يستخدم هذا الخيار لتشغيل مضاهاة جدول الضباب (fog table) أو إيقاف تشغيله.

يحدد Direct3D إمكانية محول شاشة العرض القادر على تسريع جهاز D3D تطبيق أي من ذروة الضباب أو ضباب الجدول.  لا تستعلم بعض التسالي عن قدرات أجهزة D3D بشكل صحيح وقبول دعم ضباب الجدول. سيؤدي اختيار هذا الخيار إلى تأكيد تشغيل التسالي بشكل صحيح على معالج رسومات Nvidia.


الخيار من تعطيل ميزات DirectX الجديدة الخاصة ببرامج التشغيل.

قد لا يتم تشغيل بعض التسالي المصممة لأحدث الإصدارات من DirectX بشكل صحيح مع الإصدار 6 أو 7 من DirectX المثبت وذلك في حالة تمكين الدعم ببرامج التشغيل. يؤدي تحديد هذا الخيار إلى فرض تشغيل برامج التشغيل في الوضع المتوافق مع DirectX 5 بحيث يمكن تشغيل التسالي القديمة بشكل صحيح.

استخدم هذا الخيار في حالة الرغبة في تشغيل بعض التسالي القديمة التي لا تعمل كما يجب.


لضبط عمق المخزن المؤقت (Z) الخاص به تلقائياً إلى العمق المطلوب من قبل التطبيق.

ستحتاج إلى تمكين هذا الخيار بشكل طبيعي، وإلا سيتطلب تحديد عمق معين للمخزن المؤقت (Z) أثناء العمل. وفي حالة تعطيل هذا الخيار، لن يتم تشغيل أي تطبيقات لا يتطابق عمق المخزن المؤقت (Z) الخاص بها مع تكوين الجهاز الحالي.


تمكين طريقة بديلة لعمق التخزين المؤقت.

يتيح ذلك للأجهزة استخدام آلية مختلفة لعمق التخزين المؤقت بالتطبيقات التي من نوع 16 بت. يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى تقديم صور 3D عالية الجودة.


تمكين شعار Nvidia في Direct3D.

سيؤدي تمكين هذا الإعداد إلى عرض شعار Nvidia في الزاوية السفلى من شاشة العرض أثناء تشغيل تطبيقات Direct3D.


يستطيع معالج رسومات Nvidia إنشاء mipmaps تلقائياً وذلك لزيادة كفاءة نقل نظام الألوان عبر الناقل ورفع الكفاءة في أداء التطبيقات.

إلا أنه قد لا يتم عرض بعض التطبيقات بشكل صحيح عند تمكين mipmaps التي تم إنشاؤها تلقائياً. ولحل أي مشاكل قد تحدث، قم بتقليل عدد مستويات mipmaps التي تم إنشاؤها تلقائياً حتى يتم عرض الصور بشكل صحيح. قد يؤدي تقليل عدد مستويات mipmaps إلى إزالة الأخطاء في المحاذاة أو "الفواصل" في نظام الألوان (على حساب الأداء).


يمسح للمستخدم بتحديد الأسلوب auto-mipmapping المستخدم من قبل معالج الرسومات.

يمكنك تحديد أحد الأسلوبين التاليين bilinear أو 8-tap anisotropic mipmapping، بحيث يؤدي استخدام الأسلوب bilinear إلى تحسين الأداء بشكل عام، ويؤدي استخدام الأسلوب anisotropic بشكل عام أيضاً إلى تقديم صور عالية الجودة.


يسمح بتعديل الانحراف في مستوى التفاصيل (LOD) الخاصة بـ mipmaps.

يؤدي الانحراف البسيط إلى توفير صور عالية الجودة، بينما يؤدي الانحراف الكبير إلى الزيادة في كفاءة أداء التطبيقات. يمكنك اختيار إحدى قيم الانحراف الخمس المعدة مسبقاً، والتي تتفاوت من "صور عالية الجودة" إلى "أفضل أداء".


قائمة الإعدادات (أو "التعديلات") المخصصة المحفوظة. يؤدي اختيار العنصر من القائمة إلى تنشيط الإعداد. لتطبيق الإعدادات، اختر أحد الزرين التاليين "موافق" أو "تطبيق".


فظ الإعدادات التالية (بما في ذلك الإعدادات التي تم تعيينها في مربع الحوار "المزيد من Direct3D") كتعديل مخصص. فظ إعدادات الألوان الحالية كإعدادات مخصصة.

بمجرد العثور على الإعدادات المثلى لإحدى ألعاب Direct3D، يؤدي حفظ الإعدادات كتعديل مخصص إلى تكوين Direct3D بسرعة قبل بدء تشغيل اللعبة وإلى عدم الاحتياج إلى تعيين كل خيار على حدة.


لحذف الإعداد المخصص المحدد حالياً بالقائمة.


لاستعادة كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية.


عرض مربع الحوار الذي يتيح لك تخصيص المزيد من إعدادات Direct3D.


يساعد هذا الخيار في تغيير الوصول إلى نظام الألوان الخاص بالأجهزة لعناصر نظام الألوان (texels).

يؤدي تغيير هذه القيم إلى تغيير أماكن تعريف العناصر الأصلية لنظام الألوان. تتطابق القيم الافتراضية مع مواصفات Direct3D. تتعرف بعض البرامج على الأماكن الأخرى لتعريف العناصر الأصلية لنظام الألوان. ستتحسن جودة صور هذه التطبيقات إذا تم إعادة تعريف العناصر الأصلية لنظام الألوان. استخدم عنصر تحكم التمرير لضبط مكان العناصر الأصلية لنظام الألوان بين الزاوية العلوية اليسرى ووسط عناصر لنظام الألوان.


يسمح ذلك لمعالج الرسومات استخدام أقصى مساحة ذاكرة محددة لتخزين نظام الألوان على النظام (بالإضافة إلى مساحة الذاكرة المتوفرة على محول شاشة العرض نفسه).

ملاحظة:	يتم حساب أكبر مساحة ذاكرة يمكن حجزها لتخزين نظام الألوان على النظام استناداً إلى الحجم الفعلي لذاكرة الوصول العشوائي RAM المثبتة على الكمبيوتر. كلما زاد حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM بالنظام كلما ارتفعت القيمة التي يمكنك تعيينها.

يستخدم هذا الإعداد مع محولات شاشات عرض PCI فقط (أو محولات شاشات عرض AGP التي يتم تشغيلها في الوضع المتوافق PCI).


اختر هذا الخيار لتعطيل المزامنة الرأسية.

يؤدي ذلك إلى تمثيل الصورة مباشرة على شاشة العرض دون انتظار مزامنتها مع التتبع العمودي لشاشة العرض. يسمح ذلك بعرض معدلات إطارات أعلى من معدلات تحديث شاشة العرض، إلا أنه قد يؤدي إلى إجهاد العين حتى أنه قد تتساقط الدموع نتيجة لقلة جودة الصورة.


يسمح هذا الخيار بتحديد درجة منع التشويه (antialiasing) المستخدم في تطبيق معين من تطبيقات D3D.

يعد مانع التشويه إحدى الآليات المستخدمة لتقليل "التدرج" الذي يشاهد أحياناً بحواف الصور ثلاثية الأبعاد. يمكنك تحديد إما إغلاق مانع التشويه تماماً أو تحديد أقصى درجة يمكن استخدمها من قبل أحد التطبيقات.


استخدم هذا الخيار لفرض آلية مانع التشويه بالتطبيقات.

يجب الأخذ في الاعتبار أنه قد لا يتم بشكل صحيح عرض بعض التطبيقات التي لا تعتمد مانع التشويه بشكل صريح أو قد يتم تمثيل الصور بشكل غير منتظم. يجب استخدام هذا الخيار بحذر. قم بإغلاق هذا الخيار عند مصادفة أي مشاكل عند عرض إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات التي لا تعتمد مانع التشويه.


يسمح هذا الخيار تحديد عدد الإطارات التي يمكن لوحدة التحكم المركزية CPU تحضيرها قبل معالجتها من قبل شريحة الرسومات عند تعطيل المزامنة الرأسية.

وفي بعض الحالات، كلما زاد عدد الإطارات التي لم يتم تمثيلها على الشاشة عن العدد المسموح به، كلما زاد "تباطأ الإدخال" استجابة لبعض الأجهزة كجهاز "عصا الألعاب" Joystick أو لوحة مفاتيح اللعبة أو لوحة المفاتيح.

قم بتقليل هذه القيمة إذا تأخرت استجابة أجهزة الإدخال المتصلة بالكمبيوتر أثناء اللعب.


السماح لبرامج التشغيل باستخدام ملحق OpenGL وهو GL_KTX_buffer_region.

قد يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة في أداء التطبيق بنماذج التطبيقات ثلاثية الأبعاد التي تعتمد هذا الملحق.


السماح باستخدام ذاكرة الفيديو المحلية عند تمكين الملحق GL_KTX_buffer_region.

ومع ذلك، إذا توفرت ذاكرة فيديو محلية أقل من 8 ميغابايت لن يتم تمكين اعتماد ملحق الأسطح المزدوجة.

لن يكون لهذا الإعداد أي تأثير في حالة تعطيل الخيار "تمكين ملحق منطقة المخزن المؤقت" أعلاه.


يؤدي استخدام عامل التصفية السريع linear-mipmap-linear إلى زيادة كفاءة أداء التطبيقات على حساب جودة الصور.

وفي كثير من الأحيان لا يتم ملاحظة النقص في جودة الصور، وبذلك يمكنك الاستفادة بزيادة كفاءة الأداء الناتجة عن تمكين هذه الميزة.


يسمح الخيار لـ OpenGL باستخدام عامل التصفية "مانع التشويه" لتحسين جودة الصور.


اختر هذا الخيار لتعطيل اعتماد برنامج التشغيل للإرشادات المحسنة المستخدمة من قبل بعض وحدات المعالجة المركزية CPUs.

تعتمد بعض وحدات المعالجة المركزية الإرشادات الإضافية ثلاثية الأبعاد التي تتكامل مع معالج رسومات Nvidia وتحسن من أداء التسالي والتطبيقات ثلاثية الأبعاد. يمكنك هذا الخيار من تعطيل اعتماد الإرشادات الإضافية ثلاثية الأبعاد ببرامج التشغيل. يفيد ذلك عند مقارنة الأداء واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.


تؤدي هذه الخيارات إلى التحكم في مانع التشويه في الوضع ملء الشاشة ببرنامج تشغيل OpenGL. يعد مانع التشويه إحدى الآليات المستخدمة لمجانسة حواف الكائنات بإحدى الصور لتقليل ظهور الحواف المسننة أو "التدرج" الذي يحدث أحياناً. ويوفر أسلوب 1.5 x 1.5 منع تشويه مع الحصول على أفضل أداء، في حين أن أسلوب 2 x 2 يوفر أفضل جودة للصورة.


يحدد الخيار ما إذا كان يمكن استخدم نظام ألوان ذات عمق لوني معين بشكل افتراضي بتطبيقات OpenGL.

سيؤدي استخدام عمق لون سطح المكتب إلى استخدام نظام ألوان ذات عمق لوني مستخدم من قبل سطح مكتب Windows حالياً.

سيؤدي تحديد الخيار استخدام 16 بت لكل بكسل دوماً والخيار استخدام 32 بت لكل بكسل دوماً إلى فرض استخدام نظام ألوان ذات العمق اللوني المعين، بغض النظر عن إعدادات سطح المكتب.


يحدد هذا الخيار وضع انعكاس المخزن المؤقت لتطبيقات OpenGL في الوضع ملء الشاشة.

يمكنك تحديد أحد الأساليب التالية block transfer (حظر النقل) أو page flip (انعكاس الصفحة) أو auto-select(تحديد تلقائي). سيتيح تحديد الأسلوب auto-select لبرنامج التشغيل تحديد أفضل أسلوب استناداً إلى تكوين الجهاز.


يتيح لك هذا الخيار تحديد كيفية معالجة المزامنة الرأسية في OpenGL.

يؤدي تحديد الخيار الإيقاف دوماً إلى تعطيل المزامنة الرأسية في كافة تطبيقات OpenGL.

يؤدي تحديد الخيار الإيقاف بشكل افتراضي إلى الاستمرار في تعطيل المزامنة الرأسية، إلا إذا طالب أحد التطبيقات بتمكينها بشكل خاص.

يؤدي تحديد الخيار التشغيل بشكل افتراضي إلى الاستمرار في تمكين المزامنة الرأسية، إلا إذا طالب أحد التطبيقات بتعطيلها بشكل خاص.


يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كتعديل مخصص. فظ إعدادات الألوان الحالية كإعدادات مخصصة.

بمجرد العثور على الإعدادات المثلى لأحد تطبيقات OpenGL، يؤدي حفظ الإعدادات كتعديل مخصص إلى تكوين OpenGL بسرعة قبل بدء تشغيل البرنامج وإلى عدم الاحتياج إلى تعيين كل خيار على حدة.


تسمح عناصر تحكم التمرير ضبط الإضاءة أو التباين أو قيم غاما لقناة الألوان المحددة.

تساعدك عناصر تحكم تصحيح الألوان في تعويض الاختلاف الحادث في درجات الإضاءة بين الصور المصدر ومخرجها على جهاز العرض. يفيد ذلك أثناء استخدام تطبيقات معالجة الصور للمساعدة في إخراج ألوان الصورة مشابهة للأصل (كالصور الفوتغرافية) عند عرضها على شاشة العرض.

قد يظهر العديد من الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تم تسريعها داكنة اللون أثناء التشغيل. ستؤدي زيادة الإضاءة و/أو قيمة غاما بالتساوي خلال كافة الأقنية إلى ظهور الألعاب أكثر إضاءة، وتعرض بشكل أفضل.


اختيار قناة الألوان عن طريق عناصر تحكم التمرير. يمكنك ضبط قناة اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق كل على حدة أو جميعها مرة واحدة.


ويوفر التردد الرقمي المزيد من التحكم في فصل وكثافة الألوان، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر بريقاً وأكثر نقاءاً في كافة التطبيقات المستخدمة.


تمثيل رسمي لمنحنى الألوان. سيتغير هذا المنحنى في الوقت الحقيقي أثناء ضبط التباين أو الإضاءة أو غاما.


يؤدي هذا الخيار إلى استعادة إعدادات ضبط الألوان التي قمت بتعيينها في هذا الموضع أثناء إعادة تشغيل Windows.

ملاحظة:	في حالة عمل الكمبيوتر في نطاق شبكة اتصال، سيتم ضبط الألوان بعد تسجيل الدخول إلى Windows.


قائمة إعدادات اللون المخصصة المحفوظة. يؤدي اختيار العنصر من القائمة إلى تنشيط الإعداد.


سيؤدي تحديد أحد العناصر من القائمة إلى تنشيط الإعداد. فظ إعدادات الألوان الحالية كإعدادات مخصصة.


سيتم بعد ذلك إضافة الإعدادات المحفوظة إلى القائمة المجاورة.


حذف إعدادات الألوان المخصصة المحددة حالياً بالقائمة.


سيؤدي تحديد أحد العناصر من القائمة إلى تنشيط الإعداد.

تتيح ميزة الكشف التلقائي لـ Windows تلقي معلومات التوقيت المناسبة من شاشة العرض مباشرة. ويعتبر ذلك هو الإعداد الافتراضي. يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض شاشات العرض القديمة لا تعتمد هذه الميزة.

يعتبر الخيار صيغة التوقيت العامة أو GTF هو الخيار القياسي المستخدم بالأجهزة الأحدث.

يعتبر الخيار توقيت شاشة عرض منفصل أو DTM خياراً قديماً مازالت تستخدمه بعض الأجهزة. قم بتمكين هذا الخيار إذا طالب الجهاز به.


إضافة الرمز QuickTweak (تعديل سريع) لـ Nvidia إلى شريط مهام Windows.

يتيح لك هذا الرمز تطبيق أي إعدادات مخصصة لـ Direct3D أو لـ OpenGL أو للألوان "أثناء الانطلاق" من خلال قائمة منبثقة مناسبة. تحتوي القائمة أيضاً على عناصر تستخدم لاستعادة الإعدادات الافتراضية والوصول إلى مربع الحوار "خصائص شاشة العرض".


السماح باختيار الرمز الدال على الأداة المساعدة QuickTweak الموجودة في شريط مهام Windows.

حدد الرمز المراد عرضه من القائمة. ثم اختر "موافق" أو "تطبيق" لتحديث الرمز بشريط المهام.


أغلق مربع الحوار واحفظ التغييرات التي أجريتها لتصبح نافذة المفعول عند اختيار الزر "موافق" أو "تطبيق" بمربع الحوار "خصائص إضافية".


تحديد زر الماوس الذي يجب استخدامه لإظهار القائمة عند النقر فوق رمز شريط المهام.


تشغيل رسائل التأكيد أو إيقاف تشغيلها.

قم باختيار هذا الخيار في حالة عدم الرغبة في عرض رسائل التأكيد عند تحميل تكوين ثلاثي الأبعاد من قائمة شريط المهام.


اختر هذا الخيار عند الرغبة في عرض قائمة شريط المهام مع تأثير ثلاثي الأبعاد.


تسمح هذه الخيارات بتحديد موضع الصورة على شاشة عرض مسطحة في حالة تعيين دقة الشاشة بقيمة أقل من الحد الأقصى المعتمد.


استخدم مفاتيح الأسهم لضبط موضع سطح المكتب على شاشة العرض.


إعادة تعيين موضع سطح المكتب إلى الموضع الافتراضي حسب دقة الشاشة الحالية ومعدل التحديث.


تسمح هذه الخيارات بتحديد جهاز عرض الإخراج (شاشة عرض أو شاشة عرض رقمية مسطحة أو جهاز تلفزيون، وذلك حسب نوع الجهاز المعتمد من قبل محول شاشة العرض).


فتح أحد الإطارات التي يمكنك من خلاله تخصيص إعدادات جهاز العرض النشط.


التنسيق وإعدادات البلد الحالية المستخدمة لإخراج التلفزيون.


فتح إطار يمكنك من خلاله تحديد تنسيق إخراج جهاز تليفزيون معين.


تسمح هذه القائمة بتحديد تنسيق إخراج جهاز التلفزيون استناداً إلى البلد الذي تعيش فيه.

ملاحظة:	في حالة عدم وجود البلد بالقائمة، يجب اختيار أقرب بلد لموقعك.


جعل التنسيق المحدد تنسيقاً افتراضياً.

في حالة تشغيل الكمبيوتر وتوصيل جهاز التلفزيون فقط بمحول شاشة العرض، سيؤدي ذلك إلى تأكيد إخراج الرسائل المعروضة على الشاشة أثناء عملية التمهيد في التنسيق المناسب والمعتمد من قبل التلفزيون.


تحديد نوع إشارة الإخراج المرسلة إلى التلفزيون.

إذا كان لديك كبل التوصيل المناسب، سيوفر مخرج S-Video بشكل عام إخراج ذو جودة أعلى من مخرج Composite video. في حالة عدم التأكد من نوع الإشارة التي يجب تحديده، اختر الإعداد "تحديد تلقائي".


استخدم مفاتيح الأسهم لضبط موضع سطح المكتب على شاشة جهاز التلفزيون.

ملاحظة:	في حالة تراكم الصور المعروضة على شاشة التلفزيون أو اختفائها نتيجة لكثرة عمليات الضبط، يجب الانتظار لمدة عشر ثوان. ستعود بعد ذلك الصورة تلقائياً إلى الموضع الافتراضي. وفي هذه الحالة يمكنك البدء في عمليات الضبط مرة أخرى. بمجرد وضع الصورة في الموضع المراد على سطح المكتب، يجب النقر فوق الزر "موافق" أو "تطبيق" لحفظ الإعدادات قبل انقضاء العشر ثوان.


إعادة تعيين موضع سطح المكتب إلى الموضع الافتراضي على شاشة جهاز التلفزيون حسب دقة الشاشة الحالية.


استخدم عاصر التحكم هذه لضبط الصورة المعروضة على التلفزيون ودرجة إشباعها.


استخدم عاصر التحكم هذه لضبط الصورة المعروضة على التلفزيون ودرجة تباينها.


استخدم عنصر التحكم الحالي لضبط مقدار عامل تصفية الوميض المراد تطبيقه على إشارة التلفزيون.

من المستحسن إغلاق عامل تصفية الوميض تماماً لجهاز DVD من جهاز فك ترميز الأجهزة.


تعيين دقة شاشة العرض وعمق لون الإخراج لجهاز التلفزيون.


استخدم عاصر التحكم هذه لضبط جودة الفيديو أو تشغيل DVD على شاشة العرض.

يمكنك التحكم في الإضاءة والتباين والألوان والتشبع كل على حدة للحصول على جودة مثلى للصورة عند تشغيل أجهزة الفيديو أو أفلام DVD على الكمبيوتر.


ضبط النظام الأساسي وترددات ساعة الذاكرة الخاصة بمعالج رسومات Nvidia.


ضبط سرعة ساعة النظام الأساسي الخاصة بمعالج رسومات Nvidia.


سرعة ساعة النظام الأساسي بالميغاهرتز.


تعيين سرعة ساعة النظام الخاصة بواجهة الذاكرة على محول شاشة العرض.


تعيين سرعة ساعة النظام الخاصة بواجهة الذاكرة بالميغاهرتز.


اختبار إعدادات ترددات الساعة الجديدة قبل التطبيق للاستقرار.

ملاحظة:	يجب اختبار أية إعدادات جديدة تختلف عن الإعدادات الافتراضية التي تم تعيينها من قبل الشركة المصنعة قبل تطبيقها بشكل نهائي.


د يضمن هذا الخيار تطبيق أية تغييرات تجرى على إعدادات ترددات الساعة تلقائياً في كل مرة يتم فيها تشغيل Windows.

ملاحظة:	يمكنك تجاوز إعدادات الساعة التلقائية عند بدء التشغيل، قم بالضغط مع الاستمرار على المفتاح <Ctrl> بعد تسجيل الدخول إلى Windows مباشرة. في حالة عمل الكمبيوتر في نطاق شبكة اتصال، اضغط مع الاستمرار على المفتاح <Ctrl> بعد تسجيل الدخول إلى Windows مباشرة.


إعادة تعيين كافة قدرات ضبط الساعة وفرض إعادة الكشف عن وجود جهاز الرسومات قبل إعادة تمكين عناصر التحكم.

من المستحسن إعادة التشغيل في كل مرة تقوم فيها بإرسال صورة BIOS محدثة إلى BIOS محول شاشة العرض.


للسماح باختيار أحد أوضاع TwinView الثلاث التالية:

قياسي – لاختيار وضع شاشة العرض القياسي المفرد. اختر هذا الوضع في حالة وجود جهاز عرض واحد فقط على اتصال بمحول رسومات Nvidia.

سطح المكتب الموسع – يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows عبر جهازي عرض. سيتعامل نظام تشغيل Windows مع محول TwinView المرفق كما لو كان لوحتي رسومات منفصلتين.

التقليد - يؤدي هذا الوضع إلى إخراج نسخة طبق الأصل من شاشة العرض الأولية على الجهاز الثانوي.


أثناء العمل في وضع التقليد، يسمح هذا الخيار بتشغيل جهاز شاشة العرض الأساسية بدقة أعلى من دقة الجهاز الثانوي. إذا كانت الدقة الفعلية للجهاز الثانوي أقل من الدقة الفعلية للجهاز الأساسي، سيتغير شكل سطح مكتب الجهاز الثانوي تلقائياً عندما يلامس الماوس حواف الشاشة.


 #قم بإيقاف ميزة تغيير الشكل التلقائية في الجهاز الثانوي في حالة اختيار "إتاحة سطح المكتب الافتراضي في جهاز التقليد". يسمح لك هذا الخيار "بتجميد" سطح المكتب الافتراضي عند نقطة معينة. يفيد ذلك في عروض الأعمال التي تحتوي على الكثير من التفاصيل في التطبيقات.


تمثيل رسومي لتكوين جهاز TwinView الأساسي.

يؤدي النقر على الرسم إلى السماح بتكوين جهاز الإخراج المتصل بالإخراج الأساسي في لوحة الرسومات التي تسمح باستخدام TwinView أثناء العمل في وضع التقليد.


تمثيل رسومي لتكوين جهاز TwinView الثانوي.

يؤدي النقر على الرسم إلى السماح بتكوين جهاز الإخراج المتصل الإخراج الثانوي في لوحة الرسومات التي تسمح باستخدام TwinView أثناء العمل في وضع التقليد.


يتيح لعناصر التحكم في التحجيم السماح بتكبير مساحة محددة من شاشة إخراج الفيديو.


ومن هذا الموضع، يمكن اختيار مساحة شاشة الفيديو التي ترغب في تحجيمها. فعند اختيار هذا العنصر، يمكن تحجيم هذا الجزء من الشاشة من خلال تحريك عنصر تحكم التمرير للأسفل.


للسماح بتكبير أو تصغير المساحة المختارة من شاشة تشغيل الفيديو.


لاختيار جهاز العرض الذي يقوم بتشغيل الفيديو في وضع ملْ الشاشة.


للسماح باختيار النسبة بين الحجم الأفقي والحجم الرأسي عند التشغيل في وضع ملء الشاشة.


يؤدي إتاحة هذا الخيار إلى السماح لبرنامج تشغيل الفيديو من تحديد الدقة المثلى لتشغيل الفيديو في وضع ملء الشاشة.


يؤدي إتاحة هذا الخيار إلى ربط عنصر التحجيم في صفحة عناصر تحكم التراكب لإتاحة التحكم في عامل التحجيم في جهاز العرض بملء الشاشة أيضاً.


يؤدي إتاحة هذا الخيار إلى إجبار برنامج  التراكب على استخدام النقل الرئيسي. ويوصى بعدم تحديد هذا الخيار إلا في حالة مواجهة مشاكل في تشغيل الفيديو، مثل تلف الصورة أو عدم وجود صورة الفيديو على الإطلاق.


لعرض نوع الشاشة المستخدمة مع محول الفيديو المختار.


انقر لعرض خصائص الجهاز وبرنامج التشغيل لشاشة العرض الحالية.


لسرد معدلات التحديث المتاحة لهذه الشاشة.  ويقلل تردد معدل التحديث الأعلى من الوميض على الشاشة.


لتعيين ما إذا كانت القائمة الموجودة في تردد التحديث تشتمل على الأوضاع غير المدعومة في الشاشة المستخدمة.  وقد يؤدي استخدام وضع لا يتناسب مع الشاشة إلى إحداث مشاكل عرض مؤثرة كما أنه يمكن أن يسبب ضرراً لشاشة العرض.  يجب التسجيل للدخول بكلمة مرور عضو من أعضاء مجموعة المسئول عند الرغبة في عرض الأوضاع غير المدعومة.


يجبر الخيار برنامج تشغيل OpenGL على استخدام ذاكرة وسيطة بعمق 16 بتاً، بغض النظر عن تنسيق وحدات البكسل المختارة من قبل التطبيق.

 ويؤدي ذلك إلى تحسين أداء عمليات مخزن العمق على حساب الدقة في مخزن العمق.


عند إتاحة هذا الخيار، يستخدم OpenGL الخاصية المميزة لتعدد الشاشات في Windows2000.


للسماح باختيار أحد أوضاع TwinView الأربع التالية:

قياسي – لاختيار وضع شاشة العرض القياسي المفرد. اختر هذا الوضع في حالة وجود جهاز عرض على اتصال بمحول رسومات Nvidia.

التقليد - يؤدي هذا الوضع إلى إخراج نسخة طبق الأصل من شاشة العرض الأولية على الجهاز الثانوي.

المساحة الأفقية – يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows أفقياً عبر جهازي عرض.  وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لعمل سطح شاشة عرض أكبر.

المساحة الرأسية – يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows رأسياً عبر جهازي عرض.  وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لعمل سطح شاشة عرض أكبر.


استخدم هذا الخيار لتحديد الشاشة التي تحتوي على الزاوية العلوية اليسرى من سطح المكتب.  ويعد أبرز تأثيرات هذا الخيار أنه يقوم بتبديل مواضع صور الشاشة.


لعرض كافة شاشات عرض TwinView الحالية.  في حالة توصيل عدد من الأجهزة أكبر من واحد، والانتقال إلى أحد الأوضاع بخلاف وضع قياسي، يمكن اختيار شاشة العرض الحالية.

كما يمكن النقر على رسم الشاشة في عنصر التحكم الموجود أعلاه مباشرة لاختيار الشاشة لتكون شاشة العرض الحالية.


انقر على هذا الزر لإعداد أو تغيير الإعدادات المتعلقة بجهاز الإخراج المستخدم لشاشة العرض الحالية.


تتيح عناصر تحكم تغيير الشكل إعداد أبعاد المساحة المرئية من الشاشة مقارنة بالمساحة الفعلية لسطح المكتب.  ويساعد ذلك في حالة أسطح المكاتب التي تكون كبيرة بشكل يصعب عرضها بشكل طبيعي على الشاشة، أو الشاشة المسطحة أو جهاز التليفزيون.


تسمح صفحة إعدادات التحكم في التطبيق بالتحكم في وضع إطارات التطبيق عبر شاشات عرض وأسطح مكاتب متعددة، بحيث يتم العرض حسب التطبيقات.


قائمة تحتوي على التطبيقات التي يتم التحكم فيها حالياً بواسطة إدارة شاشة عرض سطح المكتب. اختر أحد التطبيقات من القائمة لتكوين إعدادات التحكم في التطبيق الخاصة به. قم بتحرير القائمة من خلال استخدام زري "إضافة" و "إزالة" الموجودين على اليمين.


انقر على هذا الزر لإضافة برنامج تطبيق جديد إلى قائمة التطبيقات التي يتم التحكم فيها من خلال إدارة شاشة عرض سطح المكتب.


انقر على هذا الزر لإزالة التطبيق المختار حالياً من قائمة التطبيقات التي يتم التحكم فيها من خلال إدارة شاشة عرض سطح المكتب.


انقر على هذا الزر لحذف كافة الإدخالات من قائمة التطبيق.

تحذير: يؤدي النقر على هذا الزر إلى إعادة تعيين كافة العناصر التي تم تخصيصها للتطبيق.


يؤدي اختيار هذا الخيار إلى إجبار إطار التطبيق على البدء حسب طريقة العرض التي تقوم بتحديدها.


يعين هذا الحقل شاشة العرض التي يلزم تشغيل التطبيقات المختارة حالياً عليها في غالب الأمر، إذا تم اختيار خيار "دائماً بدء هذا التطبيق في صفحة رقم".


إذا اخترت هذه الميزة، يتعقب إدارة شاشة عرض سطح المكتب حجم ووضع إطار التطبيق. وعند تشغيل التطبيق للمرة الثانية، يعيد إدارة شاشة عرض سطح المكتب حجم ووضع إطار التطبيق إلى الحجم الذي تم حفظه في المرة السابقة.


يسمح لك هذا الخيار بتحديد تكبير إطار البرنامج بحيث تملا الشاشة التي تشغلها فقط، بدلاً من ملء سطح المكتب، الذي قد يحتل مساحة عدة شاشات عرض معاً، كاملاً.


اختر هذا الخيار لبدء التطبيق على تطبيق سطح مكتب له اسم خاص به .

فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء أسطح مكاتب منفصلة وإضافية لمستعرض الويب، بحيث يكون أحدها مخصصاً لقراءة البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى سطح مكتب Windows الافتراضي.


أدخل اسم سطح مكتب التطبيق المنفصل في هذا المكان. كما يمكن استخدام القائمة المنسدلة للاختيار بين أسطح المكاتب التي قمت بإنشائها للتطبيقات الأخرى.

ويكون هذا الخيار متاحاً في حالة اختيار خيار "بدء التطبيق على تطبيق سطح مكتب منفصل".


وتسمح صفحة الاختصارات بتخصيص "الاختصار" المكون من مجموعة من الحروف والذي يمكن استخدامه للتحكم في وضع إطار التطبيق على سطح المكتب.


وتعمل مجموعة الحروف تلك على نقل الإطار النشط حالياً إلى مكان مقابل على شاشة أخرى.


وتعمل مجموعة الحروف تلك على نقل كافة الإطارات الموجودة على الشاشة في التطبيق النشط حالياً إلى شاشة أخرى.


وتعمل مجموعة الحروف تلك على نقل كافة إطارات التطبيق إلى الشاشة التي يوجد بها مؤشر الماوس.


في حالة وجود أسطح مكتب متعددة لمجموعة من التطبيقات، تعمل مجموعة الحروف الحالية على التبديل بين أسطح المكاتب. ويؤدي استخدام مجموعة الحروف تلك بشكل متكرر إلى الانتقال بين قائمة أسطح التطبيقات النشطة.


وتحتوي صفحة الإعدادات العامة على الخيارات العامة الخاصة بإدارة شاشة عرض سطح المكتب ومعالجته لكافة التطبيقات.


ويعني اختيار تكبير التطبيق إلى "سطح المكتب بكامله" أن تكبير هذا التطبيق يؤدي إلى ملء سطح المكتب، حتى لو امتد الأخير ليشمل عدة شاشات عرض.

ويعني اختيار تكبير التطبيق حسب "الشاشة الحالية" أن تكبير هذا التطبيق يؤدي إلى ملء الشاشة التي يشغلها التطبيق فقط تلقائياً عند تكبيره.


إذا اخترت هذه الميزة، يتم إدراج القائمة الفرعية "إدارة سطح المكتب NVIDIA" ضمن قوائم النظام بكافة إطارات التطبيقات ذات المستويات العليا. تتيح هذه القائمة الفرعية الوصول السهل والسريع إلى كافة وظائف إدارة التطبيقات دون الحاجة إلى فتح لوحة تحكم إدارة شاشة عرض سطح المكتب.

ويمكن الوصول إلى قائمة نظام إطار التطبيق من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على التسمية التوضيحية للإطار (شريط العنوان)، أو من خلال النقر على أيقونة التطبيق الصغيرة الموجودة في النهاية اليسرى من التسمية التوضيحية للإطار.


يسمح اختيار هذا الخيار لإدارة شاشة عرض سطح المكتب بمنع الإطارات المنبثقة ذات المستويات العليا من احتلال أو الظهور عبر شاشتين (أو أكثر)، من خلال إعادة وضع الإطار المنبثق بحيث يتناسب حجمها مع حجم شاشة واحدة.


اختر هذا الخيار لتوسيط الإطارات المنبثقة ذات الحجم العريض الذي يشمل النظام بأكمله على الشاشة التي تختارها بشكل دائم.


اختر الشاشة  التي ترغب في توسيط الشاشات المنبثقة عليها. ولا يكون هذا الخيار متاحاً إلا في حالة اختيار زر "توسيط الإطارات المنبثقة العريضة على شاشة رقم".


يؤدي هذا الخيار إلى توسيط الإطارات المنبثقة (التي تمتد لتشمل عدة شاشات عرض) على الشاشة التي يوجد بها مؤشر الماوس، حيث يبدو أنها هي شاشة العرض التي تقوم بمشاهدتها الآن.


يؤدي اختيار هذا الخيار إلى إظهار الإطارات المنبثقة على نفس الشاشة الموجود عليها إطار التطبيق التي أنشأت هذه الإطارات. إذا ظهرت إحدى الإطارات المنبثقة على شاشة عرض أخرى، يعمل إدارة شاشة عرض سطح المكتب على تحريكها لتتناسب مع شاشة عرض إطار التطبيق.


انقر على هذا الزر لاستعادة الإعدادات الافتراضية والاختصارات الخاصة بإدارة شاشة عرض سطح المكتب.

ملاحظة: لن يكون لذلك أي تأثير على عناصر تخصيص كل تطبيق والتي قمت بإجرائها على صفحة التحكم في التطبيق.


انقر على زر "موافق" لقبول التغييرات التي أجريتها على إعدادات إدارة شاشة عرض سطح المكتب وتطبيقها، ثم أغلق إطار لوحة التحكم.


انقر على زر "إلغاء الأمر" لإغلاق لوحة تحكم إدارة شاشة عرض سطح المكتب بدون حفظ التغييرات أو تطبيقها.

تحذير: سيتم تجاهل أي تغييرات قمت بإجرائها.


انقر على زر "تطبيق" لتطبيق وحفظ التغييرات التي أجريتها على الإعدادات، مع ترك إطار لوحة تحكم إدارة شاشة عرض سطح المكتب مفتوحة.


انقر على هذا الزر لإضافة برنامج تطبيق جديد إلى قائمة التطبيقات التي يتم التحكم فيها من خلال إدارة شاشة عرض سطح المكتب.


قائمة تحتوي على التطبيقات النشطة حالياً على سطح المكتب. يمكن اختيار أحد التطبيقات من هذه القائمة، أو تعيين تطبيق مختلف - - مثل أحد التطبيقات التي لا تكون في وضع التشغيل في الوقت الحالي - - من خلال النقر على زر "استعراض"


انقر على هذا الزر لفتح مربع حوار، يمكن من خلاله اختيار تطبيقات أي إطارات ترغب في التحكم فيها من خلال إدارة شاشة عرض سطح المكتب.


انقر على هذا الزر لقبول ملف البرنامج الذي اخترته، حتى يكون تطبيقاً جديداً يمكن التحكم فيه من خلال إدارة شاشة عرض سطح المكتب.


انقر على هذا الزر إذا لم ترغب في اختيار برنامج تطبيق في هذه اللحظة. يتم إغلاق مربع حوار "التطبيق الجديد" دون تغيير أي إعدادات.


يسمح لك هذا الخيار بإدخال اسم سطح مكتب التطبيق الجديد.


أدخل اسم سطح مكتب التطبيق الجديد في هذا الموضع. كما يمكن الاختيار من ضمن أسماء أسطح المكاتب التي قمت بتعيينها للتطبيقات الأخرى

فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء سطح مكتب اسمه "Web" لمستعرضات الويب، وسطح مكتب اسمه "Mail" لبرنامج البريد الإلكتروني، وهكذا. وتسمح لك ميزة "الاختصارات" المتاحة في إدارة شاشة عرض سطح المكتب بالتبدل بسهولة بين أسطح المكتب المختلفة.


انقر على زر "موافق" لقبول الاسم الجديد لسطح المكتب. لن تتمكن من النقر على الزر حتى تقوم بإدخال اسم سطح مكتب صالح.


 #انقر على زر "إلغاء الأمر" إذا لم ترغب في إدخال اسم سطح المكتب في هذه اللحظة.


وتعمل مجموعة الحروف تلك على إنتاج مجموعة من المربعات المتحركة التي تتقارب من بعضها البعض بهدف المساعدة في تحديد موقع مؤشر الماوس.قم بتمكين هذا الخيار لعرض الإطارات كاملة على شاشة واحدة أو على شاشة أخرى عند القيام بنقل هذه النوافذ من خلال سحبها باستخدام الماوس.


تؤثر هذه الخيارات على عناصر واجهة المستخدم لجلسة عميل Windows، مثل نوافذ سلوك شريط المهام ومبدل المهام.


اختر هذا الخيار لتمكين إطار مبدل مهام بديلة على أن تكون في وضع توسيط حسب تكوين TwinView الحالي، وأن تسمح بالتبديل بين التطبيقات على أسطح مكاتب مختلفة.

يمكن إتاحة إطار مبدل المهام من خلال الضغط على Alt+Tab.


يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إجبار إطار تبديل المهام على الظهور على الشاشة المحددة بشكل دائم.


اختر شاشة العرض التي ترغب في ظهور إطار تبديل المهام عليها. يمكن اختيار شاشات العرض النشطة حالياً فقط.


اختر هذا الخيار لقصر ظهور شريط المهام على شاشة عرض واحدة، أو بمعنى آخر، منع ظهوره عبر عدة شاشات عرض.


تحدد هذه الخيارات كيفية تحكم إدارة شاشة عرض سطح المكتب في موضع ومكان ظهور الإطارات المنبثقة، بما في ذلك مربعات الرسائل ومربعات حوار التطبيق.


قم باختيار هذا الخيار لتمكين ميزة التحجيم. تظهر ميزة التحجيم عرض مكبر للمساحة الواقعة أسفل مؤشر الماوس على شاشة عرض واحدة. ويظهر العرض الخاضع للتحجيم على الشاشة المقابلة لمؤشر الماوس، ويؤدي نقل مؤشر الماوس عبر شاشات العرض إلى انتقال العرض الخاضع للتحجيم تلقائياً إلى الشاشة الثانية.

ولن تعمل ميزة التحجيم إلا في حالة استخدام عدة شاشات موصلة معاً وعند اختيار أوضاع عرض أفقية أو رأسية.


قم بتمكين هذا الخيار لإجراء التكبير باستخدام القياس الخاضع لعامل التصفية (الذي يتم استحداثه).


يتم استخدام الاختصارات التالية للتحكم في ميزة التحجيم. وكما هو الحال في الاختصارات الموجودة في علامة تبويب "اختصارات"، يمكن تعيين اختصار من خلال النقر على أحد الحقول ثم النقر على الحروف التي اخترتها لتمثل الاختصار.

ملاحظة: يتم  تعطيل الاختصارات أثناء فتح صفحة "التحجيم" أو صفحة "الاختصارات"، للحيلولة دون تداخل الاختصارات الموجودة مع تعريف اختصارات جديدة.


يعمل هذا الاختصار على تبديل وضع وظيفة التحجيم بين التشغيل والإيقاف.


يعمل هذا الاختصار على زيادة مستوى التكبير لعرض التحجيم.


يعمل هذا الاختصار على تقليل مستوى التكبير لعرض التحجيم.


يحدد هذا المعامل عدد مرات تحديث عرض التحجيم في الثانية،  عند توقف الماوس عن الحركة. (يتم تحديث عرض التحجيم تلقائياً عند تحريك الماوس.) لاحظ أن زيادة هذا الرقم قد  تؤثر سلبياً على أداء النظام أو التطبيق.


يمثل هذا المعامل فترة التوقف بالمللي ثانية التي تحدث قبل نقل عرض التحجيم من شاشة عرض إلى شاشة عرض أخرى. ويهدف وجود فترة التوقف إلى منع "ظهور" عرض التحجيم بين شاشات العرض إذا توقف مؤشر الماوس لوهلة على شاشة العرض التي تحتوي على عرض التحجيم. ويمكن تعيين هذا المعامل على الصفر حتى لا تكون هناك فترة توقف.


اختر هذا الخيار لتمكين تغيير مستوى تكبير عرض التحجيم على الفور من خلال الضغط على مجموعة حروف مثل Ctrl/Alt/Shift واستخدام عجلة الماوس.


اختر مجموعة الحروف التي يتم الضغط عليها لاستخدام عجلة الماوس لتغيير مستوى تكبير عرض التحجيم مثل Ctrl وAlt  وShift.


تسمح صفحة الاختصارات بتخصيص مجموعة حروف "الاختصار" التي يمكن استخدامها للتحكم في وضع إطار التطبيق على سطح المكتب.

ملاحظة: يتم تعطيل الاختصارات أثناء فتح صفحة "التحجيم" أو صفحة "الاختصارات"، للحيلولة دون تداخل الاختصارات الموجودة مع تعريف اختصارات جديدة.