Copyright: AVM Berlin, 1998


  Der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98

Der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 ermöglicht die Nutzung von Remote Access Services (RAS) via ISDN.

NDIS ist die Abkürzung für Network Device Interface Specification und stellt einen Standard für die Anbindung von Netzwerkkarten (Hardware) an Netzwerkprotokolle (Software) dar. NDIS WAN ist eine Microsoft-Erweiterung dieses Standards in Bezug auf Wide Area Networking (WAN). Der NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 erlaubt also die Nutzung des ISDN-Controllers als WAN-Karte, wobei der ISDN-Controller über die Anwendungsschnittstelle COMMON-ISDN-API (CAPI) 2.0 angesprochen wird.

Diese Hilfe-Datei bietet Ihnen einen Überblick über die Dokumentation zum NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98. Folgende Texte sind verfügbar:

-	Dokumentation zum AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 (Version 2.0)

-	Beschreibung der Architektur des NDIS WAN CAPI-Treibers für Windows 98 (englisch).


Dokumentation zum NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH & Co. KG

AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98
[Build 02.00.00 vom 8.7.97]

Inhalt:

1	Allgemeines

2	Installation

2.1	Vorbereitung

2.2	Installation des AVM ISDN-Controllers

2.3	Installation des DFÜ-Netzwerkes von Windows 98

2.4	Installation des NDIS WAN CAPI-Treibers für Windows 98

2.5	Testen der Installation des AVM NDIS WAN CAPI-Treibers für Windows 98

2.5.1 Vorbereitung der Testverbindung

2.5.2 Konfiguration der Testverbindung

2.5.3 Aufbau der Testverbindung

3	Verbindungen zu Internet-Service-Providern (ISP)

3.1 ISDN-B-Kanal-Protokolle und PPP-Varianten

4	Verbindung von PCs mit Hilfe des Remote Access Service (RAS)

4.1 Remote Access Service (RAS) mit Windows 98

4.1.1 Beispielkonfiguration RAS  (Lokale Seite: Windows 98-Computer, Gegenstelle Windows 98-Computer, Benutzung von AVM ISDN-Controllern)

4.2 Remote Access Service (RAS) mit Windows NT

5	Multilink-PPP-Verbindungen

6	Rechtliche Hinweise und Supportleistungen

7	Geschichte des Treibers

8	AVM Data Call Center

9	Mögliche Fehlerzustände und Lösungen

__________________________________________________________________

1	Allgemeines

AVM stellt Ihnen mit dem vorliegenden NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 eine Software zur Nutzung des DFÜ-Netzwerkes (RAS) über ISDN zur Verfügung. Diese Software steht für alle AVM-Kunden kostenfrei bereit. Der NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 aus der AVM "Middleware"-Reihe basiert auf der standardisierten Anwendungsschnittstelle CAPI 2.0 und kann mit allen AVM ISDN-Controllern eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, daß Sie durch diese Architektur, anders als beim AVM ISDN CAPI Port-Treiber (UNIMODEM/VCOMM-Treiber), nur ISDN-Verbindungen auf Basis des Point-to-Point-Protokolls (PPP) over ISDN und HDLC aufbauen können (DFÜ-Netzwerke). Hyperterminal, CompuServe-Clientsoftware, T-Online-Decoder oder ähnliche Software wird mit dem NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 nicht angesprochen. Nutzen Sie dazu bitte den ISDN CAPI Port-Treiber von AVM. AVM-Kunden können den AVM ISDN CAPI Port-Treiber kostenfrei vom AVM Data Call Center herunterladen.

Für weitere Informationen zu Remote-Access-Produkten (wie z.B. NetWAYS/ISDN), die die Funktionsvielfalt von ISDN voll ausschöpfen sowie einen kostengünstigen und leistungsfähigen Betrieb ermöglichen, wenden Sie sich bitte an AVM.

Eine detaillierte Beschreibung der Spezifikation des Treibers finden Sie hier. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise in der Windows 98-Dokumentation zum Thema "Remote Access Services (RAS)".

Nach der Installation (Abschnitt 2) empfehlen wir eine Testverbindung zum AVM Data Call Center (Abschnitt 2.5), um die korrekte Installation des Treibers zu überprüfen.

2	Installation

2.1	Vorbereitung

Achtung:	Bitte befolgen Sie unbedingt die hier beschriebene Installationsreihenfolge!

Wenn Sie bereits die Beta 1-Version des AVM NDIS WAN Miniport-Treibers installiert hatten, deinstallieren Sie diesen Treiber zuerst.

Achtung:	Ein Update ist nicht möglich !

Zur Deinstallation gehen Sie folgendermaßen vor:

-	Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Netzwerk > Eintrag "AVM NDIS WAN Miniport Driver" markieren > Entfernen.

-	Starten Sie Ihren Rechner neu.

2.2	Installation des AVM ISDN-Controllers

Installieren Sie den AVM ISDN-Controller wie im Handbuch beschrieben. Bitte verwenden Sie die aktuellen CAPI 2.0-Treiber. Sie erhalten diese kostenfrei über das AVM Data Call Center (siehe Abschnitt 8).

2.3	Installation des DFÜ-Netzwerkes von Windows 98

Ist das DFÜ-Netzwerk noch nicht installiert, dann tun Sie dies jetzt:

-	Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software > Registerkarte "Windows-Setup" > Verbindungen > Details.. > DFÜ-Netzwerk > OK.

2.4	Installation des NDIS WAN CAPI-Treibers für Windows 98

Sie können nun den NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 installieren.

-	Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows 98 und klicken Sie auf das Symbol Netzwerk.

-	Schaltfläche Hinzufügen > Netzwerkkarte > Hinzufügen. Im darauffolgenden Fenster klicken Sie auf die Schaltfläche Diskette. Geben Sie im Fenster "Herstellerdateien kopieren von:" den Pfad zum Verzeichnis mit den Dateien des NDIS WAN CAPI-Treibers an. Bestätigen Sie mit OK.

-	Der Treiber "AVM NDIS WAN CAPI-Treiber" wird angezeigt. Bestätigen Sie noch einmal mit OK.

-	Die benötigten Dateien werden auf Ihre Festplatte kopiert. Im Netzwerkfenster werden nun (mindestens) folgende Komponenten aufgeführt:

Netzwerkkarte: AVM NDIS WAN CAPI-Treiber

Netzwerkkarte: DFÜ-Treiber

Protokoll: NDISWAN -> AVM NDIS WAN CAPI-Treiber

-	Fügen Sie benötigte Netzwerkprotokolle, wie TCP/IP, IPX/SPX oder NetBIOS, nach Bedarf hinzu (für die unten beschriebene Testverbindung benötigen Sie TCP/IP). Überprüfen Sie die Bindungen der Protokolle an den DFÜ-Treiber. Entfernen Sie überflüssige Bindungen. Änderungen können auch nachträglich vorgenommen werden.

-	Um die Installation fortzusetzen, bestätigen Sie die Einstellungen im Netzwerkfenster durch Klicken auf OK. Der "Assistent für die ISDN-Konfiguration" wird automatisch gestartet. Er unterstützt Sie bei der weiteren Konfiguration des Treibers. Klicken Sie auf Weiter.

-	Im nächsten Fenster wählen Sie die Einstellung "D-Kanal-Protokoll: Automatisch", da das D-Kanal-Protokoll bereits bei der Installation der Treibersoftware für den ISDN-Controller angegeben wurde und hier nicht noch einmal eingetragen werden muß. Bestätigen Sie mit Weiter.

-	Falls Sie dies benötigen, können Sie im nächsten Fenster für die beiden "Modemeinträge" des AVM NDIS WAN CAPI-Treibers Mehrfachrufnummern (MSN = Multiple Subscriber Number) vergeben (Dialogfenster " Rufnummer"). Bestätigen Sie mit Weiter.

Soll der ISDN-Controller im RAS-Server-Modus eingesetzt werden, und es befinden sich noch andere CAPI-Anwendungen mit der Dienstekennung "Daten" (DATA64K-Service) auf Ihrem PC (z.B. FRITZ!data), müssen Sie Mehrfachrufnummern vergeben. Nur so können einkommende Rufe eindeutig zugeordnet werden. Die Mehrfachrufnummer gilt sowohl für ein- als auch ausgehende Rufe. Eine getrennte Konfiguration ist nicht möglich. Benötigen Sie eine getrennte MSN für ausgehende Rufe, verwenden Sie den AVM ISDN CAPI Port-Treiber. Nachträgliche Änderungen der MSN werden erst nach einem Neustart von Windows aktiv.

-	Nach dem Beenden des Assistenten für die ISDN-Konfiguration werden Sie aufgefordert, die Windows 98-CD-ROM einzulegen. Wird beim Kopieren der Dateien von der CD-ROM ein Versionskonflikt bei der Datei "NDIS.VXD" (Windows NDIS 3.1 Wrapper) gemeldet, antworten Sie bitte auf die Frage "Möchten Sie diese Datei beibehalten?" mit "Ja".

-	Die Installation ist damit beendet. Nach dem Neustart des Rechners können Sie den AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 verwenden.

2.5	Testen der Installation des AVM NDIS WAN CAPI-Treibers für Windows 98

Nach erfolgter Installation können Sie anhand einer Testverbindung überprüfen, ob

-	der AVM ISDN-Controller in Ihrem System richtig installiert ist,

-	die Anwendungsschnittstelle CAPI 2.0 korrekt initialisiert ist,

-	der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 im System zur Verfügung steht,

-	das DFÜ-Netzwerk von Windows 98 zur Verfügung steht und

-	das Netzwerkprotokoll TCP/IP korrekt installiert ist.

Sie sollten die im folgenden beschriebene Testverbindung unbedingt aufbauen, um die korrekte Installation der einzelnen Komponenten zu überprüfen.

Die beschriebene Verbindung zum AVM Intranet-Server simuliert eine PPP-Verbindung via HDLC-Protokoll über das DFÜ-Netzwerk. Eine Vielzahl von Internet-Service-Providern (ISP) benutzt ebenfalls diese Protokollkombination. Durch einfaches Anpassen von Rufnummer, Kennwort und Benutzername kann daher nach erfolgreichem Abschließen des Tests diese Konfiguration prinzipiell ebenfalls zur Verbindungsaufnahme zu einem Internet-Service-Provider genutzt werden.

2.5.1	Vorbereitung der Testverbindung

Folgende Komponenten müssen nacheinander installiert werden:

-	AVM ISDN-Controller mit aktueller Treibersoftware (CAPI 2.0),

-	das DFÜ-Netzwerk von Windows 98

(Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software > Registerkarte "Windows-Setup" > Verbindungen > DFÜ-Netzwerk)

-	AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98,

-	Netzwerkprotokoll TCP/IP

(Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Netzwerk > Hinzufügen...> Protokoll > Microsoft > TCP/IP).

Stellen Sie sicher, daß das TCP/IP-Protokoll nur an das DFÜ-Netzwerk gebunden ist. Eine Mehrfachbindung an lokale Netzwerkkarten (z.B. NE2000 o.ä) kann zu Fehlfunktionen führen. Überprüfen Sie außerdem, ob in den Eigenschaften des TCP/IP-Protokolls das automatische Beziehen der IP-Adresse konfiguriert ist (Systemsteuerung > Netzwerk > TCP/IP > Eigenschaften > Registerkarte "IP-Adresse").

2.5.2	Konfiguration der Testverbindung

Zur Konfiguration der Testverbindung gehen Sie wie folgt vor:

-	Im DFÜ-Netzwerk Doppelklick auf "Neue Verbindung erstellen" und das Modem "AVM NDIS WAN Line 1" oder "AVM NDIS WAN Line 2" aus der Liste auswählen. Mit Weiter bestätigen.

-	Unter "Rufnummer" die Telefonnummer (030) 39 98 43 20 des AVM Intranet-Servers eintragen. Bei Anschluß an eine Nebenstellenanlage die Amtsholung ("0") berücksichtigen. Mit Weiter die Konfiguration der Verbindung abschließen.

-	Im DFÜ-Netzwerk das eben erstellte Symbol auswählen und über die rechte Maustaste "Eigenschaften" auswählen. Den Punkt "Landes- und Ortskennzahl verwenden" deaktivieren, damit keine zusätzliche Vorwahl benutzt wird. Auf Servertyp... klicken und als Typ des DFÜ-Servers "PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet" auswählen.

-	Unter "Erweiterte Optionen:" die Optionen "Am Netzwerk anmelden" und "Softwarekomprimierung aktivieren" ausschalten und als zulässiges Netzwerkprotokoll nur "TCP/IP" wählen. Auf TCP/IP-Einstellungen... klicken. Im Fenster "TCP/IP-Einstellungen" die Standardeinstellungen beibehalten ("Vom Server zugewiesene IP-Adresse" und "Vom Server zugewiesene Namensserveradressen" aktiviert). Mit OK den Dialog schließen.

2.7.3	Aufbau der Testverbindung

Bauen Sie die Verbindung zum AVM Intranet-Server mit einem Doppelklick auf (Benutzername und Kennwort sind nicht erforderlich). Starten Sie nach dem Verbindungsaufbau einen 32-Bit-WWW-Browser (z.B. Netscape) und geben Sie als Adresse "http://www.avm.de" an. Die AVM-Homepage erscheint. Eine Verbindung zu anderen Servern im Internet besteht nicht.

3	Verbindungen zu Internet-Service-Providern (ISP)

Grundsätzlich gibt es keine fest definierten Standards für den ISDN-Zugang zum Internet über Internet-Service-Provider. PPP/SLIP-Protokollvarianten, feste oder dynamische IP-Adressen, fester oder dynamischer DNS und verschiedene Verfahren zur Echtheitsbestätigung (Authentication) sind möglich. AVM bietet zu diesem komplexen Thema zwei Dateien zum Herunterladen vom AVM Data Call Center (030/39 98 43 00) oder über das Internet (www.avm.de) an:

"ISDN und Internet oder PPP praktisch" (Datei: ppp_prak.doc) und  "Der digitale Weg ins Internet oder das wahre PPP" (Datei: ppp_true.doc).

Sie finden beide Dokumente im Verzeichnis \Programs\.

Für TCP/IP-Verbindungen mit dem AVM NDIS WAN-Treiber müssen Sie 32-Bit-Clientsoftware (z.B. WWW-Browser, FTP-Client) einsetzen (keine 16-Bit-Software für Windows 3.x!). Ansonsten kann keine IP-Verbindung mit dem in Windows 98 integrierten 32-Bit-TCP/IP-Stack aufgebaut werden.

3.1	ISDN-B-Kanal-Protokolle und PPP-Varianten

Viele Provider verwenden HDLC oder das X.75-Protokoll im ISDN-B-Kanal. Bei PPP kommen die Varianten "PPP over ISDN" nach RFC 1618 (auch als PPP synchron bezeichnet) und "PPP Modem style" nach RFC 1162 (auch als PPP asynchron bezeichnet) zum Einsatz.

Hinweis:	Bitte erfragen Sie bei ihrem Internet-Provider, welche Protokolle bzw. Protokollkombination und welche Verfahren zur Echtheitsbestätigung (Authentication) Sie für den ISDN-Zugang benötigen!

Fehlerhafte Protokolleinstellungen verursachen einen sofortigen Verbindungsabbruch oder verhindern den Verbindungsaufbau ganz (Fehlermeldung: "Der angewählte Computer reagiert nicht").

Der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 arbeitet im Gegensatz zum AVM ISDN CAPI Port-Treiber immer mit der folgenden Protokollkombination:

-	ISDN-B2-Protokoll: 	HDLC Transparent

-	PPP-Variante: 	"PPP over ISDN" nach RFC 1618 (PPP synchron)

Diese Einstellungen sind entsprechend der NDIS-Spezifikation von Microsoft fest vorgegeben und können vom Benutzer nicht verändert werden. Sollten Sie andere Protokolle oder PPP-Varianten benötigen, empfehlen wir Ihnen den AVM ISDN CAPI Port-Treiber.

4	Verbindung von PCs mit Hilfe des Remote Access Service (RAS)

Dieser Abschnitt enthält Hinweise, wie sie Ihren Windows 98-PC mit einem anderen PC (Windows 98 oder Windows NT) verbinden, um auf entfernte Daten zugreifen zu können. Zur Konfiguration von RAS lesen Sie bitte in der Dokumentation für Windows 98 oder im Hilfesystem nach.

In diesem Abschnitt bezeichnet "Server" den PC, der in Empfangsbereitschaft steht, während der "Client" den ISDN-Verbindungsaufbau durchführt. Der RAS-Server wird in Windows 98 anders konfiguriert als in Windows NT. In Windows NT 3.51/4.0 können Sie den entsprechenden NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows NT einsetzen, um RAS im Server-Modus zu betreiben. Dieser Treiber kann kostenfrei vom AVM Data Call Center heruntergeladen werden.

4.1	Remote Access Service (RAS) mit Windows 98

Zur Nutzung von RAS benötigen Sie folgende Komponenten:

-	AVM ISDN-Controller mit aktueller Treibersoftware (CAPI 2.0)

-	AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98

-	DFÜ-Netzwerk (eventuell mit DFÜ-Server-Modul)

-	Netzwerkprotokoll (z.B. NetBEUI) mit passender Clientsoftware und Bindung an das DFÜ-Netzwerk.

Stellen Sie sicher, daß alle genannten Komponenten installiert sind und informieren Sie sich über die Möglichkeiten/Unterschiede in der Konfiguration der Clientsoftware. Grundsätzlich kann Windows 98 nur eine DFÜ-Verbindung zur Zeit aufbauen. In der folgenden Beispielkonfiguration wird mit Hilfe des NetBEUI-Protokolls von Microsoft ein Laufwerk auf dem entfernten Computer (Server) auf den Client-Computer "gemappt", d.h. das Laufwerk kann über ISDN wie ein lokales Laufwerk angesprochen werden.

4.1.1	Beispielkonfiguration RAS (Lokale Seite: Windows 98-Computer, Gegenstelle Windows 98-Computer, Benutzung von AVM ISDN-Controllern)

Vorbereitungen (Client und Server):

1.	DFÜ-Server installieren (nur Server)

Um mit einem Windows 98-Rechner RAS-Serverdienste anbieten zu können, muß sich die Datei "RNASERV.DLL" im \Windows\System-Verzeichnis befinden. Diese DLL wird normalerweise mit dem AVM NDIS WAN CAPI-Treiber installiert oder kann alternativ mit dem Windows 98-Plus Pack installiert werden. Ist diese DLL vorhanden, so erscheint im Windows 98 DFÜ-Netzwerk unter dem Menüpunkt "Verbindungen" der Eintrag "DFÜ-Server..".

2.	NetBEUI-Protokoll installieren.

Systemsteuerung > Netzwerk > Hinzufügen... > Protokoll > Hinzufügen... > Hersteller: "Microsoft" > NetBEUI

3.	Bindung des Protokolls überprüfen

Systemsteuerung > Netzwerk > DFÜ-Treiber markieren > Eigenschaften > Registerkarte "Bindungen" > NetBEUI muß aktiviert sein

4. 	Client installieren

Systemsteuerung > Netzwerk > Hinzufügen... > Client > Hinzufügen... > Hersteller: "Microsoft" > Client für Microsoft-Netzwerke

5.	Datei- und Druckerfreigabe installieren (nur Server)

Systemsteuerung > Netzwerk > Hinzufügen... > Dienst > Hinzufügen... > Hersteller: "Microsoft" markieren > Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke

Konfiguration des Windows 98-Clients:

1.	Neue DFÜ-Verbindung erstellen

Arbeitsplatz > DFÜ-Netzwerk > Neue Verbindung erstellen > Namen der Verbindung angeben > Modem "AVM NDIS WAN Line 1 oder 2" wählen > Weiter > Rufnummer eingeben (bei Nebenstellen die Amtsholung berücksichtigen) > Weiter > Fertigstellen

2.	DFÜ-Verbindung konfigurieren

Neu erstellte DFÜ-Verbindung markieren > mit rechter Maustaste anklicken und "Eigenschaften" auswählen > "Landes- und Ortskennzahl verwenden" deaktivieren > Servertyp... > "Typ des DFÜ-Servers: PPP: Windows 98, Windows NT 3.5, Internet" > Erweiterte Optionen: "Am Netzwerk anmelden" und "Softwarekomprimierung aktivieren" aktivieren > Zulässige Netzwerkprotokolle: NetBEUI markieren > OK > OK

3.	DFÜ-Verbindung aktivieren

Überprüfen Sie die Rufnummer und doppelklicken Sie auf die neu erstellte Verbindung im DFÜ-Netzwerk.

4.	Laufwerk des Remote-Computers "mappen"

Explorer starten > Menüpunkt "Extras" > "Netzlaufwerk verbinden..." > freien Laufwerksbuchstaben auswählen > Pfad mit folgender Notation eingeben: "\\Rechnername\freigegebenes Verzeichnis des Servers" > OK

Achtung:	Bitte beachten Sie die exakte Einhaltung der Notation!

Beispiel: \\SERVER\TEST

Konfiguration des Windows 98-Servers:

1.	Namen des Computer festlegen

Systemsteuerung > Netzwerk > Identifikation > Computername

Beispiel: SERVER

2.	Datei- und Druckerfreigabe aktivieren

Systemsteuerung > Netzwerk > Datei- und Druckerfreigabe... > "Andere Benutzer sollen auf meine Dateien zugreifen können"

3.	Verzeichnis freigeben

Explorer starten > freizugebendes Verzeichnis wählen, z.B. "TEST" > rechte Maustaste > Freigabe... > "Freigeben als:" markieren > Freigabenamen eingeben, z.B. "TEST" > Zugriffstyp: "Lese-/Schreibzugriff" > OK

4.	Server aktivieren

Arbeitsplatz > DFÜ-Netzwerk > Verbindungen > DFÜ-Server... > "AVM NDIS WAN Line 1 oder 2" auswählen > Zugriff für Anrufer aktivieren.

4.2	Remote Access Service (RAS) mit Windows NT

Um mit Windows NT RAS nutzen zu können, müssen Sie den "NDIS WAN CAPI-Treiber für ISDN/CAPI 2.0" unter Windows NT installieren. Dieser Treiber kann unter Windows NT 3.51 und 4.0 verwendet werden. Die Installation dieses Treibers ist in der beiliegenden Dokumentation ausführlich beschrieben. Führen Sie die dort beschriebene Testverbindung unbedingt durch. Als RAS-Gegenstelle (Server) können Sie dann z.B. einen Windows 98-Rechner prinzipiell genauso erreichen wie das AVM Data Call Center (ADC). Auf dem Windows 98-Rechner (Server) kann das Modem "AVM NDIS WAN Line 1 oder 2" als DFÜ-Server verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, daß

-	auf beiden Rechnern dieselben Netzwerkprotokolle installiert sind und diese für RAS-Verbindungen konfiguriert sind;

-	Sie die notwendigen Rechte (Einwahl per RAS, Zugriffsrechte auf Ressourcen etc.) konfiguriert haben.

Bitte informieren Sie sich über die erforderlichen Schritte in der Dokumentation zu Windows NT.

Wenn Sie Produkte anderer Hersteller als RAS-Server einsetzen, informieren Sie sich bitte über die jeweilige Konfiguration des benutzten PPP-Protokolls (synchron oder asynchron) und des ISDN-B-Kanal-Protokolls.

5	Multilink-PPP-Verbindungen

Durch die Installation des AVM NDIS WAN CAPI-Treibers wird die Funktionalität des DFÜ-Netzwerkes von Windows 98 erweitert. Dadurch können auf Wunsch auch sog. "Multilink-PPP-Verbindungen" eingerichtet werden. Bei einer Multilink-PPP-Verbindung werden beide ISDN-B-Kanäle zu einem Verbindungsziel aufgebaut. Es steht dann fast die doppelte Übertragungskapazität zur Verfügung. Bitte beachten Sie vor der Einrichtung einer Multilink-PPP-Verbindung folgende Punkte:

-	Es entstehen Gebühren für beide ISDN-B-Kanäle.

-	Die Gegenstelle, z.B. Ihr Internet-Service-Provider (ISP) muß diesen Betriebsmodus unterstützen.

-	RAS-Verbindungen (siehe Punkt 4) können via Multilink-PPP genutzt werden. Aktivieren Sie dazu auf der Seite des RAS-Servers einfach das zweite "Modem" AVM NDIS WAN Line 2 auf die Annahme eines Rufes.

Zum Einrichten einer Multilink-PPP-Verbindung gehen Sie bitte wie folgt vor:

a)	Erstellen Sie eine neue Verbindung im DFÜ-Netzwerk.

b)	Klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste auf die Verbindung und wählen Sie "Eigenschaften".

c)	Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen... im Feld "Zusätzliche Geräte:"

d)	Aktivieren Sie die Option "Zusätzliche Geräte benutzen" und klicken anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen...

e)	Wählen Sie unter "Gerätename:" das jeweils noch nicht benutzte Modem, z.B. "AVM NDIS WAN Line 2", und tragen Sie im Feld "Rufnummer:" die gleiche Rufnummer wie in der unter a) erstellten Hauptverbindung ein. .

f)	Schließen Sie den Dialog mit OK.

Wenn Sie nun die oben konfigurierte DFÜ-Verbindung aktivieren, wird automatisch versucht, beide ISDN-B-Kanäle zu einer Zielrufnummer aufzubauen. Kann nur ein ISDN-B-Kanal aufgebaut werden, z.B. weil Ihr ISP kein Multilink-PPP unterstützt, so erhalten Sie darüber keine eindeutige Rückmeldung. Möchten Sie kontrollieren, wie viele B-Kanäle aufgebaut wurden, doppelklicken Sie bitte auf das DFÜ-Symbol in der Taskleiste von Windows 98. Mit Hilfe der Schaltfläche Details>> können Sie bei Bedarf den zweiten B-Kanal manuell auf- und abbauen. Über diesen Mechanismus können Sie die Übertragungskapazität z.B. vor dem Herunterladen großer Datenmengen aus dem Internet verdoppeln und anschließend wieder abbauen, um Gebühren zu sparen.

Die Software "NetWAYS/ISDN 3.0" von AVM bietet die Möglichkeit an, den zweiten B-Kanal abhängig von der zu übertragenen Datenmenge automatisch hinzuzuschalten. Mit dem DFÜ-Netzwerk ist dies nicht möglich.

6	Rechtliche Hinweise und Supportleistungen

Der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 ist kommerzielle Software der AVM Computersysteme Vertriebs GmbH & Co KG Berlin. Er wird durch die AVM Computersysteme Vertriebs GmbH & Co KG Berlin kostenfrei zur Nutzung an AVM-Kunden abgegeben.

Der AVM NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98 incl. seiner Dokumentation darf insbesondere nicht ohne schriftliche Genehmigung der AVM Computersysteme Vertriebs GmbH & Co KG Berlin als Bestandteil von Angeboten Dritter, z.B. Hardware- und Softwareherstellern, angeboten, benutzt, verändert, verfremdet oder vermarktet werden. Auch das "Bundling" mit anderer, nicht von AVM hergestellter Hard- und Software ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine vollständige oder teilweise Rückübersetzung des AVM NDIS WAN-Treibers ist unzulässig.

AVM bietet für dieses Produkt Support an. Dieser beschränkt sich auf die reine ISDN-Funktionalität des AVM NDIS WAN CAPI-Treibers für Windows 98 in Verbindung mit AVM ISDN-Controllern. Bei Fragen zur allgemeinen Netzwerkkonfiguration, integrierten Funktionen der Betriebsysteme Windows 98 und Windows NT wie RAS, DFÜ-Netzwerk und Anwendungen von Drittherstellern wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller bzw. Ihren Händler.

Anfragen, die die Nutzung des AVM NDIS WAN CAPI-Treibers für Windows 98 durch Dritte betreffen, richten Sie bitte an folgende Adresse:

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH & Co KG Berlin
Stichwort: AVM NDIS WAN CAPI-Treiber

Alt-Moabit 95

D-10559 Berlin

Tel.: 	(030) 3 99 76 - 0
Fax.: 	(030) 3 99 76 - 2 99

7	Geschichte des Treibers

Treiber-Datum	Kommentar

09.09.1996	Beta1: An-/Abwahl, einkommend/ausgehend mit einem B-Kanal, MSN/EAZ einkommend, Unterstützung für Accelerator Pack 1.0

10.12.1996	NDIS WAN Miniport Driver for ISDN/CAPI 2.0 unter Windows NT 4.0

08.07.1997 	NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 95 und Unterstützung für Accelerator Pack 1.1

20.05.1998	NDIS WAN CAPI-Treiber für Windows 98

8	AVM Data Call Center

Das AVM Data Call Center besteht aus einem Netzwerk mit mehreren Servern (NetWare 4.1 und Unix) und ISDN-Einwahlknoten. Es dient dazu, IDtrans-, WWW- und FTP-Server von AVM per Internet bzw. ISDN zugänglich zu machen, damit Kundeninformationen, neue Software für die AVM ISDN-Controller und technische Zusatzinformationen bezogen werden können. Sie haben folgende Zugriffsmöglichkeiten:

Internet	ftp://ftp.avm.de

http://www.avm.de

PPP Intranet Server	ISDN +49 (0)30/39 98 43 20, PPP over ISDN, TCP/IP (siehe Abschnitt 3)

PPP NetWare Server 	ISDN +49 (0)30/39 98 43 60, PPP over ISDN, TCP/IP und/oder IPX/SPX-kompatibles Protokoll, Client for NetWare-Netzwerke

Filetransfer	ISDN +49 (0)30/39 98 43 00 (IDtrans, FRITZ!Data)

9	Mögliche Fehlerzustände und Lösungen

Fehlerzustand: RAS (DFÜ)-Fehler "Die Verbindung wurde getrennt....":

Mögliche Ursache: Diese universelle Fehlermeldung kann viele Ursachen haben,
z.B. Gegenstelle besetzt, Verkabelung defekt, D-Kanal-Protokoll falsch, kein CAPI verfügbar (ISDN-Controller nicht geladen), B-Kanäle anderweitig in Gebrauch etc.

Lösung: Überprüfen Sie folgendes:

-	ob eine andere CAPI-Anwendung (z.B. FRITZ!data) auf den ISDN-Controller und ISDN zugreifen kann. Falls nicht, gehen Sie zur weiteren Problemlösung nach dem Handbuch Ihres ISDN-Controllers vor.

-	ob das AVM Data Call Center erreichbar ist.

Fehlerzustand: CAPI-Anwendungen mit der Dienstekennung "Daten" (DATA64K-Service), die einkommende Anrufe annehmen sollen (z.B. FRITZ!data im Server-Modus) können nicht parallel zum RAS-Server-Modus des AVM NDIS WAN CAPI-Treibers für Windows 98 benutzt werden.

Mögliche Ursache: Sowohl die CAPI-Anwendung als auch RAS (NDIS WAN CAPI-Treiber) nehmen den Ruf an.

Lösung: Vergeben Sie unterschiedliche Mehrfachrufnummern (MSN) für die beiden Anwendungen, damit einkommende Rufe eindeutig zugeordnet werden können.

Fehlerzustand: PPP-Verbindung kann nicht aufgebaut werden.

Mögliche Ursache: Die ISDN-Komponente von Windows 98 nutzt das Point-to-Point-Protocol (PPP) over ISDN, spezifiziert in RFC 1618. Dieses Protokoll wird auch als synchrones PPP bezeichnet und gilt als Standard im ISDN-Netzwerkbereich.

Lösung: Die Gegenstelle, z.B. der Internet-Service-Provider, muß diesen Standard unterstützen. Siehe dazu auch Beschreibung der Treiberarchitektur.

Fehlerzustand: Keine Multilink-PPP-Verbindung möglich.

Mögliche Ursachen: Ihr Internet-Service-Provider (ISP) unterstützt keine Multilink-PPP-Verbindungen oder Sie haben bei einer RAS-Gegenstelle nicht den zweiten Modemeintrag für einkommende Rufe konfiguriert.

Lösung: Erfragen Sie bei Ihrem ISP, ob Multilink-Verbindungen unterstützt werden und für Ihren Account freigeschaltet sind. RAS-Gegenstelle: Konfigurieren Sie einen zweiten ISDN-B-Kanal für einkommende Rufe.

Fehlerzustand: Multilink-PPP-Verbindung zu einem RAS-Server ist extrem langsam:

Mögliche Ursache: Sie verwenden den AVM ISDN CAPI Port-Treiber auf der einen und den AVM NDIS WAN-Treiber auf der anderen Seite der RAS-Verbindung.

Lösung: Benutzen Sie auf beiden Seiten einer RAS-Verbindung den gleichen Treiber, d.h. entweder den AVM ISDN CAPI Port-Treiber oder den AVM NDIS WAN-Treiber. Vermeiden Sie einen "Mischbetrieb" beider Treiber.

Fehlerzustand: Die Modemeinträge "AVM NDIS WAN Line 1 und 2" sind im DFÜ-Netzwerk nicht aufgeführt oder beim Starten des DFÜ-Netzwerkes werden Sie aufgefordert, ein Modem zu installieren.

Mögliche Ursache: Sie haben sich nicht an die Installationsreihenfolge gehalten (siehe Punkt 2).

Lösung: Entfernen Sie alle bis dahin installierten Komponenten (DFÜ-Netzwerk, AVM NDIS WAN CAPI-Treiber) und starten Sie erneut mit der Installation des DFÜ-Netzwerkes (siehe Abschnitt 2.3).

© 1998 AVM Computersysteme Vertriebs GmbH & Co. KG, Berlin

#2.0, AZ


NDIS WAN CAPI Driver Architecture

Driver for Windows 98 Dial-Up Network connections over ISDN lines features fast access to the Internet, corporate networks, and online services. The NDIS WAN CAPI driver for Windows 98 supports the media ISDN with RAS (Remote Access Services) or WinSock. The driver registers to the COMMON-ISDN-API 2.0 (CAPI 2.0) and is able to share ISDN hardware with numerous other ISDN applications.

Architectural Model

Grey shaded elements are supplied by AVM

Features

-	ISDN wide area internetworking (64000 bit per second)

-	Remote access and internet/intranet access

-	Access to Microsoft RAS

-	Easy to install and use

-	Fast connection set-up

-	National and international  ISDN D channel signalling

-	Support for Multiple Subscriber numbers

-	ISDN adapter (ISA/PCI/PCMCIA) addressed by CAPI 2.0

-	All Microsoft RAS features supported, such as PPP over ISDN framing, encryption, data compression, TCP/IP, IPX/SPX, and NBF transport

Compatibility

-	Remote Access Server:
NT-RAS Server, NetWare MultiProtocol Router for ISDN, NetWare Connect for ISDN and all ISDN remote access server / router compliant to PPP over ISDN (RFC 1618)

-	Supported API’s: COMMON-ISDN-API 2.0, TAPI, NDIS 3.0 WAN Miniport Library

-	Operating System: Windows 98

Installation

Automatic set-up integrates the driver according the Windows 98 specification

Test of Installation

NDIS WAN CAPI driver automatically checks for successful registration to the affected API’s

PPP over ISDN Connection  to AVM Data Call Center (ISDN +49 30 39 98 43 20)

Accessibility/Location

The AVM NDIS WAN CAPI Driver for Windows 98 is distributed free of charge and can be get by

-	AVM ISDN-Tools Disk

-	AVM ISDN-Driver Compact Disk

-	AVM Data Call Center
file transfer ISDN: +49 30 39 98 43 00
PPP over ISDN: +49 30 39 98 43 20
URL: http://www.avm.de

Related Products

AVM provides NetWAYS/ISDN v3.0, a 32 bit NDIS 3.0/CAPI 2.0 driver, for a seamless network integration of DOS, Windows for Workgroups, OS/2, Windows 98 or Windows NT PC’s via ISDN. It offers the features of the above described NDIS WAN CAPI Driver for Windows 98 plus plenty of other, powerful features to add speed, save money and ensure LAN integrity: High-performance data compression, channel bundling, channel on demand, dial on demand, inactivity timeout, extensive filter and spoofing methods, charging profiles, free of charge recall request, extensive statistics and journal for e.g. costs, CLI check, inbound authentication, security call-back, and many more.

References

-	COMMON-ISDN-API 2.0 Specification, ETS 300325 profile B

-	Win32 DDK: Network Guide - Microsoft Development Library, Chapter 9

-	Windows Technology Brief - ISDN on Windows Operating Systems

-	NetWAYS/ISDN v3.0 for Windows 98/Windows NT Manual, AVM GmbH, Berlin