiten, wenn das Tabellenblatt zu groß ist, um auf eine Seite zu passen. Microsoft Excel fügt automatische Seitenwechsel entsprechend der im Dialogfeld Seite einrichten (Menü Datei) ausgewählten Optionen für das Papierformat, die Seitenränder und die Skalierung ein.

Sie können den Seitenumbruch steuern, indem Sie manuelle Seitenwechsel einfügen. Wenn Sie einen manuellen Seitenwechsel einfügen, paßt Microsoft Excel die automatischen Seitenwechsel im übrigen Tabellenblatt an.


Matrixformel

Führt mehrere Berechnungen durch und gibt dann entweder ein einzelnes Ergebnis oder mehrere Ergebnisse zurück. Matrixformeln arbeiten mit zwei oder mehreren Gruppen von Werten, die als Matrixargumente bezeichnet werden. Jedes Matrixargument muß dieselbe Anzahl von Reihen und Spalten besitzen. Soll die Formel mehrere Ergebnisse zurückgeben, muß diese in mehreren Zellen eingegeben werden.

Um eine Matrixformel einzugeben, drücken Sie STRG+UMSCHALT+EINGABE. Microsoft Excel setzt Matrixformeln in geschweifte Klammern ( { } ).


Matrix

Ein rechteckiger Bereich aus Werten oder Zellen, der mit anderen Matrizen oder Bereichen kombiniert wird, um mehrere Summen oder Produkte zu erzeugen. Microsoft Excel verfügt über vordefinierte Matrixfunktionen, die Summen oder Produkte erzeugen können.


Externer Datenbereich

Daten, die mit Hilfe des Query-Assistenten oder durch das Erstellen einer Abfrage in Microsoft Query aus einer externen Datenbank in Microsoft Excel importiert werden. Sie können einen externen Datenbereich genau wie andere Daten in Microsoft Excel formatieren bzw. die Daten in Berechnungen verwenden. Wenn sich die Daten in der zugrundeliegenden Datenbank ändern, können Sie den externen Datenbereich in Microsoft Excel aktualisieren, indem Sie auf der Externe Daten-Symbolleiste auf Daten aktualisieren klicken.


Externe Daten

Daten, die in einer externen Datenbank wie z. B. Microsoft Access, dBASE, SQL Server oder einer World Wide Web-Quelle gespeichert sind. Sie können externe Daten in Microsoft Excel importieren, indem Sie den Query-Assistenten, Microsoft Query, den Pivot-Tabellen-Assistenten oder ein in Visual Basic für Applikationen geschriebenes Makro verwenden, oder indem Sie eine Web-Abfrage in HTML-Code erstellen.


Spurpfeile

Pfeile, die beim Überprüfen von Formeln die Beziehung zwischen der aktiven Zelle und abhängigen Zellen anzeigen. Blaue Spurpfeile werden für Zellen verwendet, die Daten für eine andere Zelle liefern; wenn eine Zelle einen Fehlerwert enthält, beispielsweise #WERT! oder #DIV/0!, sind die Spurpfeile rot.


Implizite Schnittmenge

In einer Formel ein Bezug entweder zu einer Spalte von Zellen oder zu einer Zeile von Zellen anstelle zu einer einzelnen Zelle. Microsoft Excel wählt in dem Bezug eine Zelle aus, die sich entweder in derselben Zeile (bei einem Bezug zu einer Spalte von Zellen) oder in derselben Spalte (bei einem Bezug zu einer Zeile von Zellen) wie die Formel befindet. Wenn beispielsweise die Zelle C10 die Formel =B5:B15*5 enthält, multipliziert Microsoft Excel den Wert in der Zelle B10 mit 5, da sich die Zellen B10 und C10 in derselben Zeile befinden.


AutoKorrektur für Formeln

Ein Merkmal, das eine Formel automatisch auf häufig vorkommende Tippfehler überprüft und, sofern möglich, einen Korrekturvorschlag angibt. Sie können den in einer Warnung angezeigten Korrekturvorschlag annehmen oder ablehnen. Wenn Sie beispielsweise eine Formel eingeben, die eine Funktion enthält, und eine überzählige schließende Klammer eingeben, findet AutoKorrektur für Formeln die überzählige Klammer und schlägt das Entfernen der Klammer vor.


Formelpalette

Ein Werkzeug, das Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Formel unterstützt und zusätzlich Informationen zu Funktionen und ihren Argumenten anzeigt. Die Palette wird unterhalb der Bearbeitungsleiste angezeigt, wenn Sie auf der Bearbeitungsleiste auf Formeln bearbeiten oder auf der Standard-Symbolleiste auf Funktions-Assistent klicken.


Stetiger Bildlauf

Kontinuierliches Durchführen eines Bildlaufs durch ein Tabellenblatt mit Hilfe der Zeigeeinrichtung Microsoft IntelliMouse.


Visual Basic-Hilfe

Um die Visual Basic-Hilfe zu installieren, wählen Sie bei der Installation von Microsoft Excel die Setup-Option Benutzerdefiniert aus, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Online-Hilfe für Visual Basic (Kategorie Microsoft Excel, Unterkategorie Online-Hilfe und Beispiele).

Um in Microsoft Excel Hilfe zu Visual Basic anzuzeigen, zeigen Sie im Menü Extras auf Makro, und klicken dann auf Visual Basic-Editor. Klicken Sie auf Office-Assistent  [image]. Alternativ können Sie auf den Assistenten klicken, um die Sprechblase anzuzeigen; geben Sie dann die Methode, Eigenschaft, Funktion, Anweisung oder das Objekt ein, zu dem Sie Informationen wünschen, klicken Sie auf Suchen, und klicken Sie dann auf das gewünschte Thema.


Aktueller Bereich

Der Block von ausgefüllten Zellen, der die momentan markierte Zelle oder Zellen enthält. Der Bereich erstreckt sich in alle Richtungen bis zur ersten leeren Zeile oder Spalte.


Gliederung

Tabellendaten, in denen Zeilen oder Spalten mit Detaildaten so angeordnet sind, daß Sie Detailzusammenfassungen erstellen können. Die Gliederung kann entweder ein ganzes Tabellenblatt oder einen markierten Teil eines Tabellenblatts zusammenfassen.


Gliederungssymbole

Symbole, die zum Ändern der Anzeige eines gegliederten Tabellenblatts verwendet werden. Sie können Detaildaten einblenden bzw. ausblenden, indem Sie die Gliederungssymbole  [image],  [image]  und  [image]  verwenden. Um die Gliederungssymbole ein- oder auszublenden, klicken Sie im Menü Extras auf Optionen, klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht, und aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gliederungssymbole.


Kopierbereich

Die Zellen, die Sie kopieren, wenn Sie Daten an einer anderen Stelle einfügen möchten. Nach dem Kopieren von Zellen wird ein Laufrahmen um die Zellen angezeigt, der darauf hinweist, daß die Zellen kopiert wurden.

Das Kopieren von Zellen hat keine Auswirkungen auf die Bezüge zu den ursprünglichen Zellen. Microsoft Excel paßt relative Bezüge von Formeln an, die an einer neuen Stelle eingefügt werden.


Konsolidierungstabelle

Die Tabelle mit zusammengefaßten Ergebnissen, die im Zielbereich angezeigt wird. Microsoft Excel erstellt die Konsolidierungstabelle durch Anwenden der ausgewählten zusammenfassenden Funktion auf die angegeben Werte im Quellbereich.


Formatvorlage

Eine Zusammenstellung von Formaten, beispielsweise Schriftgrad, Muster und Ausrichtung, die Sie als Gruppe definieren und speichern können.


Autoformat

Eine integrierte Zusammenstellung von Formaten, beispielsweise Schriftgrad, Muster und Ausrichtung, die Sie schnell auf einen Bereich von Daten anwenden können. Microsoft Excel ermittelt die Zusammenfassungs- und Detailebenen im markierten Bereich und wendet die Formate entsprechend an.


Aktive Zelle

Die Zelle, in die Daten eingegeben werden, wenn Sie mit der Eingabe beginnen. Es ist immer nur eine Zelle aktiv. Die aktive Zelle ist von einem dicken Rahmen umgeben.


Relativer Zellbezug

Ein Zellbezug (beispielsweise A1), der Microsoft Excel angibt, wo sich eine andere Zelle ausgehend von der Zelle befindet, die die Formel enthält. Ein relativer Bezug ist mit einer Richtungsangabe vergleichbar, bei der der Standort einer Person als Ausgangspunkt dient - z. B. "Gehen Sie zehn Schritte geradeaus und zwei Schritte nach rechts".


Zielwertsuche

Ein Verfahren zum Suchen des Eingabewertes, den eine Formel zum Zurückgeben eines bestimmten Ergebnisses benötigt. Während der Zielwertsuche variiert Microsoft Excel den Wert in einer angegebenen Zelle, bis eine Formel, die auf dieser Zelle basiert, das gewünschte Ergebnis zurückgibt. Verwenden Sie den Befehl Zielwertsuche (Menü Extras), wenn Sie einen bestimmten Wert für eine bestimmte Zelle durch Verändern des Wertes einer einzigen anderen Zelle finden möchten.


Mehrfachoperation

Ein Zellbereich, der die Ergebnisse anzeigt, die durch das Einsetzen unterschiedlicher Werte in eine oder mehrere Formeln erzeugt werden. Es gibt zwei Arten von Mehrfachoperationen: Mehrfachoperationen mit einem Eingabefeld und Mehrfachoperationen mit zwei Eingabefeldern. Bei einer Mehrfachoperation mit einem Eingabefeld geben Sie unterschiedliche Werte für eine Variable ein und machen so deren Auswirkungen auf eine oder mehrere Formeln sichtbar. Bei einer Mehrfachoperation mit zwei Eingabefeldern geben Sie unterschiedliche Werte für zwei Variablen ein und machen so deren Auswirkungen auf eine Formel sichtbar.


Bereich

Jede beliebige Kombination aus einem Blatt, einer Ansicht und einem Szenario, das bzw. die Sie beim Erstellen eines Berichtes auswählen. Ein Bericht kann mehrere Bereiche enthalten.


Druckbereich

Ein oder mehrere Zellbereiche, die Sie drucken können, wenn nicht das gesamte Tabellenblatt gedruckt werden soll. Wenn ein Tabellenblatt einen Druckbereich enthält, wird nur der Druckbereich gedruckt. Sie erstellen einen Druckbereich mit Hilfe des Befehls Druckbereich festlegen (Menü Datei, Untermenü Druckbereich).


Auswahlkästchen

Kleine Quadrate, die an den Ecken und entlang der Seiten eines rechteckigen Bereichs angezeigt werden, der ein markiertes Zeichnungsobjekt umgibt. Durch das Ziehen eines Auswahlkästchens wird die Größe des Objektes geändert.


Laufrahmen

Ein animierter Rahmen, der um einen Tabellenbereich verläuft, der ausgeschnitten oder kopiert wurde. Soll der Laufrahmen nicht mehr angezeigt werden, drücken Sie ESC.


Gliederungsdaten

Die Daten in einer Tabellengliederung. Die Gliederungsdaten umfassen sowohl die Zeilen- und Spaltenzusammenfassungen als auch die Detailzeilen oder -spalten einer Gliederung.


Open Database Connectivity (ODBC)

Ein Standardverfahren zur gemeinsamen Nutzung von Daten in Datenbanken und anderen Programmen. ODBC-Treiber verwenden die Standardsprache Structured Query Language (SQL), um auf Daten in Quellen zuzugreifen, die sich außerhalb von Microsoft Excel befinden. Microsoft Excel enthält einen Driver Manager und eine Auswahl von Treibern für gängige Datenbankformate. Weitere ODBC-Treiber sind bei den entsprechenden Herstellern erhältlich.


Berechnetes Feld

Ein Feld in einer Pivot-Tabelle, das eine Formel verwendet, die Sie erstellen. Berechnete Felder können Berechnungen unter Verwendung des Inhaltes anderer Felder der Pivot-Tabelle durchführen.


Berechnetes Element

Ein Element in einem Pivot-Tabellenfeld, das eine Formel verwendet, die Sie erstellen. Berechnete Elemente können Berechnungen unter Verwendung des Inhaltes anderer Felder und Elemente der Pivot-Tabelle durchführen.


Seitenumbruch-Vorschau

Eine Ansicht, in der die zu druckenden Bereiche und die Positionen der Seitenwechsel in einem Tabellenblatt angezeigt werden. Der zu druckende Bereich - der Druckbereich, sofern Sie einen festgelegt haben, oder der verwendete Bereich des Tabellenblatts - wird weiß angezeigt. Automatische Seitenwechsel werden als gepunktete Linien, manuelle Seitenwechsel als durchgezogene Linien angezeigt. In der Seitenumbruch-Vorschau können Sie ein Tabellenblatt bearbeiten.


Verbundene Zelle

Eine einzelne Zelle, die durch Kombination zweier oder mehrerer markierter Zellen erstellt wurde. Der Zellbezug für eine verbundene Zelle ist die Zelle, die sich im ursprünglich markierten Bereich in der oberen linken Ecke befindet.


Arbeitsbereichdatei

Eine Datei, die Anzeigeinformationen zu den momentan geöffneten Arbeitsmappen speichert, so daß Sie die Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt mit derselben Fensterkonfiguration und denselben Anzeigeeinstellungen fortsetzen können. Die Arbeitsbereichdatei speichert die Größe, Position und Anordnung der Arbeitsmappenfenster, den Druckbereich, die Bildschirmvergrößerung sowie eine Vielzahl der Berechnungs- und Anzeigeoptionen, die Sie für eine Arbeitsmappe oder ein Tabellenblatt festlegen können. Eine Arbeitsbereichdatei enthält jedoch nicht die Arbeitsmappen selbst. Wenn Sie die Arbeitsbereichdatei öffnen, werden alle Arbeitsmappen mit der gespeicherten Fensteranordnung und den gespeicherten Anzeigeeinstellungen geöffnet.


Bedingtes Format

Ein Format, beispielsweise das Schattieren von Zellen oder die Schriftfarbe, das Microsoft Excel automatisch auf Zellen anwendet, wenn eine angegebene Bedingung wahr ist.


Aktualisieren einer Pivot-Tabelle

Aktualisieren des Inhaltes der Pivot-Tabelle, um Änderungen an den zugrundeliegenden Quelldaten anzuzeigen. Wenn die Pivot-Tabelle auf externen Daten basiert, wird durch das Aktualisieren die zugrundeliegende Abfrage ausgeführt, um neue oder geänderte Daten abzurufen.


Ebenenleiste

Die Leiste in einem gegliederten Tabellenblatt, die sich in einer Gruppe von der ersten Zeile oder Spalte bis zur letzten Zeile oder Spalte in der Gruppe erstreckt. Die Zeilenebenenleiste  [image]  und die Spaltenebenenleiste  [image]  sind nur sichtbar, wenn Sie die Detaildaten der Gliederung anzeigen.


Schaltfläche Reduzieren

	Verkleinert das Dialogfeld vorübergehend, so daß Sie eine Zelle oder einen Bereich im Tabellenblatt auswählen können. Um das Dialogfeld wieder in seiner normalen Größe anzuzeigen, klicken Sie auf Dialog einblenden  [image]  neben dem Feld, in dem Sie den Zell- oder Bereichsbezug eingeben.


Schaltfläche Dialog einblenden

	Zeigt das Dialogfeld wieder in seiner normalen Größe an, nachdem Sie auf Reduzieren  [image]  geklickt haben, um das Dialogfeld zu verkleinern.


Steuerelement

Ein Grafikobjekt, beispielsweise ein Textfeld, ein Listenfeld, eine Optionsschaltfläche oder Befehlsschaltfläche, das Sie in einem Tabellenblatt oder Formular einfügen, um Daten anzuzeigen oder einzugeben, um eine Aktion auszulösen oder um die Lesbarkeit des Tabellenblatts oder Formulars zu erhöhen.


Virus

Ein Computerprogramm oder Makro, das Computerdateien "infiziert", indem es Kopien von sich in diese Dateien einfügt. Wenn die Datei in den Arbeitsspeicher geladen wird, kann das Virus weitere Dateien infizieren. Viren haben häufig schädliche Nebenwirkungen.


Freigegebene Arbeitsmappe

Eine Arbeitsmappe, die so eingerichtet wurde, daß mehrere Benutzer in einem Netzwerk die Arbeitsmappe gleichzeitig anzeigen und ändern können. Jeder Benutzer, der die Arbeitsmappe speichert, sieht die Änderungen, die von anderen Benutzern vorgenommen wurden. Das Bearbeiten einer freigegebenen Arbeitsmappe ist nur in Microsoft Excel 97 möglich.


Änderungsprotokoll

Informationen, die in einer freigegebenen Arbeitsmappe zu Änderungen gespeichert werden, die in früheren Bearbeitungssitzungen vorgenommen wurden. Zu diesen Informationen gehören der Autor und das Datum der Änderung sowie welche Daten geändert wurden. Sie können die Informationen direkt im Tabellenblatt oder in einem separaten Protokolltabellenblatt zeigen.


Protokolltabellenblatt

Ein separates Tabellenblatt, das Informationen zu Änderungen auflistet, die in einer freigegebenen Arbeitsmappe vorgenommen und gespeichert wurden, unter anderem zum Autor, Datum und Ort der Änderung, welche Daten gelöscht oder ersetzt wurden und wie Konflikte gelöst wurden. Die Spaltenbeschriftungen im Protokolltabellenblatt verfügen über Pfeile zum Filtern, die Sie zum Suchen nach bestimmten Informationen verwenden können.


Schreibgeschützt

Eine Option, die bewirkt, daß eine Datei gelesen, jedoch nicht geändert werden kann. Sie können eine schreibgeschützte Arbeitsmappe öffnen und anzeigen, jedoch keine Änderungen an der Arbeitsmappendatei speichern. Wenn Sie die schreibgeschützte Arbeitsmappe bearbeiten, können Sie die Änderungen nur dann speichern, wenn Sie der Arbeitsmappe einen neuen Namen geben oder eine Kopie an einem anderen Ort speichern.


Visual Basic-Editor

Eine Umgebung, in der Sie aufgezeichnete Makros bearbeiten und neue Makros und Visual Basic für Applikationen-Programme schreiben können. Der Befehl Visual Basic-Editor befindet sich im Menü Extras im Untermenü Makro.


Hyperlink

Eine sensitive Zone bzw. ein Sprung an eine andere Stelle in derselben Arbeitsmappe oder in einer anderen Datei, die bzw. der durch farbigen und unterstrichenen Text oder eine Grafik dargestellt wird. Sie können auf einen Hyperlink klicken, um an eine Stelle in einer Datei auf dem lokalen Computer, in einem freigegebenen Netzwerkordner, im World Wide Web oder einem Intranet zu springen.


Adresse

Der Pfad zu einem Objekt, Dokument, einer Datei, Seite oder einem anderen Ziel. Bei einer Adresse kann es sich um einen URL (eine Adresse einer Internet-Site) oder um einen UNC-Netzwerkpfad (eine Adresse einer Datei in einem lokalen Netzwerk) handeln. Darüber hinaus kann eine Adresse weitergehende Adreßinformationen enthalten, beispielsweise einen Microsoft Excel-Zellbereich in der Datei, auf die die Hauptadresse verweist. Wenn Sie auf einen Hyperlink klicken, verwendet Microsoft Excel die Adresse, um zum angegebenen Zielort zu springen.


Web-Browser

Software, die im World Wide Web abgelegte HTML-Dateien interpretiert, diese als Web-Seiten formatiert und anzeigt. Web-Browser können darüber hinaus in Web-Dokumente eingebettete Klang- und Videodateien abspielen, sofern Sie über die erforderliche Hardware verfügen.


File Transfer Protocol (FTP)

Ein Datenübertragungs-Protokoll, das Benutzern die Übertragung von Dateien von einem Ort über das Internet zu einem anderen Ort ermöglicht. URL-Adressen von Dateien auf FTP-Servern beginnen mit ftp://.


Homepage

Die Hauptseite einer World Wide Web-Site. Eine Homepage wird vom Eigentümer einer Web-Site erstellt und enthält normalerweise Verknüpfungen zu anderen Seiten, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb dieser Site befinden können. Im World Wide Web gibt es eine Vielzahl verschiedener Homepages; außerdem kann eine Web-Site über mehrere Homepages verfügen. Beispielsweise enthält die Homepage von Microsoft (http://www.microsoft.com/germany/) auch eine Produkte-Homepage, die wiederum weitere Homepages enthält, z. B. die Homepage für Windows 95 und die Homepage für Microsoft Office.


Hypertext Markup Language (HTML)

Eine Programmiersprache zum Markieren eines Dokumentes, so daß dieses im World Wide Web veröffentlicht werden kann. In HTML bearbeitete Dokumente enthalten Referenzgrafiken und Formatierungs-Markierungen. Sie können einen Web-Browser (z. B. Microsoft Internet Explorer) verwenden, um diese Dokumente anzuzeigen.


Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Das im Hintergrund arbeitende Internet-Protokoll, das Informationen über das World Wide Web überträgt. Das Protokoll ermöglicht es einem Benutzer, ein Client-Programm zum Eingeben eines URLs (oder zum Klicken auf einen Hyperlink) zu verwenden und Text, Grafiken, Audio-Dateien und andere digitale Informationen von einem Web-Server abzurufen. URL-Adressen von HTTP-Ressourcen beginnen mit http://.


Internet

Ein weltweites Netzwerk aus Tausenden von kleineren Computernetzwerken und Millionen von Computern, die in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Behörden sowie von Privatpersonen genutzt werden. Das Internet kann mit einer elektronischen Stadt verglichen werden, die virtuelle Bibliotheken, Schaufenster, Büros, Kunstgalerien usw. enthält.


Intranet

Ein Netzwerk innerhalb einer Organisation, das Internet-Technologien (z. B. HTTP- oder FTP-Protokolle) verwendet. Sie können ein Intranet verwenden, um sich mit Hilfe von Hyperlinks zwischen Dokumenten, Seiten oder Objekten zu bewegen.


Suchseite

Eine methodische Vorgehensweise, um andere Internet-Sites zu suchen und zu diesen zu springen. Viele Suchseiten ermöglichen eine gezielte Suche durch Angabe von Themen oder Stichwörtern; andere Suchseiten bestehen lediglich aus einer strukturierten Liste von ausgewählten Internet-Sites.


Startseite

Die erste Seite, die angezeigt wird, wenn Sie einen World Wide Web-Browser starten oder die Web-Symbolleiste verwenden, um nach Dokumenten zu suchen. Sie können als Startseite eine beliebige Web-Site oder ein Dokument auf der Festplatte einstellen. Eine Startseite kann Hyperlinks zu anderen Dokumenten auf dem Computer, im Netzwerk oder dem Web enthalten.


Uniform Resource Locator (URL)

Eine Adresse einer bestimmten Internet-Ressource, beispielsweise einer World Wide Web-Seite oder einer FTP-Site. Ein URL enthält die Ressourcenart (z. B. FTP oder HTTP), über die zugegriffen werden soll, die genaue Angabe der Site, auf der die Informationen gespeichert sind, und den Ort, an dem sich die Informationen an der Site befinden. Der erste Teil eines URLs identifiziert den Server-Typ oder das Übertragungsprotokoll und wird von einem Doppelpunkt und zwei Schrägstrichen gefolgt. Beispiele: http://www.jemandes.homepage/standard.html oder ftp://ftp.server.irgendwo/ftp.datei.


World Wide Web

Ein System zum Bewegen durch das Internet mit Hilfe von Hyperlinks. Wenn Sie einen Web-Browser verwenden, erscheint das Web als Sammlung von Text, Grafiken, Audio-Dateien und digitalen Filmen.


Web

Ein System zum Bewegen durch Dokumente, die über Hyperlinks miteinander verbunden sind. Ein Beispiel für ein Web ist eine Gruppe von Arbeitsmappen und anderen Office-Dokumenten, die über Hyperlinks miteinander verbunden sind und sich auf einem freigegebenen Netzlaufwerk, einem Unternehmens-Intranet oder dem World Wide Web im Internet befinden.


Microsoft Internet Explorer

Ein Web-Browser, d. h. Software, die im World Wide Web veröffentlichte HTML-Dateien interpretiert, diese als Web-Seiten formatiert und anzeigt. Sie können den Microsoft Internet Explorer von der Microsoft Web-Site http://www.microsoft.com/germany/ laden.


Gopher

Eine Schnittstelle, die den Zugriff auf Ressourcen im Internet ermöglicht. Gopher-Server enthalten Menüs, die Informationskategorien zum Auswählen auflisten und dieselbe Funktion wie Hyperlinks in Web-Dokumenten erfüllen. URL-Adressen von Gopher-Ressourcen beginnen mit gopher://.


Drucktitel

Zeilen- oder Spaltenbeschriftungen, die an der linken Seite oder am oberen Rand jeder Seite eines gedruckten Tabellenblatts gedruckt werden. Um Drucktitel festzulegen, klicken Sie im Menü Datei auf Seite einrichten und dann auf die Registerkarte Tabelle.


Sammelmappe

Ein Microsoft Office-Programm, das Sie zur Organisierung zusammengehörender Dokumente verwenden können. Sie können eine Rechtschreibprüfung durchführen, die Seiten aller Dokumente in der Sammelmappe fortlaufend numerieren und die Dokumente drucken.


Gültigkeitsprüfung

Ein Microsoft Excel-Merkmal, das Sie verwenden können, um Einschränkungen bezüglich der Daten festzulegen, die in eine Zelle eingegeben werden können bzw. dürfen, und um Meldungen anzuzeigen, die Benutzer zur Eingabe korrekter Daten auffordern bzw. Benutzer über ungültige Eingaben informieren.


Schützen

Festlegen von Einstellungen für ein Tabellenblatt oder eine Arbeitsmappe, um zu verhindern, daß Benutzer das angegebene Tabellenblatt oder Arbeitsmappenelemente anzeigen oder darauf zugreifen können.


Makro

Ein Programm, das Sie schreiben oder aufzeichnen und das eine Reihe von Microsoft Excel-Befehlen speichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt als einzelnen Befehl verwenden können. Makros können komplexe Aufgaben automatisieren und die Anzahl der Schritte verringern, die zum Durchführen häufig verwendeter Aufgaben erforderlich sind. Makros werden in der Programmiersprache Visual Basic für Applikationen aufgezeichnet. Sie können Makros auch direkt schreiben, indem Sie den Visual Basic-Editor verwenden.


Textmarke

Eine bestimmte Stelle oder markierter Text in einem Word-Dokument, dem Sie einen Namen zuweisen, um darauf verweisen zu können. Word kennzeichnet die Stelle mit dem angegebenen Namen. Textmarken sind nicht einfach nur Platzhalter; beispielsweise können Sie Textmarken als Ziel für Hyperlinks und zum Erstellen und Numerieren von Querverweisen verwenden.


Öffentlicher Ordner

Ein Ordner in einem öffentlichen Forum, den Sie und andere Personen verwenden können, um verschiedenste Dateien und Informationen gemeinsam zu nutzen, beispielsweise Projekt- und Arbeitsinformationen, Diskussionen über allgemeine Themen und Kleinanzeigen. Öffentliche Ordner können Formulare zum Veröffentlichen von Informationen und Ansichten zum Suchen und Anordnen von Informationen enthalten. Vom Grad der Zugangsberechtigung eines Benutzers hängt ab, in welcher Weise ein öffentlicher Ordner von dem Benutzer angezeigt und verwendet werden kann.

Öffentliche Ordner werden auf Microsoft Exchange Server-Computern gespeichert.


Schaltfläche Gruppieren

Gruppiert in einer Pivot-Tabelle Elemente nach Kategorien, um aus mehreren Elementen ein Element zu erstellen; beispielsweise können Sie zu Analysezwecken, zum Erstellen eines Diagramms oder zum Drucken Tage, Wochen, Monate oder andere Zeiträume in Quartale gruppieren.


Schaltfläche Gruppierung aufheben

Löst in einer Pivot-Tabelle eine Gruppe von Elementen in ihre Einzelelemente auf; beispielsweise können Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Quartale eines Jahres in die einzelnen Daten auflösen.


ODBC-Treiber

Eine DLL-Datei (Dynamic Link Library), die in Microsoft Query und Microsoft Excel verwendet werden kann, um eine Verbindung zu einer bestimmten Datenbank herzustellen. Für jedes Datenbankprogramm, z. B. Microsoft Access oder dBASE, und für jedes Datenbank-Managementsystem, z. B. SQL Server, ist ein anderer Treiber erforderlich. ODBC-Treiber erhöhen die Flexibilität von Microsoft Query, da Sie auch zu neuentwickelten Datenbanken eine Verbindung herstellen können, indem Sie neue Treiber installieren.


Berichtvorlage

Eine Microsoft Excel-Mustervorlage, die eine oder mehrere Abfragen oder Pivot-Tabellen umfaßt, die auf externen Daten basieren. Wenn Sie eine Berichtvorlage speichern, speichert Microsoft Excel die abgerufenen Daten nicht in der Mustervorlage, sondern aktualisiert die Daten bei jedem Öffnen der Berichtvorlage. Eine Berichtvorlage besitzt die Dateinamenerweiterung .xlt.


Aktualisieren

Beim Aktualisieren von Daten aus einer externen Datenquelle wird die neueste Version der in der Datenbank gespeicherten Informationen angezeigt, einschließlich Änderungen, die an den Daten vorgenommen wurden.


Verknüpfungslinie

Eine Linie in Microsoft Query, die Felder in zwei Tabellen miteinander verbindet und Microsoft Query die Beziehung zwischen den Daten mitteilt. Die Art der Verknüpfung gibt an, welche Datensätze für das Abfrageergebnis der Abfrage ausgewählt sind.


Feld

Eine Kategorie von Informationen, z. B. Nachnamen oder Bestellmengen, die in einer Tabelle gespeichert ist. Wenn Microsoft Query ein Abfrageergebnis im Datenausschnitt anzeigt, wird ein Feld als Spalte dargestellt.


Datensatz

Zusammengehörige Informationen zu einer bestimmten Person, einem bestimmten Ort, Ereignis oder einer Sache. Wenn Microsoft Query eine Abfrageergebnis im Datenausschnitt anzeigt, wird ein Datensatz als Zeile dargestellt.


Exklusionsverknüpfungen

Eine Verbindung zwischen Feldern in zwei Tabellen, die nur die Datensätze auswählt, die in den verknüpften Feldern denselben Wert enthalten. Wenn Werte in beiden Feldern identisch sind, faßt Microsoft Query die beiden Datensätze aus den Tabellen zusammen und zeigt diese als einzelnen Datensatz im Abfrageergebnis an. Wenn für einen Datensatz in der einen Tabelle kein entsprechender Datensatz in der anderen Tabelle existiert, wird keiner der beiden Datensätze im Abfrageergebnis set angezeigt.


Inklusionsverknüpfungen

Eine Verbindung zwischen Feldern in zwei Tabellen, die alle Datensätze aus der einen Tabelle auswählt, unabhängig davon, ob in der anderen Tabelle passende Datensätze enthalten sind. Wenn Werte in den beiden Tabellen identisch sind, faßt Microsoft Query die entsprechenden Datensätze zusammen und zeigt diese als einzelnen Datensatz im Abfrageergebnis der Abfrage an. Wenn für einen Datensatz der Tabelle, die die Datensätze liefert, in der anderen Tabelle kein entsprechender Datensatz existiert, wird der Datensatz trotzdem im Abfrageergebnis angezeigt. Allerdings sind Zellen des Datensatzes leer, wenn in der anderen Tabelle kein entsprechender Datensatz vorhanden ist.


Tabelle

Eine Sammlung von Daten zu einem bestimmten Thema, die in Datensätzen (Zeilen) und Feldern (Spalten) gespeichert ist.


Abfrageergebnis

Die Gruppe von Datensätzen, die als Ergebnis nach dem Ausführen einer Abfrage zurückgegeben wird. Sie können das Abfrageergebnis einer Abfrage in Microsoft Query anzeigen oder das Abfrageergebnis zur weiteren Analyse an ein Microsoft Excel-Tabellenblatt zurückgeben. Microsoft Query zeigt das Abfrageergebnis angeordnet in Zeilen und Spalten im Datenausschnitt an.


Parameter-Abfrage

Eine Abfrageart, bei deren Ausführung die Eingabe von Werten angefordert wird, die zum Auswählen der Datensätze für das Abfrageergebnis verwendet werden; dieselbe Abfrage kann damit zur Rückgabe verschiedener Abfrageerbnisse verwendet werden. Sie können einen benutzerdefinierten Text für die Eingabeaufforderung eingeben, den Microsoft Query beim Ausführen der Abfrage anzeigt, um die Parameter zu beschreiben, die für die Abfrage eingegeben werden müssen. Beispielsweise können Sie eine Parameter-Abfrage erstellen, die Datensätze nach Städten auswählt. Wenn Sie die Abfrage ausführen, können Sie die benutzerdefinierte Eingabeaufforderung "Geben Sie den Namen der Stadt ein" anzeigen, und die Abfrage wählt dann nur die Datensätze aus, die die vom Benutzer eingegebene Stadt enthalten.


Web-Abfrage

Eine Abfrage, die Daten abruft, die im Intranet, dem Internet oder dem World Wide Web gespeichert sind.


Kriterien

Eine oder mehrere Bedingungen, die Sie festlegen, um das Abfrageergebnis der Abfrage auf bestimmte Datensätze zu beschränken. Beispielsweise wählt das folgende Kriterium nur Datensätze aus, in denen der Wert Bestellmenge größer als 30.000 ist:

Bestellvolumen > 30000


Summen

Eine der fünf Berechnungsarten, die in Microsoft Query definiert sind: Summe, Durchschnitt, Anzahl, Minimum und Maximum.


Gesperrtes Feld oder gesperrter Datensatz

Der Status eines Datensatzes, Feldes oder anderen Objektes, das in Microsoft Query angezeigt, jedoch nicht geändert werden kann.


Datenbank

Eine Sammlung von zusammengehörenden Daten zu einem bestimmten Thema oder für einen bestimmten Zweck. In einer Datenbank sind die Informationen zu einem bestimmten Objekt, z. B. einem Mitarbeiter oder einer Bestellung, in Tabellen, Datensätze und Felder gegliedert.

Datenbankprogramme, beispielsweise Microsoft Access, dBASE und SQL Server, ermöglichen das Speichern großer Datenmengen und nachfolgende Sortieren und Abrufen der Daten.


Spaltenkopf

In Microsoft Query der graue Bereich am oberen Rand jeder Spalte im Datenausschnitt, der den Feldnamen oder, sofern Sie diesen geändert haben, einen anderen beschreibenden Namen für das Feld enthält. Klicken Sie auf den Spaltenkopf, um eine ganze Spalte zu markieren. Um die Breite einer Spalte zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Linie rechts neben dem Spaltenkopf. Um die Spaltenbreite schnell an die Breite des größten Wertes in der Spalte anzupassen, doppelklicken Sie auf den rechten Rand des Spaltenkopfes.


Zeilenkopf

In Microsoft Query der graue Bereich links neben jeder Zeile. Klicken Sie auf den Zeilenkopf, um eine ganze Zeile zu markieren. Um die Höhe aller Zeilen in der Abfrageergebnis zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Linie unterhalb eines Zeilenkopfes.


Ausdruck

Eine Kombination aus Operatoren, Feldnamen, Funktionen, Literalen und Konstanten, die als Ergebnis einen einzelnen Wert liefert. In Microsoft Query können Sie einen Ausdruck verwenden, um Kriterien festzulegen (z. B. Bestellmenge >10000) oder um eine Berechnung mit Feldwerten (z. B. Preis*Anzahl) durchzuführen.


Stichwort

Ein Wort oder Mehrwortausdruck, der wichtige Themen in einer Arbeitsmappe, Präsentation oder einem anderen Microsoft Office-Dokument angibt. Sie können Stichwörter verwenden, um einen Index für Dateien zu erstellen, die in Microsoft Excel, Word, PowerPoint und Outlook erstellt wurden. Um Stichwörter zuzuweisen, verwenden Sie im Menü Datei den Befehl Eigenschaften.


Primärschlüssel

Eines oder mehrere Felder, das bzw. die die einzelnen Datensätze in einer Tabelle eindeutig identifizieren. Der Primärschlüssel identifiziert einen Datensatz eindeutig und ist vergleichbar mit dem Nummernschild eines Autos, über das das Auto ebenfalls eindeutig identifiziert wird.


Startparameter

Eine Option, die Sie zum automatischen Öffnen einer Arbeitsmappe verwenden können.


Bezeichner

Ein Feldname, der in einem Microsoft Query-Ausdruck verwendet wird. Beispielsweise ist Bestellmenge der Bezeichner (Feldname) für ein Feld, das Bestellmengen enthält. Sie können einen Ausdruck (z. B. Preis * Anzahl) anstelle eines Bezeichners verwenden.


Standardarbeitsordner

Der geöffnete Ordner, der standardmäßig in den Dialogfeldern Öffnen bzw. Speichern unter (Menü Datei) angezeigt wird. Wenn Sie in der aktuellen Microsoft Excel-Sitzung einen dieser Befehle zum ersten Mal verwenden, ist der Standardarbeitsordner der Ordner, der in der Registerkarte Allgemein (Menü Extras, Befehl Optionen) im Feld Standardarbeitsordner angezeigt wird. Wenn Sie beim Öffnen oder Speichern einer Arbeitsmappe einen anderen Ornder öffnen, wird dieser Ordner zum Standardarbeitsordner.


Dropdown-Listenfeld

Ein Steuerelement in einem Menü, auf einer Symbolleiste oder in einem Dialogfeld, das eine Liste von Optionen anzeigt, wenn Sie auf den kleinen Pfeil neben dem Listenfeld klicken. Beispielsweise handelt es sich beim dem Feld Schriftgrad auf der Format-Symbolleiste um ein Dropdown-Listenfeld. Sie können im Listenfeld eine Option eingeben oder ein Element aus der Liste auswählen.


ActiveX-Steuerelement

Ein Steuerelement, beispielsweise ein Kontrollfeld, ein Listenfeld oder eine Befehlsschaltfläche, das Sie mit Hilfe der Steuerelement-Toolbox erstellen und das Benutzern Optionen anbietet oder Makros ausführt, die eine Aufgabe automatisieren. Wenn Sie ActiveX-Steuerelemente in benutzerdefinierte Programme einfügen, z. B. in Formulare und Dialogfelder, können Sie ein Makro schreiben, das zusammen mit dem Steuerelement gespeichert wird und dem Steuerelement nicht erst beim Klicken darauf zugewiesen wird. Sie können das Steuerelement "aktivieren", indem Sie Makros in Visual Basic für Applikationen schreiben, die das Verhalten des Steuerelementes anpassen. Weitere Informationen zum Festlegen von Eigenschaften für Steuerelemente und zum Schreiben von Makros in Visual Basic finden Sie in der Visual Basic-Hilfe.


Design-Modus

Die Zeit, in der Sie in Visual Basic für Applikationen ein Programm erstellen, indem Sie Tabellenblättern Steuerelemente hinzufügen, Steuerelement- oder Formulareigenschaften festlegen usw. Im Design-Modus können Sie ActiveX-Steuerelementen Eigenschaften und Makros hinzufügen und diese bearbeiten. Im Gegensatz dazu können Sie während der Laufzeit in der gleichen Weise wie ein Benutzer mit dem Programm interagieren, das Programm jedoch nicht ändern.


Dynamic Data Exchange (DDE)

Ein gängiges Protokoll für den Datenaustausch zwischen Windows-basierten Programmen.


Index

Ein Bestandteil einer Datenbank, der das Suchen von Daten beschleunigt. Wenn eine Tabelle einen Index besitzt, können Daten in der Tabelle durch Suchen im Index gefunden werden.


Microsoft Excel benennt externe Datenbereiche automatisch in der Reihenfolge ihrer Erstellung. Der erste externe Datenbereich im Tabellenblatt erhält den Namen "ExternalData1", der zweite externe Datenbereich erhält den Namen "ExternalData2" usw. Wenn Sie den Namen ändern möchten, geben Sie im Feld Name den neuen Namen für den externen Datenbereich ein.


Legt Kennwort-Optionen für den externen Datenbereich fest.


Speichert die zugrundeliegende Abfrage für die externen Daten im Tabellenblatt, so daß Sie die Daten aktualisieren können. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abfragedefinition speichern, um eine erneute Aktualisierung der Daten zu verhindern.

Durch das Deaktivieren des Kontrollkästchens Abfragedefinition speichern wird die Abfragedefinition unwiderruflich aus dem Tabellenblatt gelöscht, es werden jedoch keine Query-Dateien gelöscht. Wenn Sie die zugrundeliegende Abfrage entweder beim Erstellen im Query-Assistenten oder in Microsoft Query gespeichert haben, ist die Query-Datei (*.dqy) weiterhin auf dem Computer gespeichert und kann erneut für das Abrufen von externen Daten verwendet werden.


Speichert das Kennwort, wenn für das Herstellen der Verbindung zur Datenquelle die Eingabe eines Kennwortes erforderlich ist. Microsoft Excel fordert dann die Eingabe des Kennwortes nur bei der ersten Aktualisierung des externen Datenbereichs an. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kennwort speichern, wenn das Kennwort bei jeder Aktualisierung des externen Datenbereichs eingegeben werden soll.


Legt Aktualisierungs-Optionen für die Daten im externen Datenbereich fest.


Führt die Abfrage im Hintergrund aus, so daß Sie weiterhin in Microsoft Excel arbeiten können. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivierung im Hintergrund zulassen, wenn Sie die Abfrage ausführen und die Rückgabe der Ergebnisse abwarten möchten. Wenn Sie die Abfrage ausführen und die Rückgabe der Ergebnisse abwarten, können Sie erst wieder in Microsoft Excel arbeiten, wenn die Durchführung der Abfrage beendet ist.


Aktualisiert den externen Datenbereich, wenn Sie die Arbeitsmappe öffnen, die diese Abfragedefinition enthält. Das Kontrollkästchen Abfragedefinition speichern muß aktiviert sein, damit die Daten aktualisiert werden können.


Entfernt vor dem Speichern die an die Arbeitsmappe zurückgegebenen externen Daten. Speichert die Abfragedefinition, so daß aktualisierte Daten beim erneuten Öffnen der Arbeitsmappe an diese zurückgegeben werden.


Legt Formatierungs- und Layout-Optionen für den externen Datenbereich fest, der in Microsoft Excel importiert wird.


Verwendet Feldnamen des externen Datenbereichs als Spaltenbeschriftungen für die Daten, die in Microsoft Excel importiert werden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Feldnamen einschließen, wenn Sie eigene Feldbeschriftungen verwenden möchten.

Wenn Sie anstelle der Feldnamen aus der externen Datenquelle eigene Feldbeschriftungen verwenden, geben Sie die Beschriftungen in der Zeile oberhalb des externen Datenbereichs ein. Wenn Sie dann den externen Datenbereich aktualisieren, entfernt Microsoft Excel die eingegebenen Beschriftungen nicht.


Verwendet Zeilennummern des externen Datenbereichs für die Daten, die in Microsoft Excel importiert werden. Zeilennummern aus den externen Daten werden standardmäßig nicht in die Ergebnisliste eingeschlossen.

Um die Zeilennummern für eine vorhandene Ergebnisliste anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeilennummern einschließen, und klicken Sie auf der Externe Daten-Symbolleiste auf  [image], um den externen Datenbereich zu aktualisieren. Zeilennummern werden in der am weitesten links liegenden Spalte des externen Datenbereichs angezeigt.


Weist dem in Microsoft Excel importierten externen Datenbereich eine integrierte Kombination von Formaten zu, ein sogenanntes AutoFormat.


Gibt bei einer HTML-Datenquelle nur Daten aus Tabellen zurück. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur HTML-Tabellen importieren, um sämtliche Informationen aus einer Web-Seite an das Tabellenblatt zurückzugeben. Wenn die Web-Seite Text enthält, der nicht in Tabellenform angeordnet ist, gibt Microsoft Excel automatisch jeden Textabsatz in eine separate Zelle im Tabellenblatt zurück.


Klicken Sie unter Wenn sich die Anzahl der Spalten nach der Aktualisierung ändert auf die gewünschte Option, um zu steuern, ob neue Zellen oder ganze Zeilen eingefügt werden, bzw. um vorhandene Daten zu ersetzen, wenn eine Aktualisierung durchgeführt wird und sich die Größe des externen Datenbereichs ändert.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Microsoft Excel Formeln aus Spalten, die sich rechts neben dem externen Datenbereich befinden, in neue Datenzeilen kopieren soll, die beim Aktualisieren der Daten hinzugefügt werden. Wenn Sie diese Option auswählen und der aktualisierte Datenbereich ist kleiner als der vorherige externe Datenbereich, werden angrenzende Formeln in Zeilen, die nicht mehr im Datenbereich verwendet werden, aus dem Tabellenblatt entfernt.


Neue Abfrage

Erstellt eine neue Abfrage. Zeigt das Dialogfeld Datenquelle auswählen an, in dem Sie entweder die gewünschte Datenquelle für die neue Abfrage oder eine vorhandene Abfrage auswählen, um diese zu bearbeiten.


Abfrage öffnen

Öffnet eine vorhandene Abfrage. Zeigt das Dialogfeld Abfrage öffnen an, in dem Sie eine vorhandene Abfrage auswählen, um diese anzuzeigen oder zu bearbeiten. Das Dialogfeld Abfrage öffnen wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld SQL ausführen die Schaltfläche Öffnen verwenden. Aus diesem Dialogfeld können Sie eine SQL-Datei öffnen, deren Anweisung Sie anzeigen, bearbeiten oder ausführen möchten.


Speichern

Speichert eine Abfrage und ersetzt dabei vorherige Versionen durch die aktuelle Version. Wenn Sie die Abfrage noch nicht gespeichert haben, zeigt Microsoft Query das Dialogfeld Speichern unter an.


SQL-Ansicht einblenden

Zeigt für die Abfrage im Abfrage-Fenster die zugehörige SQL SELECT-Anweisung an, so daß Sie die Anweisung einsehen oder bearbeiten können. Einzelheiten zur Syntax, die die Datenquelle unterstützt, finden Sie in der SQL-Dokumentation bzw. erhalten Sie von Ihrem Datenbankadministrator. Weitere Informationen zum Erstellen, Bearbeiten oder Anzeigen von SQL-Anweisungen in Microsoft Query erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Tabellen ein-/ausblenden

Blendet das Tabellenfenster ein bzw. aus.


Kriterien ein-/ausblenden

Blendet den Kriterienausschnitt ein bzw. aus. Microsoft Query zeigt den Kriterienausschnitt nicht automatisch an, wenn Sie eine Abfrage erstellen. Der Kriterienausschnitt wird angezeigt, wenn Sie das erste Mal Kriterien festlegen, indem Sie im Menü Kriterien auf Kriterien hinzufügen klicken, oder wenn Sie auf die Schaltfläche Kriterien ein-/ausblenden klicken.


Tabellen hinzufügen

Zeigt das Dialogfeld Tabellen hinzufügen an, das Sie verwenden können, um den Tabellenausschnitt in der Abfrage eine oder mehrere Tabellen hinzuzufügen. Der Tabellenausschnitt muß angezeigt werden, damit Sie die Feldliste einer Tabelle einsehen können. Klicken Sie auf Tabellen hinzufügen, um den Tabellenausschnitt anzuzeigen, wenn eine Tabelle, die Sie hinzugefügt haben, nicht angezeigt wird.


Kriterium wie Auswahl

Legt ein Kriterium fest, das nur diejenigen Datensätze auswählt, die denselben Wert wie die aktive Zelle enthalten. Die Zelle, die Sie im Abfrageergebnis der Abfrage auswählen, wird als Wert für das Kriterium im Kriterienausschnitt verwendet.


Gruppierungsfunktion anwenden

Berechnet Werte in Abhängigkeit von dem im Feld gespeicherten Datentyp. Um die Berechnungsart zu ändern, doppelklicken Sie im Datenausschnitt auf die Feldüberschrift, und wählen Sie im Dialogfeld Spalte bearbeiten den Ergebnistyp, den Sie für das markierte Feld anzeigen möchten.


Aufsteigend sortieren

Sortiert Datensätze anhand des markierten Feldes in aufsteigender Reihenfolge, beginnend am Anfang des Alphabets, mit der niedrigsten Zahl oder dem frühesten Datum. Um eine Sortierung anhand mehrerer Felder durchzuführen, markieren Sie das nächste für die Sortierung zu verwendende Feld, halten Sie STRG gedrückt, und klicken Sie für jeden weiteren Sortiervorgang auf eine der Sortier-Schaltflächen.


Absteigend sortieren

Sortiert Datensätze anhand des markierten Feldes in absteigender Reihenfolge, beginnend am Ende des Alphabets, mit der höchsten Zahl oder dem spätesten Datum. Um eine Sortierung anhand mehrerer Felder durchzuführen, markieren Sie das nächste für die Sortierung zu verwendende Feld, halten Sie STRG gedrückt, und klicken Sie für jeden weiteren Sortiervorgang auf eine der Sortier-Schaltflächen.


Ausführen

Führt die Abfrage aus und zeigt das aktuelle Abfrageergebnis im Datenausschnitt an. Wenn AutoAbfrage aktiviert ist, führt Microsoft Query die Abfrage jedesmal aus, wenn Sie ein Feld hinzufügen, Kriterien festlegen oder das Abfrage-Design in anderer Weise ändern. Wenn AutoAbfrage deaktiviert ist, können Sie die Abfrage nur ausführen, indem Sie auf Ausführen klicken.


AutoAbfrage

Aktiviert oder Deaktiviert AutoAbfrage. Steuert, ob die Abfrage bei jeder Änderung der Abfrage ausgeführt wird, z. B. wenn Sie Felder hinzufügen oder neue Kriterien festlegen, mit denen Datensätze übereinstimmen müssen. AutoAbfrage ist standardmäßig aktiviert.


Beenden/Daten zurückgeben

Beendet Microsoft Query für Windows und schließt alle geöffneten Query-Fenster. Wenn Sie Microsoft Query aus einem anderen Programm heraus gestartet haben, wird anstelle des Befehls Beenden ein anderer Befehl angezeigt, den Sie zur Rückgabe von Daten aus Microsoft Query an das ursprüngliche Programm verwenden. Der Name des Befehls variiert in Abhängigkeit von dem Programm, aus dem heraus Sie Microsoft Query gestartet haben. Wenn Sie Änderungen am Abfrage-Design vorgenommen haben und die Abfrage nicht gespeichert haben, fordert Microsoft Query Sie auf, die Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Schaltfläche Ja auswählen, der Abfrage jedoch noch keinen Namen gegeben haben, wird das Dialogfeld Speichern unter angezeigt.


Office-Assistent

Der Office-Assistent zeigt Hilfethemen und Tips an, die Sie beim Durchführen von Aufgaben unterstützen.


Öffnet die Arbeitsmappe schreibgeschützt. Die durchgeführten Änderungen werden nicht gespeichert, es sei denn, die Arbeitsmappe wird unter einem anderen Namen gespeichert.


Zeigt den Namen der Arbeitsmappe und der Person an, die die Arbeitsmappe mit einem Kennwort geschützt hat.


Geben Sie das Kennwort ein, um die Arbeitsmappe zu ändern. Bei Kennwörtern wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Wenn Sie die Arbeitsmappe anzeigen möchten, ohne Änderungen durchzuführen, klicken Sie auf Schreibschutz, ohne das Kennwort einzugeben.


Zeigt das Dialogfeld Eigenschaften des externen Datenbereichs an, in dem Sie Kennwort-Optionen und Datenaktualisierungs-Optionen für den externen Datenbereich festlegen können.


Zeigt das Dialogfeld Parameter an, in dem Sie Parameterwerte für Parameter-Abfragen anzeigen und ändern können, die zusammen mit der Query-Datei gespeichert sind.


Gibt das Abfrageergebnis der Abfrage externer Daten an ein neues Tabellenblatt in der aktiven Arbeitsmappe zurück.


Gibt das Abfrageergebnis der Abfrage externer Daten an ein bestehendes Tabellenblatt in der aktiven Arbeitsmappe zurück, das Sie angeben. Markieren Sie die Zelle im Tabellenblatt oder geben Sie im Feld Bestehendes Arbeitsblatt einen Zellbezug ein, um die obere linke Zelle des Bereichs im Tabellenblatt festzulegen, in die der externe Datenbereich eingefügt werden soll. Die Schaltfläche Reduzieren am rechten Ende dieses Feldes verschiebt das Dialogfeld vorübergehend, so daß Sie den Bereich durch Markieren von Zellen im Tabellenblatt eingeben können. Wenn Sie die gewünschten Zellen markiert haben, können Sie erneut auf die Schaltfläche klicken, um das gesamte Dialogfeld anzuzeigen.


Gibt das Abfrageergebnis der Abfrage externer Daten an den Pivot-Tabellen-Assistenten zurück, in dem Sie die Daten in einem Pivot-Tabellenbericht analysieren und formatieren können. Diese Option ist nicht für Parameter-Abfragen verfügbar.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wann, um Änderungen zu überprüfen, die in der im Feld Wann angegebenen Zeit durchgeführt wurden. Wenn Sie auf Seit klicken, geben Sie das gewünschte Datum im Feld Wann ein. Klicken Sie auf Noch nicht überprüft, um die Änderungen auszuwählen, die Sie noch nicht mit Änderungen akzeptieren oder ablehnen im Untermenü Änderungen verfolgen des Menüs Extras überprüft haben.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wer, um Änderungen in der Arbeitsmappe zu überprüfen, die von der im Feld Wer ausgewählten Person oder den ausgewählten Personen durchgeführt wurden.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wo, um Änderungen in einem bestimmten Zellbereich zu überprüfen. Halten Sie STRG gedrückt, und klicken Sie auf die nichtangrenzenden Zellen, die Sie überprüfen möchten. Die Schaltfläche Dialog reduzieren rechts neben diesem Feld verkleinert das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie den Bereich durch Markieren der Zellen in der Tabelle eingeben können. Anschließend klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um wieder das gesamte Dialogfeld anzuzeigen.


Übernimmt die Änderung in der betroffenen Zelle.


Verwirft die Änderung und setzt den ursprünglichen Wert in der geänderten Zelle wieder ein. Entfernt die Hervorhebung (falls angezeigt) von der geänderten Zelle.


Übernimmt alle verbleibenden Änderungen. Wurden mehrere Änderungen in einer Zelle gespeichert, werden die geänderten Werte im Feld Wählen Sie einen Wert für Zelle aufgelistet. Klicken Sie auf Alle annehmen, um die zuletzt durchgeführten Änderungen für die überprüften Zellen zu übernehmen.


Verwirft alle verbleibenden Änderungen. Setzt die ursprünglichen Werte der geänderten Zellen wieder ein. Wurden mehrere Änderungen in einer Zelle gespeichert, werden die geänderten Werte im Feld Wählen Sie einen Wert für Zelle aufgelistet. Klicken Sie auf Alle Ablehnen, um die ursprünglichen Werte (oben im Feld Wählen Sie einen Wert für Zelle) der überprüften Zellen wiederherzustellen.


Zeigt die Nummer der überprüften Änderung und die Anzahl der zu prüfenden Änderungen an.


Zeigt den Namen der Person, die die Änderung durchgeführt hat, Datum und Uhrzeit der Änderung und weitere Angaben sowie Informationen über andere Änderungen an, auf die sich eine Ablehnung der Änderung auswirkt. Verwenden Sie die rechte Bildlaufleiste, um den gesamten Feldinhalt zu überprüfen.


Um die Höhe der markierten Zellen zu ändern, geben Sie einen Wert zwischen 0 (Null) und 409 ein, der mit der gewünschten Zeilenhöhe in Punkten übereinstimmt. Bei einem Wert von 0 wird die Zeile ausgeblendet.


Teilt Ihnen mit, daß die Arbeitsmappe verfügbar ist, damit Sie Änderungen durchführen und speichern können.


Öffnet die Arbeitsmappe, damit Sie Änderungen durchführen und speichern können. Wenn Sie Änderungen an der schreibgeschützten Version der Arbeitsmappe vorgenommen haben, werden Sie aufgefordert, die Änderungen zu verwerfen und die neueste Version der Arbeitsmappe zu öffnen oder die Änderungen unter einem anderen Namen zu speichern und die Arbeitsmappenversionen mit der neuesten Version der verfügbaren Arbeitsmappe zu vergleichen.


Legt bei jedem Speichern der Arbeitsmappe eine Sicherungskopie an.


Wählen Sie Optionen aus, um den Zugriff auf Arbeitsmappen einzuschränken und Arbeitsmappen gegen Änderungen zu schützen.


Geben Sie im Feld Lese-/Schreibkennwort ein Kennwort ein, um zu verhindern, daß andere Personen eine Arbeitsmappe ohne das Kennwort öffnen. Ein Kennwort unterliegt der Groß-/Kleinschreibung und kann bis zu 15 Zeichen einschließlich Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen umfassen. Wenn Sie das Kennwort vergessen, können Sie die Arbeitsmappe nicht mehr öffnen.


Geben Sie im Feld Schreibschutzkennwort ein Kennwort ein, um andere Personen daran zu hindern, die Arbeitsmappe ohne Kennwort zu öffnen, zu ändern und zu speichern. Sollte jemand die Arbeitsmappe schreibgeschützt öffnen und ändern, muß sie unter einem anderen Namen gespeichert werden. Ein Kennwort unterliegt der Groß-/Kleinschreibung und kann bis zu 15 Zeichen einschließlich Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen umfassen. Wenn Sie das Kennwort vergessen, können Sie die Arbeitsmappe nicht mehr öffnen.


Schlägt vor, daß andere Personen die Arbeitsmappe schreibgeschützt öffnen. Wird die Arbeitsmappe schreibgeschützt geöffnet und geändert, muß sie unter einem anderen Namen gespeichert werden.


Gibt die Größe des Dokumentes in Prozent der normalen Größe an.


Geben Sie einen Prozentsatz ein, um die Anzeige des Dokumentes zu vergrößern oder zu verkleinern.


Klicken Sie auf den gewünschten Vergrößerungsgrad oder den Prozentsatz der normalen Größe, in dem Sie das Dokument angezeigt werden soll.


Vergrößert oder verkleinert die Markierung auf die aktuelle Fenstergröße.


Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um die Anzeige des Tabellenblatts um einen bestimmten Prozentsatz zu vergrößern oder zu verkleinern, so daß Sie leichter zwischen den Dokumentteilen wechseln, Objekte positionieren und das Blatt einsehen können, und geben Sie anschließend den gewünschten Prozentsatz im Feld Benutzerdefiniert ein.


Listet die im aktiven Tabellenblatt definierten Szenarios auf.


Zeigt für das ausgewählte Szenario Werte im Tabellenblatt an.


Fügt ein neues Szenario hinzu und zeigt das Dialogfeld Szenario hinzufügen an, so daß Sie Werte für jede veränderbare Zelle im Szenario eingeben können.


Löscht das ausgewählte Szenario.


Ändert den Szenarionamen, die Bezüge für die veränderbaren Zellen oder die Kommentare für das ausgewählte Szenario.


Führt ausgewählte Szenarios aus Tabellenblättern in einer beliebigen geöffneten Arbeitsmappe zusammen.


Erstellt einen Bericht in Form einer Übersicht oder einer Pivot-Tabelle als neues Arbeitsmappen-Register auf dem Tabellenblatt.


Geben Sie die Zellbezüge der Zellen ein, welche die zu verändernden Werte enthalten.


Zeigt den Namen der Person an, die das ausgewählte Szenario erstellt oder bearbeitet hat, das Datum der Erstellung oder letzten Bearbeitung sowie andere Kommentare.


Ändert den Szenarionamen oder fügt einen neuen hinzu.


Geben Sie die Zellbezüge der Zellen ein, welche die zu verändernden Werte enthalten. Die Schaltfläche Dialog reduzieren rechts neben diesem Feld verschiebt das Dialogfeld vorübergehend, so daß Sie den Bereich eingeben können, indem Sie Zellen auf dem Tabellenblatt markieren. Nach Abschluß des Vorganges, können Sie erneut auf die Schaltfläche klicken, um gesamte Dialogfeld wieder in seiner normalen Größe angezeigen zu lassen.


Geben Sie im Feld Kommentar den Benutzernamen, das Erstellungsdatum oder andere Informationen ein.


Markieren Sie nichtangrenzende, veränderbare Zellen, indem Sie beim Klicken STRG gedrückt halten. Sie können maximal 32 nichtangrenzende, veränderbare Zellen markieren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Änderungen verhindern, um Szenarios vor Änderungen zu schützen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausblenden, um Szenarios auszublenden.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Änderungen verhindern, um Szenarios vor Änderungen zu schützen. Sie müssen außerdem den Blattschutz aktivieren, indem Sie im Menü Extras auf Schutz zeigen und dann auf Blatt klicken. Sie müssen das Kontrollkästchen Änderungen verhindern deaktivieren, bevor Sie das Szenario bearbeiten oder löschen können.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausblenden, um Szenarios auszublenden. Sie müssen außerdem den Blattschutz aktivieren, indem Sie im Menü Extras auf Schutz zeigen und dann auf Blatt klicken.


Führt die aus Tabellenblättern geöffneter Arbeitsmappen ausgewählten Szenarios zusammen.


Klicken Sie im Feld Mappe auf den Namen der Arbeitsmappe, aus der die Szenarios zusammengeführt werden sollen.


Klicken Sie im Feld Blatt auf den Namen des Blatts, aus dem die Szenarios zusammengeführt werden sollen.


Zeigt die Anzahl der Szenarios in dem Quellblatt an, das Sie im Feld Mappe ausgewählt haben.


Erstellt einen Bericht, in dem die Szenarios mit den zugehörigen Eingabewerten und Ergebniszellen aufgeführt werden. Verwenden Sie diesen Berichtstyp, wenn es sich um ein Modell mit einem Satz veränderbarer Zellen handelt, der von einem einzelnen Benutzer zur Verfügung gestellt wird.


Erstellt einen Bericht, der eine sofortige Was-wäre-wenn-Analyse der Szenarios liefert. Verwenden Sie diesen Berichtstyp, wenn es sich um ein Modell mit mehreren Sätzen veränderbarer Zellen handelt, die von verschiedenen Benutzern zur Verfügung gestellt werden.


Klicken Sie auf Übersichtsbericht oder Pivot-Tabelle, um den Typ des zu erstellenden Berichts festzulegen.


Geben Sie die Zellbezüge ein, um die Zellen festzulegen, die bei Anwendung eines neuen Szenarios erneut berechnet werden sollen. Diese Zellen müssen Formeln enthalten, die mit den veränderbaren Zellen verbunden sind.


Um die Werte einer veränderbaren Zelle einzugeben oder zu bearbeiten, nehmen Sie die gewünschten Änderungen in dem Feld neben dem Bezug der jeweiligen Zelle vor. Es werden nur die ersten fünf veränderbaren Zellen angezeigt.


Diagrammbereich

Das gesamte Diagramm mit all seinen Elementen.


Tabellenbereich

Die gesamte Tabelle mit all ihren Elementen, einschließlich Zellen, Gitternetzlinien, Zeilen- und Spaltenköpfen, Bildlaufleisten und Blattregistern.


Bearbeitungsleiste

Eine Leiste im oberen Teil des Fensters, die den konstanten Wert oder die verwendete Formel in der aktiven Zelle anzeigt. Um Werte oder Formeln einzugeben oder zu bearbeiten, markieren Sie eine Zelle oder ein Diagramm, geben die Daten ein und drücken die EINGABETASTE. Sie können auch auf einer Zelle doppelklicken, um die Daten direkt in der Zelle zu bearbeiten.


Bildlaufleiste

Die schattierten Leisten an der rechten und unteren Seite eines Fensters. Um zu einem anderen Teil der Datei zu wechseln, ziehen Sie das Feld oder klicken auf die Pfeile in der Bildlaufleiste.


Seitenansicht-Fenster

Zeigt eine Seite genauso an, wie sie gedruckt wird. Die Statusleiste am unteren Bildschirmrand zeigt die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl im markierten Blatt an.


Statusleiste

Die Leiste am unteren Bildschirmrand, die Informationen zu einem markierten Befehl oder einem gerade ausgeführten Arbeitsschritt anzeigt. Rechts in der Leiste wird angezeigt, ob Tasten, wie die FESTSTELLTASTE, ROLLEN oder NUM, eingeschaltet sind. Klicken Sie im Menü Ansicht auf Statusleiste, um die Statusleiste ein- oder auszublenden.


Teilungsfeld

Das kleine Kästchen am oberen Rand der vertikalen und am rechten Rand der horizontalen Bildlaufleiste. Um zwei Abschnitte einer Tabelle gleichzeitig anzuzeigen, ziehen Sie das Teilungsfeld zu der Stelle, an der die Teilung erfolgen soll. Um das Fenster entlang einer Spalten- oder Zeilengitternetzlinie zu teilen, ziehen Sie das Teilungsfeld in die Tabelle. Um eine Teilung zu entfernen, doppelklicken Sie darauf.


Titelleiste

Ziehen Sie die Fenstertitelleiste, um ein Fenster oder ein Dialogfeld zu verschieben. Um ein Fenster zu maximieren oder seine ursprüngliche Größe und Position wiederherzustellen, doppelklicken Sie auf die Titelleiste.


Makrobereich

Das gesamte Makroblatt mit all seinen Elementen.


Rahmen zum Ändern der Fenstergröße

Der Rahmen eines Fensters. Ziehen Sie den Rahmen, um die Form und Größe eines Fensters zu ändern. Um die Fensterhöhe und -breite gleichzeitig zu ändern, ziehen Sie eine Ecke des Rahmens.


Registerteilungsfeld

Das kleine Kästchen zwischen den Blattregistern und der horizontalen Bildlaufleiste. Ziehen Sie das Registerteilungsfeld nach rechts, um weitere Blattregister anzuzeigen, oder nach links, um die horizontale Bildlaufleiste zu vergrößern. Um die Standardanzeige der Blattregister wiederherzustellen, doppelklicken Sie auf das Feld.


Direktes Bearbeiten des Zellinhalts in der Zelle

Wenn Sie auf die Zelle mit den Daten doppelklicken, die Sie bearbeiten möchten, können Sie den Zellinhalt direkt in der Zelle bearbeiten. Um Änderungen in der Zelle zu übernehmen, drücken Sie die EINGABETASTE. Um die Änderungen zu verwerfen, drücken Sie ESC.


Registerlaufpfeile

Die Pfeilschaltflächen links neben den Blattregistern. Um zu anderen Blattregistern zu wechseln, klicken Sie auf den gewünschten Richtungspfeil; um ein Blatt zu markieren, klicken Sie auf das betreffende Register. Um mehrere Register zu überspringen, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie auf einen der mittleren Registerlaufpfeile klicken. Um ein Menü mit den Blättern der Arbeitsmappe anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Registerlaufpfeil.


Blattregister

Ein Register am unteren Rand des Arbeitsmappenfensters, das den Namen eines Blatts anzeigt. Klicken Sie auf das Blattregister, um ein Blatt zum aktiven Blatt zu machen. Um ein Kontextmenü anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Register. Um einen Bildlauf durch Blattregister durchzuführen, verwenden Sie die Registerlaufpfeile links neben den Registern.


Namenfeld

Das Kästchen am linken Rand der Bearbeitungsleiste, das die markierte Zelle, das markierte Diagrammelement oder Zeichnungsobjekt angibt. Geben Sie den Namen im Namenfeld ein, und drücken Sie die EINGABETASTE, um eine markierte Zelle oder einen markierten Bereich schnell zu benennen. Um zu einer zuvor benannten Zelle zu wechseln und sie zu markieren, klicken Sie auf ihren Namen im Namenfeld.


Zeilenkopf

Die numerierte graue Fläche am linken Rand einer jeden Zeile. Klicken Sie auf den Zeilenkopf, um eine ganze Zeile zu markieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zeilenkopf, wird ein Kontextmenü angezeigt. Um die Zeilenhöhe zu erweitern oder zu verringern, ziehen Sie die Linie unter dem Zeilenkopf.


Spaltenkopf

Die numerierte oder mit einem Buchstaben gekennzeichnete graue Fläche am oberen Rand einer jeden Spalte. Klicken Sie auf den Spaltenkopf, um eine ganze Spalte zu markieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf, wird ein Kontextmenü angezeigt. Um die Spaltenbreite zu erweitern oder zu verringern, ziehen Sie die Linie rechts neben dem Spaltenkopf. Wenn Sie das Bezugssystem Z1S1 verwenden, werden Buchstaben statt Zahlen in den Spaltenköpfen angezeigt.


Schaltfläche für Alles markieren

Das graue Rechteck in der oberen linken Ecke einer Tabelle, wo Spalten- und Zeilenköpfe zusammentreffen.

Klicken Sie auf  [image], um alle Zellen einer Tabelle zu markieren.


Ausfüllkästchen

Das schwarze Quadrat in der unteren rechten Ecke der aktiven Zelle oder Markierung. Verweilen Sie mit dem Zeiger über einem Ausfüllkästchen, nimmt er die Form eines Fadenkreuzes an. Ziehen Sie das Ausfüllkästchen nach unten oder nach rechts, um Zellen auf der Grundlage der aktuellen Markierung mit Daten zu füllen. Ziehen Sie es nach oben oder nach links, um den Inhalt der markierten Zellen zu löschen. Sie können Zeilen und Spalten einfügen oder löschen, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, während Sie das Ausfüllkästchen ziehen.


Schaltfläche für Pivot-Tabellen

Eine schattierte Schaltfläche in einer Pivot-Tabelle, die den Namen eines zusammengefaßten Datenfeldes aus einer Datenbank, Liste oder Tabelle enthält. Ziehen Sie Schaltflächen zwischen Zeilen und Spalten, um die Art der Zusammenfassung der Daten zu ändern. Um diese weiter anzupassen, doppelklicken Sie auf eine Schaltfläche.


AutoFilter-Pfeil

Ein Pfeil neben einem Spaltentitel in einer gefilterten Tabelle oder Liste. Klicken Sie auf den Pfeil und dann auf die Elemente, anhand derer Sie festlegen möchten, welche Elemente in der Spalte angezeigt werden sollen. Um den Pfeil zu entfernen, zeigen Sie im Menü Daten auf Filter und klicken Sie dann auf AutoFilter.


Für jedes Element dieser Gruppe ist Hilfe verfügbar. Klicken Sie am oberen Rand des Dialogfeldes auf  [image]  und dann auf das Element, zu dem Sie Informationen benötigen.


Markiert im aktuellen Tabellenblatt alle Zellen, die eine Notiz enthalten.


Markiert alle Zellen, deren Werte nicht mit einem Gleichheitszeichen beginnen oder die eine Formel enthalten. Um den Konstantentyp festzulegen, zu dem Sie wechseln möchten, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen unterhalb dieser Option.


Markiert alle Zellen, die Formeln enthalten. Um den Formeltyp festzulegen, zu dem Sie wechseln möchten, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen unterhalb dieser Option.


Markiert alle Leerzellen bis zur letzten Zelle auf dem Tabellenblatt, die Daten oder eine Formatierung enthält.


Markiert einen rechteckigen Zellbereich, der die aktive Zelle umgibt. Der markierte Bereich wird durch leere Zeilen und Spalten begrenzt.


Markiert die gesamte Matrix, zu der die aktive Zelle gehört..


Markiert die Zellen, deren Inhalt sich von der Vergleichszelle in der jeweiligen Zeile unterscheidet. Die Vergleichszelle befindet sich in jeder Zeile in der gleichen Spalte wie die aktive Zelle.


Markiert die Zellen, deren Inhalt sich von der Vergleichszelle in der jeweiligen Spalte unterscheidet. Die Vergleichszelle befindet sich in jeder Spalte in der gleichen Zeile wie die aktive Zelle.


Markiert die Zellen, auf die sich die Formel in der aktiven Zelle bezieht.


Markiert die Zellen, deren Formeln sich auf die aktive Zelle beziehen.


Markiert die letzte Zelle im Tabellenblatt, die Daten oder eine Formatierung enthält.


Markiert nur die sichtbaren Zellen in einem Tabellenblatt, so daß sich Änderungen nur auf die sichtbaren Zellen und nicht auf ausgeblendete Zeilen oder Spalten beziehen.


Markiert alle Grafikobjekte einschließlich Diagrammen und Schaltflächen im Tabellenblatt und in Textfeldern.


Markiert Zellen, die Zahlenwerte ergeben. Diese Option ist nur nach dem Klicken auf Konstanten bzw. Formeln verfügbar.


Markiert Zellen, die Text enthalten. Diese Option ist nur nach dem Klicken auf Konstanten bzw. Formeln verfügbar.


Markiert Zellen, deren Formeln die Wahrheitswerte WAHR oder FALSCH enthalten.


Markiert Zellen, deren Formeln Fehlerwerte ergeben.


Markiert nur die Zellen, auf die von Formeln in der Markierung direkt zugegriffen wird (Vorgängerzellen), oder nur die Zellen, deren Formeln sich direkt auf die aktive Zelle beziehen (Nachfolgerzellen). Diese Option ist nur nach dem Klicken auf Vorgängerzellen bzw. Nachfolgerzellen verfügbar.


Markiert nach dem Klicken auf Vorgängerzellen alle Zellen, auf die von den Zellen in der Markierung direkt oder indirekt zugegriffen wird (Vorgängerzellen). Nach dem Klicken auf Nachfolgerzellen werden alle Zellen markiert, die sich direkt oder indirekt auf die aktive Zelle beziehen (Nachfolgerzellen). Dies dient zum Markieren eines Netzwerkes von Zellen mit Auswirkungen auf eine bestimmte Zelle in einem komplexen Tabellenblatt oder zum schrittweisen Überprüfen der Logik in einem Modell.


Markiert nur die Zellen, auf die Gültigkeitsregeln angewendet werden. Klicken Sie auf Alles, um alle Zellen im Tabellenblatt zu markieren, auf die Gültigkeitsregeln angewendet werden. Klicken Sie auf Gleiche, um die Zellen zu markieren, für die dieselben Gültigkeitsregeln festgelegt wurden.


Markiert nur die Zellen, denen bedingte Formate zugewiesen sind. Klicken Sie auf Alles, um alle Zellen im Tabellenblatt zu markieren, die bedingte Formate aufweisen. Klicken Sie auf Gleiche, um die Zellen zu markieren, die dieselben bedingten Formate wie die aktuell markierte Zelle aufweisen.


Klicken Sie auf Alles, um alle Zellen im Tabellenblatt zu markieren, denen, entsprechend der oben ausgewählten Option, entweder Gültigkeitsregeln oder bedingte Formate zugewiesen sind. Klicken Sie auf Gleiche, um die Zellen zu markieren, die entweder dieselben Gültigkeitsregeln oder dieselben bedingten Formate aufweisen wie die aktuell markierte Zelle.


Legt fest, ob die Datenreihe gleichmäßig auf markierte Zeilen oder Spalten verteilt werden soll. Der Zellinhalt der erste Zelle oder Zellen in jeder Zeile oder Spalte der Markierung wird als Anfangswert für die Datenreihe verwendet.


Klicken Sie auf den auszufüllenden Datenreihentyp.


Erstellt eine arithmetische Datenreihe oder einen optimal angepaßten Trend.

Ist das Kontrollkästchen Trend deaktiviert, wird die Datenreihe berechnet, indem der Wert im Feld Inkrement zum jeweiligen Zellwert hinzugefügt wird.

Ist das Kontrollkästchen Trend aktiviert, wird der Wert im Feld Inkrement ignoriert und mittels der markierten Werte eine arithmetische Trendreihe berechnet. Die markierten ursprünglichen Werte werden durch dem Trend angepaßte Werte ersetzt.


Erstellt eine geometrische Datenreihe oder einen geometrischen Trend.

Wenn das Kontrollkästchen Trend deaktiviert ist, wird die Reihe berechnet, indem der Wert im Feld Inkrement mit dem jeweiligen Zellwert multipliziert wird.

Ist das Kontrollkästchen Trend aktiviert, wird der Wert im Feld Inkrement ignoriert und mittels der markierten Werte eine geometrische Trendreihe berechnet. Die markierten ursprünglichen Werte werden durch dem Trend angepaßte Werte ersetzt.


Füllt eine Datenreihe mit Datumsangaben. Der Typ der zu erweiternden Datumsreihe hängt von der unter Zeiteinheit ausgewählten Option ab.


Füllt leere Zellen einer Markierung mit einer Datenreihe aus, die auf Daten dieser Markierung beruht. Durch das Auswählen dieser Option werden die gleichen Ergebnisse erzielt, wie beim Ziehen des Ausfüllkästchens. Werte im Feld Inkrement oder Optionen unter Zeiteinheit werden ignoriert. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Legt fest, ob eine Datumsreihe um Tage, Wochentage, Monate oder Jahre erweitert wird. Die Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn eine Datumsreihe erstellt wird.


Geben Sie eine positive oder negative Zahl ein, um den Betrag festzulegen, um den eine Reihe zu- oder abnehmen soll.


Geben Sie eine positive oder negative Zahl ein, um den Wert festzulegen, mit dem die Datenreihe enden soll. Ist die Markierung ausgefüllt, bevor die Datenreihe den Endwert erreicht, wird die Reihe an dieser Stelle beendet. Ist die Markierung größer als zum Ausfüllen der Datenreihe erforderlich ist, bleiben die übrigen Zellen der Markierung leer. Das Feld Endwert muß nicht ausgefüllt werden.


Errechnet eine optimal angepaßte Gerade (bei arithmetischen Datenreihen) oder eine Exponentialkurve (bei geometrischen Reihen). Die Inkremente des Trends werden aus den vorhandenen Werten oben oder links in der Markierung errechnet. Ein Wert im Feld Inkrement wird ignoriert, wenn das Kontrollkästchen Trend aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Ändert die Größe der Datenpunktmarkierung. Im Feld Vorschau wird die ausgewählte Linienstärke für die Markierung angezeigt.


Legen Sie die gewünschten Anzeigeoptionen für die Grafik fest, die im Zielobjekt eingefügt werden soll.


Streckt die eingefügte Grafik.


Stapelt die eingefügte Grafik.


Stapelt und skaliert die eingefügte Grafik proportional zur Größe des Zielobjektes.


Unterteilt die eingefügte Grafik.


Skaliert die eingefügte Grafik proportional zur Größe des Zielobjektes.


Positioniert die eingefügte Grafik am Ende des Zielobjektes.


Positioniert die eingefügte Grafik neben dem Zielobjekt.


Positioniert die eingefügte Grafik vor das Zielobjekt.


Wählen Sie die Achse aus, auf der die markierte Datenreihe gezeichnet werden soll.


Zeichnet die markierten Datenreihen auf der Primärachse auf.


Zeichnet die markierten Datenreihen auf der sekundären Achse auf. Diese Option blendet eine zweite Achse ein, wenn diese nicht schon zuvor dem Diagramm hinzugefügt wurde.


Zeigt das Erscheinungsbild des Diagramms nach Annahme der ausgewählten Optionen an.


Ziehen Sie den Mauszeiger über die Zellen im Tabellenblatt, um die Werte zu markieren, die Sie auf der X-Achse aufzeichnen möchten.


Zeigt das Erscheinungsbild des aktuellen Diagramms vor Annahme der ausgewählten Optionen an.


Wählen Sie im Tabellenblatt die Zelle mit dem Namen der im Diagramm markierten Datenreihe aus.


Ziehen Sie den Mauszeiger über die Zellen im Tabellenblatt, um die Werte zu markieren, die Sie auf der Y-Achse aufzeichnen möchten.


Klicken Sie auf die gewünschte Anzeigeoption für Fehlerindikatoren, die auf die markierte Datenreihe angewendet werden soll.


Zeigt Plus- und Minus-Fehlerindikatoren in Richtung der X-Achse an.


Zeigt Plus-Fehlerindikatoren in Richtung der X-Achse an.


Zeigt Minus-Fehlerindikatoren in Richtung der X-Achse an.


Entfernt X-Fehlerindikatoren von der markierten Datenreihe.


Legen Sie für den Fehler einen Betrag oder die Abweichung fest, die für die auf der markierten Datenreihe angezeigten Fehlerindikatoren gelten soll.


Verwendet einen konstanten Wert als Fehlerbetrag.


Verwendet einen Prozentsatz der einzelnen Datenpunkte als Fehlerbetrag.


Verwendet für den Fehlerbetrag eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen vom Mittel der grafisch dargestellten Werte.


Verwendet für den Fehlerbetrag der einzelnen Datenpunkte den Standardfehler der grafisch dargestellten Werte.


Geben Sie im Feld Plus (+) bzw. Minus (-) oder in beiden Feldern einen Wert ein, um einen benutzerdefinierten Wert als Fehlerbetrag für die einzelnen Datenpunkte zu verwenden.


Zeigt Plus- und Minus-Fehlerindikatoren in Richtung der Y-Achse an.


Zeigt Plus-Fehlerindikatoren in Richtung der Y-Achse an.


Zeigt Minus-Fehlerindikatoren in Richtung der Y-Achse an.


Entfernt Y-Fehlerindikatoren von der markierten Datenreihe.


Wählen Sie die gewünschte 3D-Form aus, die aus der markierten Datenreihe erstellt werden soll.


Fügt den Datenpunkten der markierten Datenreihe Datenbeschriftungen hinzu oder löscht diese.


Entfernt die Datenbeschriftungen von allen Datenpunkten der markierten Datenreihe.


Blendet die Werte der einzelnen Datenpunkte der markierten Datenreihe ein.


Zeigt den Prozentsatz vom Ganzen für alle Datenpunkte in Kreis- und Ringdiagrammen an.


Zeigt die den Datenpunkten zugewiesene Rubrikenachsenbeschriftung an. Bei Flächendiagrammen blendet diese Option den Namen der Datenreihe ein.


Zeigt bei Kreis- und Ringdiagrammen sowohl den Prozentsatz vom Ganzen als auch die Rubrikenachsenbeschriftungen für alle Diagrammsegmente an.


Zeigt die Größe der einzelnen Blasen in einem Blasendiagramm an, basierend auf der dritten variablen Reihe von Diagrammdaten.


Fügt Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der festgelegten Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm ein.


Klicken Sie im Feld Datenreihen auf einen Datenreihennamen und dann auf die Schaltfläche Nach oben oder Nach unten, um die Anordnung der Datenreihen in einem Diagramm zu ändern.


Zeigt das Erscheinungsbild des Diagramms an, wenn Sie die Anordnung der Datenreihen ändern.


Zieht in Linien- und Flächendiagrammen die Bezugslinien der einzelnen Datenpunktmarkierungen zur X-Achse.


Zieht Spannweitenlinien vom höchsten zum niedrigsten Wert in den einzelnen Rubriken. Diese Option wird vorrangig bei Börsendiagrammen verwendet und ist nur für 2D-Liniendiagramme verfügbar.


Zeigt die Abweichungsbalken für Diagramme für Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlußkurse an. In Diagrammen, die Aktienkurse nachvollziehen, reichen die positiven bzw. negativen Abweichungsbalken vom Eröffnungspreis bis zum Schlußpreis an einem bestimmten Tag. Diese Option ist nur für Liniendiagramme verfügbar.


Geben Sie im Feld Überlappung einen Wert zwischen -100 und 100 ein, um festzulegen, wie weit sich die Datenpunktmarkierungen innerhalb einer Rubrik überlagern sollen. Je größer der eingegebene Wert, desto größer die Überlappung; je kleiner der eingegebene Wert, desto größer der Abstand zwischen den Datenpunktmarkierungen.


Geben Sie im Feld Abstand einen Wert zwischen 0 (Null) und 500 ein, um den Abstand zwischen den Gruppen von Datenpunktmarkierungen festzulegen. Je größer der eingegebene Wert, desto größer der Abstand zwischen den Gruppen.


Zeigt Linien an, welche die Datenpunktmarkierungen in allen Datenreihen verbinden, deren Diagrammtyp mit dem der markierten Datenreihe übereinstimmt.


Weist jeder Datenpunktmarkierung in markierten Datenreihen eine andere Farb- oder Stiloption zu. Diese Option wird vorrangig für Diagramme mit nur einer Datenreihe verwendet.


Geben Sie im Feld Winkel des ersten Segments eine Zahl ein, um den Winkel für das erste Segment in einem Kreis- oder Ringdiagramm festzulegen.


Geben Sie im Feld Innenringgröße einen Wert zwischen 10 und 90 ein, um die Größe des Hohlraums in einem Ringdiagramm festzulegen. Je größer der Wert, desto größer der Hohlraum und desto schmaler die Ringfläche.


Fügt einem Diagramm Rubrikenachsenbeschriftungen hinzu.


Zeigt in einem Blasendiagramm negative Blasen an, wenn die Blasenwerte negativ sind.


Nehmen Sie im Feld Fläche der Blasen oder Durchmesser der Blasen die gewünschten Einstellungen vor, um die Proportionen der Blasen für die Darstellung im Diagramm zu definieren.


Geben Sie im Feld Blasengröße anpassen einen Wert zwischen 0 (Null) und 300 ein, um die Größe der im Blasendiagramm markierten Blase festzulegen. Je größer der eingegebene Wert, desto größer ist die markierte Blase im Verhältnis zu den anderen Blasen im Diagramm.


Geben Sie im Feld Diagrammtiefe einen Wert ein, um die Tiefe eines 3D-Diagramms im Verhältnis zur Breite festzulegen.


Geben Sie im Feld Zwischenraum eine Zahl ein, um den Abstand zwischen den Datenpunktmarkierungen in 3D-Diagrammen festzulegen.


Zeigt das Erscheinungsbild des Diagramms nach Annahme der ausgewählten Optionen an.


Wählen Sie im Feld Reihen aufteilen mit eine Option aus, um festzulegen, wie die zweite Zeichnungsfläche im Balken-aus-Kreis- oder Kreis-aus-Kreis-Diagramm abgetrennt werden soll (entweder Balken-aus-Kreis oder Kreis-aus-Kreis).

Position trennt die zweite Zeichnungsfläche mit Hilfe der endgültigen Datenreihen. Wählen Sie Wert, um die zweite Zeichnungsfläche mit den im Feld Zweite Zeichnungsfläche enthält alle Werte, die kleiner sind als eingegebenen Werten abzugrenzen, Prozentwert, um die zweite Zeichnungsfläche mit dem im Feld Zweite Zeichnungsfläche enthält alle Werte, die kleiner sind als eingegebenen Prozentsatz zu trennen. Ziehen Sie die Segmente des Diagramms, das Sie als zweite Zeichnungsfläche verwenden möchten, um das Diagramm anzupassen.


Geben Sie im Feld Abstand einen Wert zwischen 0 (Null) und 500 ein, um den Abstand zwischen den Gruppen von Datenpunktmarkierungen festzulegen. Je größer der eingegebene Wert, desto größer der Abstand zwischen den Gruppen.


Fügt in Kreisdiagrammen eine Linie vom Kreissegment zur zugehörigen Beschriftung ein.


Aktiveren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Dialogfeld Willkommen zur Seitenumbruchvorschau nicht mehr angezeigt werden soll.


Verschieben Sie die Seitenwechsel, indem Sie diese nach links, rechts, oben oder unten ziehen. Microsoft Excel ändert automatisch die Größe des Tabellenblatts, um die Spalten und Zeilen an die Seite anzupassen.


Legt eine benutzerdefinierte Sortierreihenfolge fest. Eine benutzerdefinierte Sortierreihenfolge kann nur für die im Feld Sortieren nach angegebene erste Sortierschlüssel- bzw. Primärschlüssel-Spalte gewählt werden. Sie können außerdem nach Groß-/Kleinschreibung sortieren oder eine absteigende Sortierrichtung in eine Sortierung von links nach rechts ändern.


Wählen Sie die Spalte aus, die Sie nach Zeilen sortieren möchten. Diese Sortierspalte wird als erste Sortierschlüssel- bzw. Primärschlüssel-Spalte festgelegt, wenn Sie eine Liste mit mehreren Ebenen sortieren.


Klicken Sie auf Aufsteigend, um die Liste mit der niedrigsten Zahl, dem Anfang des Alphabets oder dem frühesten Datum zu beginnen.

Klicken Sie auf Absteigend, um die Liste mit der höchsten Zahl, dem Ende des Alphabets oder dem letzten Datum zu beginnen. Leere Zellen werden immer am Ende der Liste eingeordnet.


Sortiert nach einer zuätzlichen Spalte. Bei einer Sortierung nach mehreren Schlüsseln wird zunächst die erste Spalte verwendet, die im Feld Sortieren nach als erste Sortierschlüssel- bzw. Primärschlüssel-Spalte angegeben ist. Danach werden alle weiteren Sortierspalten in der festgelegten Reihenfolge sortiert.


Wenn sich in der ersten Zeile Spaltenüberschriften befinden, klicken Sie auf Überschriften, um die erste Zeile von der Sortierung auszuschließen.

Wenn sich in der ersten Zeile keine Spaltenüberschriften befinden, klicken Sie auf keine Überschriften, um die erste Zeile in die Sortierung mit einzubeziehen.


Wählen Sie die gewünschte benutzerdefinierte Sortierreihenfolge aus.


Klicken Sie auf Groß-/Kleinschreibung beachten, um nach Groß-/Kleinschreibung zu sortieren. Diese Option steht bei der Sortierung von Elementen in einer Pivot-Tabelle nicht zur Verfügung.


Klicken Sie auf Zeilen sortieren, um Zeilen nach einer einzelnen Spalte zu sortieren.

Klicken Sie auf Spalten sortieren, um Spalten nach einer einzelnen Zeile zu sortieren.


Wählen Sie die gewünschte benutzerdefinierte Sortierreihenfolge.


Klicken Sie auf Groß-/Kleinschreibung beachten, um nach Groß-/Kleinschreibung zu sortieren. Diese Option steht bei der Sortierung von Elementen in einer Pivot-Tabelle nicht zur Verfügung.


Klicken Sie auf Zeilen sortieren, um Zeilen nach einer einzelnen Spalte zu sortieren.

Klicken Sie auf Spalten sortieren, um Spalten nach einer einzelnen Zeile zu sortieren.


Klicken Sie auf Markierung erweitern, um die angrenzenden Daten in die Markierung aufzunehmen.

Klicken Sie auf Mit bestehender Markierung fortfahren, um lediglich die aktuelle Markierung zu sortieren.


Macht die letzte während der Rechtschreibprüfung durchgeführte Änderung rückgängig.


Geben Sie im Feld Ändern in das Wort in der richtigen Schreibweise ein, oder wählen Sie einen Eintrag aus dem Feld Vorschläge. Dieses Wort ersetzt das weder im Hauptwörterbuch noch im geöffneten Benutzerwörterbuch enthaltene Wort.

Wenn Sie das angegebene Wort löschen, dessen Schreibweise jedoch nicht ändern möchten, löschen Sie das im Feld Ändern in angezeigte Wort; wodurch die Schaltfläche Ändern zu Löschen wird. Klicken Sie auf Löschen, um das Wort im Tabellenblatt zu löschen.


Listet Vorschläge aus dem Hauptwörterbuch und dem geöffneten Benutzerwörterbuch auf, wenn Sie auf Vorschläge klicken oder das Kontrollkästchen Immer vorschlagen aktiviert ist.


Fügt das Wort, das neben Nicht im Wörterbuch angezeigt wird, dem ausgewählten Benutzerwörterbuch hinzu. Microsoft Excel verwendet während einer Rechtschreibprüfung neben dem Hauptwörterbuch auch das ausgewählte Benutzerwörterbuch.


Überspringt während der Rechtschreibprüfung in Großbuchstaben geschriebene Wörter.


Zeigt während der Rechtschreibprüfung eine Liste von Vorschlägen für Wörter an, deren Schreibweise nicht korrekt ist.


Läßt im Tabellenblatt das Wort unverändert, das neben Nicht im Wörterbuch angezeigt wird.


Läßt alle Vorkommen des Wortes, das neben Nicht im Wörterbuch angezeigt wird, im gesamten Tabellenblatt unverändert.


Ändert das neben Nicht im Wörterbuch angezeigte Wort in das im Feld Ändern in angezeigte Wort.

Wenn Sie das angezeigte Wort zwar löschen, dessen Schreibweise jedoch nicht ändern möchten, löschen Sie das im Feld Ändern in angezeigte Wort; die Schaltfläche Ändern wird zu Löschen. Klicken Sie auf Löschen, um das Wort im Tabellenblatt zu löschen.

Wenn Microsoft Excel ein Wort findet, das auf dem Tabellenblatt zweimal hintereinander erscheint, beispielsweise "die die", verwenden Sie Löschen, um eines der Wörter zu löschen.


Ändert alle Vorkommen des Wortes, das neben Nicht im Wörterbuch angezeigt wird, in das im Feld Ändern in angezeigte Wort.

Wenn Sie zwar alle Vorkommen des angezeigten Wortes löschen, deren Schreibweise jedoch nicht ändern möchten, löschen Sie das im Feld Ändern in angezeigte Wort; die Schaltfläche Immer ändern wird zu Alles löschen. Klicken Sie auf Alles löschen, um alle Vorkommen des Wortes im Tabellenblatt zu löschen.


Fügt das neben Nicht im Wörterbuch angezeigte Wort dem Benutzerwörterbuch hinzu, das im Feld Wörter hinzufügen in ausgewählt wurde.


Zeigt eine Liste von alternativen Schreibweisen für das Wort an.


Fügt ein Wort zur Liste AutoKorrektur hinzu, so daß Excel es automatisch während der Eingabe korrigieren kann.


Zeigt einen möglichen Fehler an, beispielsweise ein falsch geschriebenes Wort, ein doppelt vorhandenes Wort oder falsche Groß-/Kleinschreibung.


Zeigt den Inhalt der Zelle an, die das falsch geschriebene Wort enthält.


Geben Sie im Feld Standardspaltenbreite eine Zahl zwischen 0 (Null) und 255 ein, um die Breite aller Spalten zu ändern, die zuvor nicht im aktiven Tabellenblatt angepaßt wurden. Diese Zahl entspricht der Anzahl der Zeichen, die in einer Zelle in der Standardschriftart angezeigt werden können.


Wählen Sie im Feld Formatvorlagenname eine Formatvorlage aus, um diese auf die markierten Zellen anzuwenden oder um die verschiedenen Formate der Formatvorlage neu zu definieren.


Klicken Sie auf Ändern, um die aktuelle Formatvorlage zu ändern.


Ändern Sie die im Feld Formatvorlagenname aufgeführte Formatvorlage, indem Sie die Kontrollkästchen unter Formatvorlage enthält aktivieren oder deaktivieren. Klicken Sie dann auf Hinzufügen, um die Formatvorlage hinzuzufügen.


Löscht die aktuelle Formatvorlage. Die integrierte Formatvorlage Standard kann nicht gelöscht werden.


Klicken Sie auf Zusammenführen, um die Formatvorlagen aus einer geöffneten Arbeitsmappe in eine andere Arbeitsmappe zu kopieren.


Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Formatelemente, die in der Formatvorlage enthalten sein sollen.


Beschreibt das Format des ausgewählten Formatvorlagen-Elementes.


Entfernt alle Teilergebnisse aus der aktuellen Liste.


Wählen Sie im Feld Gruppieren nach eine Beschriftung aus, um die Spalte anzugeben, die die Elemente oder Gruppen enthält, mit deren Hilfe Sie für die Werte in anderen Spalten Teilergebnisse berechnen möchten. Möchten Sie Teilergebnisse aus gruppierten Elementen berechnen, sortieren Sie die Liste vor dem Hinzufügen von Teilergebnissen, indem Sie diese Spalte als ersten Sortierschlüssel verwenden.


Wählen Sie die zusammenfassende Funktion aus, mit der Sie die Teilergebnisse der Werte berechnen möchten.


Aktivieren Sie unter Bezogen auf beliebig viele Kontrollkästchen, um die Spalten mit den Werten festzulegen, für die Sie Teilergebnisse erstellen möchten. Die Teilergebnisse dieser Spalten werden auf der Grundlage von Unterschieden zwischen Elementen berechnet, die sich in der im Feld Gruppieren nach ausgewählten Spalte befinden.


Ersetzt alle Teilergebnisse in der Liste durch die neuen Teilergebnisse.


Fügt nach jeder Gruppe mit Daten, für die Teilergebnisse berechnet wurden, automatisch einen Seitenwechsel ein.


Fügt die Zeilen für die Gesamt- und Teilergebnisse unter den Detaildaten ein.


Geben Sie einen Namen für das zu erstellende berechnete Feld oder Element ein, oder wählen Sie ein benanntes Feld oder Element aus dem Feld zur Bearbeitung aus.


Geben Sie die Formel für das zu berechnende Feld oder Element ein. Weitere Informationen zum Erstellen berechneter Felder und Elemente erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Möchten Sie Daten aus einem vorhandenen Pivot-Tabellen-Feld in der Formel verwenden, klicken Sie auf das betreffende Feld im Feld Felder und dann auf Feld einfügen.

Weitere Informationen zum Verwenden berechneter Felder in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Weitere Informationen zum Verwenden berechneter Elemente in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Möchten Sie Daten aus einem Element in einem vorhandenen Pivot-Tabellen-Feld in dem berechneten Element verwenden, klicken Sie auf das Feld im Feld Felder, das das Element enthält. Klicken Sie dann auf das betreffende Element im Feld Elemente und dann auf Element einfügen. Sie können nur ein Element pro Formel einfügen, wenn Sie ein berechnetes Element erstellen. Weitere Informationen zum Verwenden berechneter Elemente in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Fügt der Formel für das zu berechnende Feld oder Element die markierten Felder hinzu.

Weitere Informationen zum Verwenden berechneter Felder in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Weitere Informationen zum Verwenden berechneter Elemente in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Fügt der Formel für das berechnete Element ein markiertes Element hinzu. Sie können nur ein Element pro Formel einfügen, wenn Sie ein berechnetes Element erstellen. Weitere Informationen zum Verwenden berechneter Elemente in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Fügt ein berechnetes Feld oder Element in die Pivot-Tabelle ein.


Entfernt das markierte berechnete Element aus der Pivot-Tabelle.


Zeigt die aktuelle Berechnungs- oder Lösungsreihenfolge von berechneten Pivot-Tabellen-Elementen im markierten Pivot-Tabellen-Feld an. Klicken Sie auf eine Formel im Feld, und klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten, um die Position der Formel in der Lösungsreihenfolge zu ändern. Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte solange, bis alle Formeln in der Reihenfolge stehen, in der sie berechnet werden sollen. Weitere Informationen zum Ändern der Berechnungsreihenfolge für berechnete Elemente in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Verschiebt die markierte Formel unter Lösungsreihenfolge in der Berechnungsabfolge nach oben. Wird eine Pivot-Tabellen-Zelle durch zwei oder mehrere berechnete Elemente beeinflußt, wird der Wert durch die letzte Formel in der Lösungsreihenfolge gesetzt. Weitere Informationen zum Ändern der Berechnungsreihenfolge für berechnete Elemente in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Verschiebt die markierte Formel unter Lösungsreihenfolge in der Berechnungsabfolge nach unten. Wird eine Pivot-Tabellen-Zelle durch zwei oder mehrere berechnete Elemente beeinflußt, wird der Wert durch die letzte Formel in der Lösungsreihenfolge gesetzt. Weitere Informationen zum Ändern der Berechnungsreihenfolge für berechnete Elemente in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf eine Formel im Feld und dann auf Löschen, um die Formel für ein berechnetes Element zu entfernen. Wenn Sie die letzte Formel, die im Feld Lösungsreihenfolge angezeigt wird, löschen, wird gleichzeitig das gesamte berechnete Element gelöscht. Um eine Liste der Formeln für berechnete Felder und Elemente in der Pivot-Tabelle einzusehen, bevor Sie auf Löschen klicken, kehren Sie zur Pivot-Tabelle zurück, und klicken Sie auf eine Zelle. Zeigen Sie auf Formeln (Menü Pivot-Tabelle, Pivot-Tabelle-Symbolleiste), und klicken Sie dann auf Formeln auflisten. Eine Liste der berechneten Element- und Feldformeln wird auf einem separaten Blatt in der Arbeitsmappe angezeigt, die die Pivot-Tabelle enthält.


Geben Sie einen neuen Namen im Feld Name ein, um den Namen des markierten Pivot-Tabellen-Datenfeldes zu ändern. Damit ändern Sie nicht den Feldnamen in den Quelldaten.


Klicken Sie im Feld Zusammenfassen mit auf eine Funktion, um die beim Zusammenfassen der Daten im markierten Feld verwendete Funktion zu ändern. Diese Option ist bei berechneten Pivot-Tabellen-Feldern nicht verfügbar. Weitere Informationen zum Zusammenfassen von Daten in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf eine Option im Feld Daten zeige als, um eine benutzerdefinierte Berechnung für das markierte Feld anzugeben. Weitere Informationen zum Verwenden benutzerdefinierter Berechnungen in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf ein Feld im Feld Basisfeld, um ein Feld in der Datenquelle als Basis- oder Vergleichsfeld in der benutzerdefinierten Berechnung zu verwenden. Weitere Informationen zum Verwenden benutzerdefinierter Berechnungen in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf Elemente im Feld Basiselement, um die in der benutzerdefinierten Berechnung zu verwendenden Elemente im Basis- oder Vergleichsfeld anzugeben. Wenn Sie Elemente für das gewählte Basisfeld auswählen, können Sie angeben, wie diese Elemente in der Berechnung verglichen werden sollen. Klicken Sie auf (Vorheriger), wenn jede Kalkulation den dem aktuellen Element im Basisfeld vorausgehenden Wert verwenden soll. Klicken Sie auf (Nächster), wenn jede Kalkulation den dem aktuellen Element im Basisfeld folgenden Wert verwenden soll. Weitere Informationen zum Verwenden benutzerdefinierter Berechnungen in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf Löschen, um das markierte Feld aus der Pivot-Tabelle zu löschen. Dies hat keine Auswirkung auf die Quelldaten.


Klicken Sie auf Zahlen, um die numerischen Elemente im markierten Feld zu formatieren.


Klicken Sie auf Optionen, um eine benutzerdefinierte Berechnung für das markierte Datenfeld zu erstellen. Benutzerdefinierte Berechnungen sind hilfreich, wenn Sie ein Datenfeld mit einem anderen Datenfeld in der Pivot-Tabelle vergleichen möchten. Sie können beispielsweise die Umsatzdaten eines bestimmten Verkäufers als Prozentsatz zu den Gesamtumsatzdaten in der Pivot-Tabelle anzeigen. Weitere Informationen zum Verwenden benutzerdefinierter Berechnungen in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Zeigt den Namen des markierten Feldes genauso an, wie er in den Quelldaten angezeigt wird.


Geben Sie im Feld Starten das Datum im Format tt.mm.jj ein, um das Anfangsdatum beim Gruppieren von Daten in einer Pivot-Tabelle anzugeben. Möchten Sie Microsoft Excel das Anfangsdatum aus den Quelldaten ermitteln lassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch.


Geben Sie im Feld Beenden das Datum im Format tt.mm.jj ein, um das Enddatum beim Gruppieren von Daten in einer Pivot-Tabelle anzugeben. Möchten Sie Microsoft Excel das Enddatum ermitteln lassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch.


Klicken Sie im Feld Nach auf eine Zeitangabe, um die Daten nach einem bestimmten Zeitraum zu gruppieren. Microsoft Excel legt anhand des Datenfeldes in den Quelldaten automatisch einen Zeitraum fest.


Geben Sie im Feld Tage anzeigen eine Zahl ein, um die Anzahl der Tage festzulegen, die in dem Zeitraum enthalten sein sollen. Geben Sie z. B. 7 im Feld Tage anzeigen ein, um Elemente nach Wochen zu gruppieren. Die Option Tage anzeigen ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Nach auf Tage klicken.


Klicken Sie auf das Zeilen- oder Spaltenfeld mit dem Detail, das Sie anzeigen möchten.


Geben Sie im Feld Name einen neuen Namen ein, um den Namen des markierten Pivot-Tabellen-Feldes zu ändern. Dies hat keine Auswirkung auf den Feldnamen in den Quelldaten.


Verschiebt das markierte Feld an eine andere Position in der Pivot-Tabelle und ändert das Layout der vorhandenen Pivot-Tabelle.


Klicken Sie auf eine oder mehrere Optionen unter Teilergebnisse, um Teilergebnisse für das markierte Pivot-Tabellen-Feld zu definieren. Teilergebnisse werden in der Pivot-Tabelle in separaten Zeilen angezeigt. Weitere Informationen zur Zusammenfassung von Daten in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf Automatisch, um für jedes Element im markierten äußeren Zeilen- oder Spaltenfeld Teilergebnisse zu berechnen. Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um für jedes Element im markierten inneren Zeilen- oder Spaltenfeld Teilergebnisse zu berechnen. Weitere Informationen zur Zusammenfassung von Daten in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf Benutzerdefiniert und dann auf die Zusammenfassungsfunktionen, die Sie zur Berechnung der Teilergebnisse für jedes Element im markierten inneren Zeilen- oder Spaltenfeld verwenden möchten. Sie können mehrere Teilergebnisse für ein markiertes Pivot-Tabellen-Feld berechnen. Weitere Informationen zur Zusammenfassung von Daten in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf Keine, um Teilergebnisse für das markierte Pivot-Tabellen-Feld auszublenden oder wegzulassen.


Klicken Sie auf die Elemente im Feld Ausblenden, um Elemente im markierten Feld der Pivot-Tabelle auszublenden. Mindestens ein Element im Feld muß in der Pivot-Tabelle sichtbar sein. Weitere Informationen zum Ausblenden von Elementen in Pivot-Tabellen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie hier, um das markierte Pivot-Tabellen-Feld aus der Pivot-Tabelle zu entfernen. Damit löschen Sie keine Elemente in den Quelldaten.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Elemente ohne Daten anzeigen, um Zeilen- und Spaltenfeldelemente anzuzeigen, die nicht über Daten mit dem angezeigten Seitenfeld oder dem Pivot-Tabellen-Layout verbunden sind. Weitere Informationen zum Anzeigen leerer Zellen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf Weitere, um zusätzliche Anzeige-, Sortier- und Seitenfeldeigenschaften der Pivot-Tabelle zu ändern.


Klicken Sie im Feld Anzeigen auf Obersten oder Untersten, und geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Elemente ein. Klicken Sie im Feld Verwende Feld auf das Feld mit den Daten, die Sie zur Definition der obersten oder untersten Elemente verwenden möchten. Weitere Informationen zur Verwendung der AutoAnzeigen-Optionen in Pivot-Tabellen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Steuert die Anzeige der Elemente in einem Pivot-Tabellen-Feld auf der Grundlage der Daten, die Sie ein- oder ausblenden möchten. Weitere Informationen zur Verwendung der AutoAnzeigen-Optionen in Pivot-Tabellen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Klicken Sie auf Manuell, um alle Elemente eines Pivot-Tabellen-Feldes anzuzeigen, die vorher durch Verwendung der Option Automatisch unter AutoAnzeigen ausgeblendet waren.


Klicken Sie auf Automatisch, um eine Untermenge der Daten eines Pivot-Tabellen-Feldes auf der Grundlage der Auswahl von Obersten oder Untersten im Feld Anzeigen und der angegebenen Anzahl von Elementen automatisch anzuzeigen.


Wählen Sie Obersten oder Untersten im Feld Anzeigen, und geben Sie die Anzahl der Elemente ein, für die die oberste oder unterste Untermenge von Daten im markierten Pivot-Tabellen-Feld angezeigt werden soll.


Klicken Sie auf das Datenfeld in der Liste Verwende Feld, das die Werte enthält, die Sie zum Sortieren der Elemente im aktiven Pivot-Tabellen-Feld verwenden möchten. Weitere Informationen zum Sortieren nach Beschriftungen oder Werten im Datenbereich der Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Steuert auf der Grundlage des markierten Pivot-Tabellen-Feldes und den Optionen, die Sie unter AutoSortieren festlegen, die Sortierreihenfolge für Elemente im Pivot-Tabellen-Feld. Weitere Informationen zur Sortierung nach Beschriftungen oder Werten im Datenbereich der Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Zeigt Elemente im markierten Feld der Pivot-Tabelle in der Standardsortierreihenfolge an, wenn Sie vorher unter AutoSortieren eine andere Sortierreihenfolge festgelegt haben. Möchten Sie eine zuvor für das markierte Feld definierte Sortierfolge beim Aktualisieren oder Ändern des Tabellenlayouts nicht beibehalten, klicken Sie unter AutoSortieren auf Manuell und dann zweimal auf OK.


Klicken Sie auf Aufsteigend, um ein Spaltenfeld von links nach rechts, angefangen bei der niedrigsten Zahl, dem ersten Buchstaben im Alphabet oder dem ältesten Datum im Spaltenfeld, zu sortieren. In einem Zeilenfeld sortiert Aufsteigend von oben nach unten. Microsoft Excel sortiert Elemente von Pivot-Tabellen-Feldern anhand der Feldbeschriftungen automatisch in aufsteigender Reihenfolge.

Klicken Sie auf Absteigend, um ein Pivot-Tabellen-Feld angefangen bei der höchsten Zahl, dem letzten Buchstaben im Alphabet oder dem aktuellsten Datum zu sortieren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dieses Feld nicht pivotieren (empfohlen), um das markierte Seitenfeld zu sperren, so daß es nicht in einen anderen Teilbereich der Pivot-Tabelle verschoben werden kann. Wenn Sie ein Seitenfeld, das bei jeder Auswahl eines Elementes externe Daten abfragen soll, in der Pivot-Fläche an eine andere Position ziehen, werden die Daten für alle Elemente sofort abgefragt; dies führt zu einer verminderten Systemleistung.


Ruft die externen Daten für alle Seitenfeldelemente sofort ab, so daß die Pivot-Tabelle weniger häufig aktualisiert wird und die Berechnung schneller durchgeführt wird. Weitere Informationen zur Verwendung der erweiterten Optionen für Pivot-Tabellen aus externen Daten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Ruft die Daten für jedes Seitenfeldelement ab, wenn Sie es anzeigen; dieses Verfahren erfordert weniger Arbeitsspeicher. Weitere Informationen zur Verwendung der erweiterten Optionen für Pivot-Tabellen aus externen Daten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Legt Eigenschaften für ein Seitenfeld fest. Die Abfrage für jedes Seitenfeldelement erfordert weniger Arbeitsspeicher; die externen Daten, die als Quelle für ein Seitenfeldelement fungieren, werden für die Pivot-Tabelle nur dann abgefragt, wenn das Element angezeigt wird.


Geben Sie die Anfangszahl im Feld Starten ein, um das erste Element beim Gruppieren von Daten in einer Pivot-Tabelle zu definieren. Soll Microsoft Excel das erste Element bestimmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch.


Geben Sie die Endzahl im Feld Beenden ein, um das letzte Element beim Gruppieren von Daten in einer Pivot-Tabelle zu definieren. Soll Microsoft Excel das letzte Element bestimmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch.


Geben Sie eine Zahl im Feld Nach ein, um das Intervall zu ändern, nach dem die Elemente in der Pivot-Tabelle gruppiert werden sollen. Microsoft Excel bestimmt auf der Grundlage der Elemente in den Quelldaten das Gruppierungsintervall automatisch.


Klicken Sie auf ein Seitenfeld im Feld Alle Seiten von, um Daten jeder Seite des markierten Seitenfeldes in einer neuen Tabelle derselben Arbeitsmappe anzuzeigen, zu analysieren oder zu drucken. Diese Option ist für Seitenfelder einer Pivot-Tabelle, die auf externen Daten basieren, nicht verfügbar.


Geben Sie einen neuen Namen im Feld Name ein, um den Namen der Pivot-Tabelle zu ändern.


Zeigt Gesamtergebnisse für Spalten in der Pivot-Tabelle an.


Zeigt Gesamtergebnisse für Zeilen in der Pivot-Tabelle an.


Weist der Pivot-Tabelle das standardmäßige AutoFormat von Microsoft Excel zu. Verwenden Sie den Befehl AutoFormat im Menü Format, um der Pivot-Tabelle ein anderes AutoFormat zuzuweisen.


Schließt ausgeblendete Seitenfeldelemente in Teilergebnisse von Pivot-Tabellen ein.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschriftungen verbinden, um die Zellen für alle äußeren Zeilen- und Spaltenbeschriftungen in der Pivot-Tabelle zusammenzuführen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fehlerwerte anzeigen als, um einen Wert anstelle eines Fehlers anzuzeigen, und geben Sie dann den anzuzeigenden Wert ein.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Leere Zellen anzeigen als, um einen Wert anstelle leerer Zellen anzuzeigen, und geben Sie dann den anzuzeigenden Wert ein.


Behält die Formatierung bei, die Sie Pivot-Tabellen-Daten zugewiesen haben, wenn Sie das Tabellenlayout aktualisieren oder ändern.


Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der die Seitenfelder angezeigt werden sollen. Das standardmäßige Seitenfeldlayout ist Zuerst nach unten.


Wählen Sie die Anzahl der Seitenfelder aus, die Sie in einer Zeile oder Spalte anzeigen möchten, bevor eine weitere Zeile oder Spalte im Seitenfeldlayout angelegt wird.


Speichert eine Kopie der externen Daten, auf denen die Pivot-Tabelle basiert.

Wenn Sie keine Kopie der externen Daten speichern und die Pivot-Tabelle später analysieren oder anpassen möchten, indem Sie auf der Pivot-Tabelle-Symbolleiste auf Pivot-Tabellen-Feld klicken, müssen Sie zuerst auf Daten aktualisieren auf der Pivot-Tabelle-Symbolleiste klicken, um die externen Daten erneut an die Pivot-Tabelle zu binden. Speichern Sie diese Daten nicht, werden sie auch in anderen Pivot-Tabellen derselben Arbeitsmappe nicht beachtet, die auf dieser Pivot-Tabelle basieren. Wenn Sie eine Berichtsvorlage verwenden, um externe Daten für die Pivot-Tabelle abzurufen, wird diese Option ignoriert. Weitere Informationen zur Verwendung von Berichtsvorlagen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Drilldown zulassen, um zu verhindern, daß Details angezeigt werden, wenn Sie auf eine Zelle im Datenbereich der Pivot-Tabelle doppelklicken. Weitere Informationen zur Verhinderung von Zugriffen auf Pivot-Tabellen-Details erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Speicher optimieren, um beim Aktualisieren der Pivot-Tabelle aus einer externen Datenquelle Speicher zu sparen. Weitere Informationen zu ressourcenschonenden Optionen beim Erstellen von Pivot-Tabellen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Aktualisiert Pivot-Tabellendaten mit den Quelldaten bei jedem Öffnen der Arbeitsmappe.


Verwenden Sie eine externe Datenbank als Quelldaten für die Pivot-Tabelle, die ein Kennwort erfordert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kennwort speichern, um das Kennwort als Teil der Abfrage zu speichern. Wenn Sie die Pivot-Tabelle aktualisieren, müssen Sie das Kennwort nicht erneut eingeben.


Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Hintergrundabfrage, um eine Pivot-Tabellen-Abfrage über externe Daten auszuführen, sobald Sie im Pivot-Tabellen-Assistenten auf Beenden klicken. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, führt Microsoft Excel die Abfrage im Hintergrund aus, während Sie Ihre Arbeit fortsetzen. Weitere Informationen zur Ausführung von Abfragen für Pivot-Tabellen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Setzt Optionen für Pivot-Tabellendaten, die aus externen Datenquellen stammen. Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn die Pivot-Tabelle auf externen Daten basiert.


Setzt Optionen für die Formatierung und Anzeige von Pivot-Tabellen.


Markieren Sie eine Zelle in der Zeile, Spalte oder dem Datenfeld, das Sie sortieren möchten. Elemente im Seitenfeldbereich können nicht sortiert werden. Weitere Informationen zum Sortieren von Daten in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Sortiert die niedrigste Zahl, den Anfang des Alphabets oder das älteste Datum in der markierten Zeile, Spalte oder im markierten Datenfeld an den Anfang.


Sortiert die höchste Zahl, das Ende des Alphabets oder das aktuellste Datum in der markierten Zeile, Spalte oder im markierten Datenfeld an den Anfang.


Zeigt die Sortierart an, die auf der aktiven Zelle basiert. Ist die aktive Zelle unter Sortieren nach eine Beschriftung für ein Zeilen- oder Spaltenfeld, wird automatisch die Option Beschriftungen ausgewählt. Ist die aktive Zelle ein Zeilen- oder Spaltenfeld, wird automatisch die Option Werte ausgewählt. Weitere Informationen zum Sortieren von Daten in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Gibt eine benutzerdefinierte Sortierreihenfolge für die Zeile, Spalte oder das Datenfeld vor, das bzw. die im Feld Sortieren nach angegeben ist. Sie können die Sortierung unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibung durchführen oder die Sortierrichtung von oben nach unten durch die Sortierrichtung von links nach rechts ersetzen. Weitere Informationen zum Sortieren von Daten in einer Pivot-Tabelle erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Beschreibt die Sortieroptionen, die Sie für die Zeile, die Spalte oder das Datenfeld, das bzw. die im Feld Sortieren nach angegeben ist, ausgewählt haben.


Klicken Sie auf eine der untenstehenden Optionen, um die Quelle anzugeben, aus der die Pivot-Tabelle erstellt werden soll.


Zeigt eine typische Pivot-Tabelle. Eine Pivot-Tabelle ist ein in Zeilen und Spalten angelegter Bericht. Sie können das Layout problemlos verändern, um die zusammengefaßten Daten unter verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.


Erstellt eine Pivot-Tabelle aus Daten, die spaltenweise in der Tabelle angeordnet sind.


Erstellt eine Pivot-Tabelle aus Daten, die in einer externen Datei oder Datenbank außerhalb der aktuellen Arbeitsmappe oder Microsoft Excel gespeichert sind.


Erstellt eine Pivot-Tabelle aus mehreren Microsoft Excel-Tabellenbereichen.


Erstellt eine Pivot-Tabelle aus einer anderen Pivot-Tabelle derselben Arbeitsmappe.


Geben Sie die Daten für die Pivot-Tabelle an. Geben Sie den Bereich im Feld Bereich ein, oder markieren Sie die Daten in der Tabelle. Die Schaltfläche Dialog reduzieren rechts neben dem Feld verkleinert das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie den Bereich durch Markieren der Zellen in der Tabelle eingeben können. Anschließend klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um wieder das gesamte Dialogfeld anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Tabellenregister, um andere Tabellen auszuwählen. Stammt der Bereich aus einer anderen Arbeitsmappe, geben Sie im Feld Bereich den Arbeitsmappen- und Blattnamen in der folgenden Syntax ein:

([Arbeitsmappenname]Blattname!Bereich)


Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine andere Arbeitsmappe mit der Liste oder dem Datenbereich auszuwählen, den Sie verwenden möchten.


Wenn keine Datenfelder abgerufen wurden, klicken Sie auf Daten abrufen, um mit Hilfe von Microsoft Query eine Pivot-Tabelle mit Daten aus einer externen Datenbank zu erstellen. Wurden Datenfelder abgerufen, klicken Sie auf Daten abrufen, um verschiedene externe Daten auszuwählen, die für die Pivot-Tabelle verwendet werden sollen.


Geben Sie den Bereich für jede Konsolidierungsquelle an, die in der Pivot-Tabelle enthalten sein soll. Geben Sie im Feld Bereich den Blattnamen und den Zellbezug ein. Die Schaltfläche Dialog reduzieren rechts neben diesem Feld verkleinert das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie den Bereich durch Markieren der Zellen in der Tabelle eingeben können. Anschließend klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um wieder das gesamte Dialogfeld anzuzeigen.

Gehört der Bereich zu einer anderen Arbeitsmappe, geben Sie im Feld Bereich den Arbeitsmappen- und Blattnamen mit der folgenden Syntax ein:

([Arbeitsmappenname]Blattname!Bereich)

Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Bezug im Feld Vorhandene Bereiche einzutragen. Wiederholen Sie dieses Verfahren für jeden Bereich, den Sie in der Pivot-Tabelle konsolidieren möchten.


Fügt den Bezug im Feld Bereich der Liste der Bezüge im Feld Vorhandene Bereiche hinzu.


Löscht den im Feld Vorhandene Bereiche ausgewählten Bezug. Dies hat keinen Einfluß auf die Quelldaten.


Listet alle Tabellenbereiche auf, die in der Pivot-Tabelle konsolidiert oder kombiniert werden.


Klicken Sie auf eine Nummer, um die Anzahl der Seitenfelder festzulegen, die in der Pivot-Tabelle angezeigt werden sollen.


Weist Elementbeschriftungen zu, die von den Seitenfeldern zur Identifizierung der Datenbereiche verwendet werden. Wählen Sie im Feld Vorhandene Bereiche einen Bereich aus, und geben Sie dann im Feld Feld eine Elementbeschriftung ein, oder wählen Sie eine Beschriftung aus. Sie können für die Elementbeschriftungen einen beliebigen Text verwenden. Wiederholen Sie dieses Verfahren für jeden Bereich und jedes Seitenfeld, das zur Identifizierung des Bereichs verwendet werden soll.


Erstellt nur ein Seitenfeld für eine Pivot-Tabelle, die aus mehreren Microsoft Excel-Konsolidierungsbereichen erstellt wurden. Mit einem einzelnen Seitenfeld können Sie alle konsolidierten Bereiche in einer Dropdown-Liste anzeigen und kombinieren.


Passen Sie die Seitenfelder für eine Pivot-Tabelle an, die aus mehreren Microsoft Excel-Konsolidierungsbereichen erstellt wurden. Sie können den Bereichen in maximal vier Seitenfeldern eigene Namen zuweisen.


Wenn Sie eine Pivot-Tabelle aus mehreren konsolidierten Bereichen erstellen, können Sie Seitenfelder verwenden, um Daten für ein Element unabhängig von den anderen Elementen eines Feldes anzuzeigen. Wenn Sie ein Element in einem Seitenfeld auswählen, werden andere Daten in der Pivot-Tabelle angezeigt.


Geben Sie eine vorhandene Pivot-Tabelle an, die als Datenquelle für die neue Pivot-Tabelle verwendet werden soll. In diesem Feld werden nur Pivot-Tabellen in der aktiven Arbeitsmappe angezeigt. Bezieht eine Pivot-Tabelle Daten aus einer externen Datenquelle, um ein Seitenfeldelement anzuzeigen, können Sie die vorhandene Pivot-Tabelle nicht verwenden, um eine neue Pivot-Tabelle zu erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Ziehen Sie Feldnamen in den Zeilen-, Spalten-, Daten- oder Seitenbereich, um das Layout der Pivot-Tabelle festzulegen. Sie können Felder in jeden gewünschten Pivot-Tabellenbereich ziehen. Anschließend können Sie auf die Feldschaltfläche doppelklicken, um festzulegen, wie die Felddaten zusammengefaßt werden sollen.


Zeigt, wie Sie die Feldschaltflächen ziehen, um die Pivot-Tabelle anzulegen.


Geben Sie die Position der Pivot-Tabelle an, oder wählen Sie weitere Optionen aus, indem Sie auf Optionen klicken.


Erstellt für die Pivot-Tabelle eine neue Tabelle in derselben Arbeitsmappe.


Markieren Sie die Zelle in der Tabelle, oder geben Sie im Feld Bestehendem Arbeitsblatt einen Zellbezug ein, um die obere linke Zelle des Bereichs in der Tabelle festzulegen, in dem die Pivot-Tabelle erstellt werden soll. Die Schaltfläche Dialog reduzieren rechts neben dem Feld verkleinert das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie den Bereich durch Markieren der Zellen in der Tabelle eingeben können. Anschließend klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um wieder das gesamte Dialogfeld anzuzeigen.


Klicken Sie auf Ende, um die Pivot-Tabelle zu erstellen, oder klicken Sie auf Optionen, um weitere Optionen für die Pivot-Tabelle festzulegen.


Ermöglicht die Festlegung erweiterter Optionen für die Pivot-Tabelle in bezug auf Formatierung, Layout, Speicherverwaltung und externe Daten.


Klicken Sie auf Optionen, um festzulegen, welche Elemente des Autoformats angewendet werden sollen.


Wählen Sie im Feld Formate ein Autoformat aus. Das ausgewählte Autoformat wird unter Vorschau angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um eine Tabelle automatisch mit dem ausgewählten Autoformat zu formatieren. Klicken Sie im Feld Formate auf Ohne, um ein Autoformat aus einer im Tabellenblatt markierten Tabelle zu entfernen.


Zeigt das Erscheinungsbild der Tabelle nach Anwenden des im Feld Formate ausgewählten Autoformats an.


Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Formattypen, die nicht im Autoformat enthalten sein sollen.


Geben Sie den Bezug auf das Eingabefeld für eine Datentabelle mit einer Variablen ein, wenn sich die Eingabewerte in einer Zeile befinden. Geben Sie die Bezüge für eine Datentabelle mit zwei Variablen sowohl in diesem als auch im Feld Werte aus Spalte ein.


Geben Sie den Bezug auf das Eingabefeld für eine Datentabelle mit einer Variablen ein, wenn sich die Eingabewerte in einer Spalte befinden. Geben Sie die Bezüge für eine Datentabelle mit zwei Variablen sowohl in diesem als auch im Feld Werte aus Zeile ein.


Zeigt alle Zeilen an, die innerhalb der von Ihnen festgelegten Grenzen liegen, ausgehend vom markierten Feld und dem ausgewählten Optionsbereich.


Wählen Sie Obersten oder Untersten aus, um für das in der Liste ausgewählte Feld den oberen bzw. unteren Teil von Elementen oder den Prozentsatz von Elementen einzublenden.


Wählen Sie die Anzahl oder den Prozentsatz aus, der angezeigt werden soll.


Wählen Sie Elemente oder Prozent aus, um die Anzahl der Elemente oder den Prozentsatz der Liste festzulegen, den Sie einblenden möchten.


Wenn die Elemente in der Textdatei durch Tabstops, Doppelpunkte, Semikola oder andere Zeichen getrennt sind, wählen Sie Getrennt aus. Falls alle Elemente in der Textdatei dieselbe Länge aufweisen, wählen Sie Feste Breite aus.


Geben Sie die Zeilennummer ein, um die erste Zeile der zu importierenden Daten festzulegen.


Klicken Sie im Feld Dateiursprung auf ein Format, um das Textdateiformat anzugeben.


Wählen Sie das in den Daten enthaltene Trennzeichen aus.


Teilt die durch Tabstops getrennten Daten in Spalten auf.


Teilt die durch Semikola getrennten Daten in Spalten auf.


Teilt die durch Kommata getrennten Daten in Spalten auf.


Teilt die durch Leerzeichen getrennten Daten in Spalten auf.


Teilt die Daten anhand des in den Daten enthaltenen benutzerdefinierten Trennzeichens in Spalten auf.


Klicken Sie auf Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln, wenn die Daten ein aus mehreren Zeichen bestehendes Trennzeichen zwischen Datenfeldern oder mehrere benutzerdefinierte Trennzeichen enthalten.


Wählen Sie das in den Daten enthaltene Trennzeichen aus. Falls das gewünschte Zeichen nicht aufgelistet ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anderes, und geben Sie dann im Feld mit der Einfügemarke ein oder mehrere Zeichen ein.


Unter Vorschau der markierten Daten zeigen Zeilen mit Pfeilen an, daß eine Trennlinie für eine Spalte oder ein Feld-Trennzeichen gefunden wurde. Klicken Sie auf die gewünschte Position, um eine zusätzliche Trennlinie zu erstellen. Doppelklicken Sie auf die Linie, um eine vorhandene Trennlinie zu löschen. Klicken und ziehen Sie eine Trennlinie, um sie an eine andere Position im Text zu verschieben.


Markieren Sie die Spalte unter Vorschau der markierten Daten. Klicken Sie dann unter Datenformat der Spalten auf das Datenformat, das Sie auf die ausgewählte Spalte des konvertierten Textes anwenden möchten. Nachdem Sie eine Datenformatoption für die gewünschte Spalte ausgewählt haben, zeigt die Spaltenüberschrift unter Vorschau der markierten Daten das angewendete Format an. Wenn Sie auf Datum klicken, wählen Sie im Feld Datum ein Datumsformat aus.

Um eine Datenspalte beim Import einer Textdatei auszuschließen, markieren Sie die Spalte unter Vorschau der markierten Daten, und wählen Sie dann Spalten nicht importieren (überspringen) aus.


Zeigt, wie der in Spalten aufgeteilte Text in der Tabelle dargestellt wird.


Doppelklicken Sie auf den Fensternamen in der Liste, um ein ausgeblendetes Fenster anzuzeigen.


Aktiviert die Überwachung der Freigabe und des Änderungsprotokolls, so daß Sie nacheinander erfolgte Änderungen hervorheben können. Ist die Arbeitsmappe bereits freigegeben, wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Freigabe der Arbeitsmappe aufgehoben und die Änderungsüberwachung deaktiviert, so daß die Änderungen in der Arbeitsmappe nicht mehr hervorgehoben werden können. Stellen Sie sicher, daß das Kontrollkästchen Änderungen auf dem Bildschirm markieren aktiviert ist, wenn Sie geänderte Zellen hervorheben möchten. Weitere Informationen dazu, welche Änderungen gekennzeichnet oder ignoriert werden, erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wer, um Änderungen in der Arbeitsmappe hervorzuheben, die von einer oder mehreren im Feld Wer ausgewählten Personen durchgeführt wurden.


Hebt Änderungen in der Tabelle hervor. Um Details zu den Änderungen anzuzeigen, richten Sie den Zeiger auf eine hervorgehobene Zelle. Die Zeilennummer der Zeile mit der hervorgehobenen Zelle wird ebenfalls hervorgehoben. Weitere Informationen dazu, welche Änderungen gekennzeichnet oder ignoriert werden, erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wann, um Änderungen hervorzuheben, die während der im Feld Wann angegebenen Zeitspanne durchgeführt wurden. Klicken Sie auf Alle, Seit der letzten Speicherung, Noch nicht überprüft oder auf Seit, um die auf durchgeführte Änderungen zu überprüfende Zeitspanne zu ändern. Wenn Sie auf Seit klicken, geben Sie das gewünschte Datum im Feld Wann ein. Wenn Sie auf Noch nicht überprüft klicken, können Sie die Änderungen hervorheben, die Sie im Menü Extras im Untermenü Änderungen verfolgen noch nicht mit Änderungen akzeptieren oder ablehnen überprüft haben.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wo, um die Änderungen in einem bestimmten Zellbereich hervorzuheben. Halten Sie STRG gedrückt, und klicken Sie auf die nichtangrenzenden Zellen, deren Änderungen Sie hervorheben möchten. Die Schaltfläche Dialog reduzieren rechts neben dem Feld verkleinert das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie den Bereich durch Markieren der Zellen in der Tabelle eingeben können. Klicken Sie anschließend erneut auf die Schaltfläche, um wieder das gesamte Dialogfeld anzuzeigen.


Zeigt die Änderungen in einem separaten Änderungsprotokollblatt an, in dem Sie die Informationen filtern können, um die gewünschten Änderungen herauszusuchen. Dieses Kontrollkästchen ist erst verfügbar, nachdem die Arbeitsmappe als freigegeben gespeichert wurde. Weitere Informationen zur Verwaltung und Anzeige des Änderungsprotokollblatts, in dem die seit der letzten Anzeige durchgeführten und gespeicherten Änderungen enthalten sind, erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Fügt eine neue, im Tabellenblatt erstellte Ansicht, einschließlich Druckbereichen und Druckeinstellungen, hinzu.


Löscht die im Feld Ansichten ausgewählte Ansicht.


Listet alle für das aktive Tabellenblatt definierten Ansichten auf.


Geben Sie ein Kennwort ein, um nichtberechtigte Benutzer daran zu hindern, den Blattschutz aufzuheben. Ein Kennwort kann bis zu 255 Zeichen umfassen. Sie können eine beliebige Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibung eingeben.


Schützt den Aufbau einer Arbeitsmappe, so daß Blätter nicht gelöscht, verschoben, ausgeblendet, eingeblendet oder umbenannt und keine neuen Blätter eingefügt werden können.


Schützt die Fenster einer Arbeitsmappe, so daß sie nicht verschoben, vergrößert, verkleinert, ausgeblendet, eingeblendet oder geschlossen werden können.


Doppelklicken Sie auf einen Blattnamen in der Liste, um ein Blatt in der aktiven Arbeitsmappe einzublenden.


Trennt den ausgewählten Benutzer von der freigegebenen Arbeitsmappe. Klicken Sie auf Entfernen, um einen Benutzer zu entfernen, dessen Netzwerkverbindung unterbrochen ist oder der keine Änderungen an der Arbeitsmappe mehr vornimmt, während die Verbindung zur Arbeitsmappe weiterhin besteht. Gehen Sie umsichtig vor: Wird eine Person entfernt, die gerade Änderungen in einer freigegebenen Arbeitsmappe vornimmt, gehen die von dieser Person durchgeführten Änderungen verloren, wenn die Arbeitsmappe nicht gespeichert wurde. Ein getrennter Benutzer kann den Befehl Speichern unter im Menü Datei verwenden, um die freigegebene Arbeitsmappe unter einem anderen Namen zu speichern. Wenn die Änderungsprotokollierung in der freigegebenen Originalarbeitsmappe eingeschaltet war, kann dieser Benutzer die von ihm vorgenommenen Änderungen mit der Originalarbeitsmappe zusammenführen.


Zeigt die Namen der Benutzer an, die gerade an der Arbeitsmappe arbeiten, sowie Datum und Uhrzeit, zu der sie diese geöffnet haben.


Legt fest, daß andere Benutzer im Netzwerk die angezeigte Arbeitsmappe zum selben Zeitpunkt ändern und anschließend erzeugte Kopien dieser Arbeitsmappe zusammenführen dürfen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Arbeitsmappe als freigegebene Arbeitsmappe gespeichert. Weitere Informationen zur Arbeit mit freigegebenen Arbeitsmappen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Macht aktualisierte Versionen der von anderen Personen durchgeführten und gespeicherten Änderungen für Sie zugänglich, wenn Sie die Arbeitsmappe speichern.


Macht aktualisierte Versionen der von anderen Personen durchgeführten und gespeicherten Änderungen in dem Zeitraum für Sie zugänglich, den Sie im Feld Minuten eingeben.


Änderungen anderer Benutzer werden in dem angegebenen Zeitraum aktualisiert. Die von Ihnen durchgeführten Änderungen werden zum Zeitpunkt der Aktualisierung jedoch nicht gespeichert.


Ihre Änderungen werden gespeichert, und Änderungen anderer Benutzer werden in dem angegebenen Zeitraum in der Arbeitsmappe aktualisiert.


Gibt an, wie Sie kollidierende Änderungen überprüfen können, wenn Sie die freigegebene Arbeitsmappe speichern. Weitere Informationen zur Konfliktlösung in einer freigegebenen Arbeitsmappe erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Zeigt das Dialogfeld Konfliktlösung an, so daß Sie jede kollidierende Änderung prüfen und entscheiden können, welche Änderungen beim Speichern der Arbeitsmappe beibehalten werden sollen.


Ersetzt kollidierende Änderungen bei jedem Speichern durch Ihre Änderungen. Wenn Sie auf Gespeicherte Änderungen behalten klicken, wird das Dialogfeld Konfliktlösung beim Speichern einer freigegebenen Arbeitsmappe nicht angezeigt.


Legt persönliche Druck- und Filteroptionen für die freigegebene Arbeitsmappe fest. Wenn Sie eine oder beide Optionen auswählen, wird die getroffene Auswahl unabhängig von anderen mit Ihrer Kopie der freigegebenen Arbeitsmappe gespeichert.


Speichert persönliche Druckereinstellungen, die Sie in der freigegebenen Arbeitsmappe definiert haben. Zu den Druckereinstellungen gehören Seitenwechsel, Druckbereiche und Einstellungen, die Sie in der Seitenumbruch-Vorschau sowie im Dialogfeld Seite einrichten (Menü Datei) vornehmen.


Speichert Einstellungen, die Sie mit den Befehlen im Untermenü Filter des Menüs Daten vornehmen, einschließlich der Filteroptionen, für die Sie den Befehl AutoFilter verwenden.


Gibt an, wie oft die Änderungen anderer Benutzer angezeigt werden sollen.


Gibt an, ob die Änderungsprotokollierung durchgeführt werden soll, wenn Sie eine Arbeitsmappe freigeben. Wenn Sie ein Änderungsprotokollierung führen, können Sie hervorgehobene Änderungen überprüfen und Änderungen aus mehreren Kopien derselben Arbeitsmappe in den angegebenen Zeitabständen zusammenführen.


Speichert Informationen über die in der Arbeitsmappe durchgeführten Änderungen auf der Basis der abgelaufenen Zeit. Geben Sie im Feld Tage rechts neben dem Feld Änderungsprotokoll führen für die letzten die Anzahl der Tage ein, für die das Änderungsprotokoll gelten soll.


Schaltet die Änderungsprotokollierung aus. Anschließend können Sie die Änderungen aus mehreren Kopien derselben Arbeitsmappe weder zusammenführen noch hervorgehobene Änderungen überprüfen.