 Om Caere Scan Manager

Caere Scan Manager är ett program som gör att bildläsaren kan kommunicera med alla andra Caere-produkter. Caere Scan Manager installeras automatiskt när du installerar din Caere-produkt.

Öppna Caere Scan Manager:

1	Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj sedan Inställningar [image] Kontrollpanel.

2	Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager.

Fönstret Caere Scan Manager visas.

  Klicka här för att visa fler avsnitt om Caere Scan Manager


Bildläsardrivrutiner som tillhandahålls av Caere

Caere-produkterna levereras med speciella bildläsardrivrutiner. Dessa program gör det möjligt för Caere-produkten att kommunicera med de bildläsare som stöds. Dessa drivrutinsfiler installeras på datorn när du installerar Caere Scan Manager.

Du måste välja bildläsaren som standardbildläsare i Caere Scan Manager för att kunna använda den tillsammans med en Caere-produkt.


Bildläsardrivrutiner som tillhandahålls av bildläsartillverkaren

Många bildläsare har en eller flera bildläsardrivrutiner. En bildläsardrivrutin är ett program som gör att datorn kan kommunicera med bildläsaren. Vissa bildläsare behöver inga drivrutiner alls, medan andra måste använda flera stycken. Uppgifter om vilken eller vilka drivrutiner du måste installera finns i den dokumentation som medföljde bildläsaren.

Om bildläsaren använder TWAIN-gränssnittet måste du installera de TWAIN-drivrutiner som tillhandahållits från tillverkaren (se dokumentationen för bildläsaren) innan du installerar din Caere-produkt.

Ibland ingår två TWAIN-drivrutiner i installationen av programvaran för bildläsaren. Caere rekommenderar att du om möjligt väljer en 32 bitars drivrutin i stället för en 16 bitars drivrutin. Om du valde en drivrutin som ger undermåligt resultat vid inläsning kan du pröva att använda den andra drivrutinen. Avsnittet Byt ut den aktuella TWAIN-drivrutinen innehåller ytterligare upplysningar.

Såväl bildläsaren som bildläsardrivrutinen måste vara rätt installerade och konfigurerade innan du kan använda bildläsaren med en Caere-produkt. Bildläsardrivrutinerna, som all annan programvara, uppdateras med jämna mellanrum och du bör därför se till att du har installerat rätt drivrutin från bildläsartillverkaren.


 Avinstallera Caere Scan Manager

Avinstallera Caere Scan Manager:

1	Stäng alla Caere-produkter.

2	Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj sedan Inställningar [image] Kontrollpanel [image] Lägg till/ta bort program.

3	Markera Caere Scan Manager och klicka på Lägg till/ta bort.

4	Klicka på Ta bort alla för att öppna fönstret för avinstallation av Caere Scan Manager. Klicka sedan på Slutför för att avsluta.

5	Starta om datorn.

Vissa ikoner och programfiler kan finnas kvar i systemet om du ändrat deras namn, modifierat dem eller flyttat dem till andra enheter eller kataloger.


 Installera om Caere Scan Manager

Du måste ha installerat Caere Scan Manager och valt bildläsaren som standard för att du ska kunna använda den tillsammans med din Caere-produkt. Caere Scan Manager installeras automatiskt när du installerar en Caere-produkt.

Följ nedanstående anvisningar om du av någon anledning behöver installera om Caere Scan Manager.

  Bildläsaren måste vara ansluten, kompatibel med ditt system och använda den programvara som bildläsartillverkaren tillhandahållit (t ex TWAIN-drivrutinen) innan du installerar Caere Scan Manager och läser in med en Caere-produkt.

Installera om Caere Scan Manager:

1	Slå först på bildläsaren och slå sedan på datorn.

2	Stäng alla Caere-produkter.

3	Sätt in cd-skivan för Caere-produkten i cd-enheten.

4	Avbryt det vanliga installationsprogrammet om detta startas automatiskt.

5	Leta rätt på mappen Scanmgr och dubbelklicka på programmet setup.exe.

6	Klicka på Installera om alla och följ anvisningarna på skärmen för att välja bildläsare.

Om så krävs uppmanas du att starta om datorn. Klicka på Ja för att starta om datorn omedelbart. Klicka på Nej om du vill starta om datorn själv vid ett senare tillfälle.

  Klicka här för att visa fler avsnitt om Caere Scan Manager


 Installera ytterligare bildläsare för Caere-produkter

När du installerat Caere Scan Manager uppmanas du att välja den bildläsare som ska användas med dina Caere-produkter.

Du kan när som helst installera ytterligare bildläsare med dina Caere-produkter.

Installera ytterligare bildläsare för Caere-produkter:

1	Slå först på bildläsaren och slå sedan på datorn.

2	Stäng alla Caere-produkter.

3	Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj sedan Inställningar [image] Kontrollpanelen.

4	Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager för att öppna Caere Scan Manager.

5	Dubbelklicka på ikonen Lägg till bildläsare för att öppna Guiden Lägg till bildläsare.

6	Markera tillverkaren av din bildläsare i listan Tillverkare, välj rätt modell i listan Skannrar och klicka på Nästa.

7	Välj Ja om du vill att denna bildläsare ska vara standard för Caere-produkter och klicka på Nästa.

8	Välj en TWAIN-drivrutin (om du uppmanas till detta) och klicka på Slutför.

  Byt standardbildläsare

Under installationen av en ny bildläsare i Caere Scan Manager tillfrågas du om du vill göra denna till standardbildläsare för dina Caere-produkter. Du kan även byta standardbildläsare vid ett senare tillfälle genom att högerklicka på standarbildläsarens ikon i Caere Scan Manager och välja Ange som standard.

  Klicka här för att visa fler avsnitt om Caere Scan Manager


 Byt den standardbildläsare som används med Caere-produkter

Byt standardbildläsaren som används med Caere-produkter:

1	Slå först på bildläsaren och slå sedan på datorn.

2	Stäng alla Caere-produkter.

3	Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj sedan Inställningar [image] Kontrollpanelen.

4	Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager för att öppna Caere Scan Manager.

5	Markera ikonen för den bildläsare som ska bli standardbildläsare.

6	Välj Ange som standard i menyn Arkiv eller högerklicka på bildläsarikonen och välj Ange som standard i snabbmenyn. En bock visas bredvid alternativet Ange som standard och alla Caere-produkter använder automatiskt denna enhet.

  Klicka här för att visa fler avsnitt om Caere Scan Manager


 Välj bildläsarinställningar i Caere Scan Manager

Du kan välja olika egenskapsinställningar för bildläsaren sedan du ställt in den i Caere Scan Manager.

Välj bildläsarinställningar i Caere Scan Manager:

1	Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj sedan Inställningar [image] Kontrollpanelen.

2	Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager för att öppna Caere Scan Manager.

3	Dubbelklicka på ikonen för den bildläsare som du ska välja inställningar för.

Dialogrutan Egenskaper öppnas för denna bildläsare.

4	Klicka på flikarna i dialogrutan Egenskaper för att ställa in de olika bildläsarinställningarna.

5	Klicka på OK när du är klar med valet av bildläsarinställningar.

  Du kan även välja olika bildläsaralternativ i dina Caere-produkter. Ytterligare upplysningar om detta finns i Caere-produktens direkthjälp.

  Klicka här för att visa fler avsnitt om Caere Scan Manager


Problem vid användning av en Caere-produkt med en bildläsare

Pröva med dessa förslag om du får problem med din Caere-produkt och bildläsaren eller om det visas ett felmeddelande för bildläsaren när du startar din Caere-produkt.

Kontrollera att bildläsaren stöds av din Caere-produkt och den Windows-version du använder.

En lista över testade bildläsare finns i Information om installation av bildläsare som medföljer Caere-produkten. Om din bildläsare saknas på listan ska du kontakta tillverkaren för att ta reda på om den kan användas med Caere-program.

Kontrollera att bildläsaren är ansluten, kompatibel med ditt system och använder den programvara som bildläsartillverkaren tillhandahållit (t ex TWAIN-drivrutinen) innan du använder den med en Caere-produkt.

Kontrollera att bildläsaren är påslagen.

Bildläsardrivrutinerna läses in vid systemstarten. Starta om bildläsaren och starta sedan datorn för att säkerställa att drivrutinerna blir inlästa.

Kontrollera att Caere Scan Manager är rätt installerat. Klicka på Om Caere Scan Manager för att få ytterligare upplysningar.

Kontrollera att du valt bildläsaren som standardbildläsare i Caere Scan Manager. Klicka på Byt den standardbildläsare som används med Caere-produkter för att få ytterligare upplysningar.

Kontrollera att ingen annan produkt använder bildläsaren.

Avinstallera och installera om Caere Scan Manager.


Om det inte finns något inläsningskommando i din Caere-produkt

Om det inte finns något inläsningskommando i din Caere-produkt kan detta bero på något av följande:

Ett annat program använder bildläsaren. Stäng alla program som kan använda bildläsaren och starta om Caere-programmet.

Caere Scan Manager är felaktigt installerat. Klicka på Installera om Caere Scan Manager.

Du har inte valt bildläsaren som standardbildläsare i Caere Scan Manager. Klicka på Byt den standardbildläsare som används med Caere-produkter.

Du har inte installerat de nödvändiga drivrutinerna för bildläsaren (t ex TWAIN-drivrutinen). Läs i den dokumentation som medföljde bildläsaren.

Bildläsaren är avstängd, inte ansluten till datorn eller den fungerar inte på rätt sätt. Kontrollera alla anslutningar och pröva med att använda bildläsaren med ett annat bildläsarprogram. Starta om bildläsaren för att återställa standardinställningarna och starta sedan om datorn.

Caere-produkten stöder inte den bildläsare du använder. Kontrollera listan över bildläsare som kan användas i Information om installation av bildläsare som medföljer Caere-programmet.


Det visas ett bildläsarmeddelande när jag startar en Caere-produkt

Du kan få följande meddelande första gången du startar en Caere-produkt sedan du installerat eller bytt bildläsare i Caere Scan Manager:

”Denna bildläsares konfiguration är inställd med systemdrivrutinen.”

Klicka på OK i dialogrutan om du inte uppmanas ange fler uppgifter. Du kan möjligtvis välja:

SCSI-ID eller bildläsarkonfiguration

Läs i bildläsardokumentationen för att få upplysningar om detta.

Uppgifter om sidstorlek

Välj den största sidstorlek som bildläsaren kan hantera.


Systemkrasch vid inläsning
Systemkrash vid inläsning

Pröva med dessa lösningar om det uppstår en krasch under inläsningen:

Starta om bildläsaren för att återställa den till standardläget och starta sedan om datorn.

Kontrollera att bildläsaren är installerad på rätt sätt. Ytterligare upplysningar finns i Information om installation av bildläsare som medföljer Caere-produkten.

Kontakta bildläsartillverkaren för att ta reda på om du har lämplig drivrutin för din bildläsare.

Åtgärda eventuella problem med otillräckligt diskutrymme genom att tömma papperskorgen i Windows, ta bort temporära filer (*.tmp) från mappen Temp, defragmentera hårddisken, kör ScanDisk (Check Disk för Windows NT) och ta bort alla program och filer som du inte längre använder.

Åtgärda eventuella problem för otillräckligt minne genom att starta om datorn, stänga alla andra öppna program, stänga fönster du inte behöver och defragmentera hårddisken med jämna mellanrum.

Installera mer minne (RAM) i datorn.

Kontrollera inställningarna under Egenskaper i Caere Scan Manager. Klicka på Välj bildläsarinställningar i Caere Scan Manager för att få ytterligare upplysningar.

Gå till webbplatsen för ScanSoft (www.scansoft.com) för att se om det finns uppdateringar för Caere Scan Manager.

Aktivera TWAIN-användargränssnittet om du använder en TWAIN-kompatibel bildläsare. Dubbelklicka på ikonen för din bildläsare i Caere Scan Manager. Klicka på fliken Inställningar för TWAIN-bildläsare och välj Ja för Visa inställningar före inläsning.


Aktuell TWAIN-drivrutin

Detta är den TWAIN-drivrutin som för närvarande används med bildläsaren.

En TWAIN-drivrutin är programvara som bildläsartillverkaren tillhandahåller och denna gör att datorn kan kommunicera med bildläsaren.

Du kan byta drivrutin i fliken Byt TWAIN-drivrutin.


Auto

Välj detta alternativ om du vill använda den inställning som alternativet TWAIN-drivrutin rekommenderar.

(Caere rekommenderar att du alltid använder Auto när du kan välja detta för en inställning.)


Ja

Välj detta alternativ om du vill använda inställningen till höger.


Nej

Välj detta alternativ om du inte vill använda inställningen till höger.


Visa TWAIN-inställningar
Visa TWAIN-inställningar före inläsning

Detta alternativ visar användargränssnittet för TWAIN-drivrutinen vid inläsning i ett Caere-program. (Du ska då välja bildläsarinställningarna i TWAIN-drivrutinen i stället för i Caere-produkten.)

Välj Ja för denna inställning om du har problem vid inläsningen.


Invertera svartvita bilder

Detta alternativ inverterar de svarta och vita elementen på en sida under inläsning.

Välj Ja för denna inställning om de svartvita elementen på en sida verkar vara omvända.


Invertera gråskaliga bilder

Detta alternativ inverterar de ljusa och mörka elementen på en sida under inläsning.

Välj Ja för denna inställning om de gråskaliga elementen i en inläst bild verkar vara felaktigt omvända.


Invertera färgbilder

Detta alternativ inverterar de färgade elementen på en sida under inläsning.

Välj Ja för denna inställning om de färgade elementen i en inläst bild verkar vara felaktigt omvända.


Stöd för satsvis TWAIN-inläsning

Välj Ja för denna inställning om du har problem med att läsa in flera sidor med en automatisk dokumentmatare (ADF).


Använd omvända inställningar för ljusstyrka

Välj Ja för denna inställning för att kasta om riktningen för ljusare och mörkare på ljusstyrkereglaget i Caere-produkter.


Använd sidförhandling för 300 dpi

Välj Ja för denna inställning om du bara ser den övre, vänstra delen på en sida sedan den lästs in.


Läs endast in färgdokument från flatbäddsbildläsare

Välj Ja för denna inställning om du har problem med att läsa in färgdokument med bildläsarens automatiska dokumentmatare (ADF).


Stäng drivrutinen efter varje inläsning

Välj Ja för denna inställning om du har problem med att läsa in flera sidor.


Hämta tillgängliga pappersformat från bildläsaren

Välj Nej för denna inställning om bildläsaren stöder ett sidformat som inte visas i bildläsarinställningarna i Caere-produkten.


Använd standardvärden

Klicka på detta alternativ för att återställa alla inställningar i denna flik till de ursprungliga värdena.


Tillgängliga TWAIN-drivrutiner

Under detta alternativ visas de TWAIN-drivrutiner som du installerat för bildläsaren.

En TWAIN-drivrutin är programvara som bildläsartillverkaren tillhandahåller och denna gör att datorn kan kommunicera med bildläsaren. Caere rekommenderar att du om möjligt väljer en 32 bitars drivrutin i stället för en 16 bitars drivrutin.

Markera den drivrutin som ska användas med bildläsaren och klicka på Ange som aktuell drivrutin.

Om du har flera installerade drivrutiner och den aktuella drivrutinen inte ger ett acceptabelt resultat vid inläsning, ska du pröva att använda den andra drivrutinen.


Ange som aktuell TWAIN-drivrutin

Klicka på detta alternativ för att använda den markerade drivrutinen med bildläsaren.


Aktuell bildläsare

Detta alternativ visar den bildläsare för vilken du ställer in egenskaper.


Enhetstyp

Under detta alternativ ska du välja den bästa beskrivningen för denna bildläsare (eller annan enhetstyp).


Ange som standardbildläsare

Klicka på detta alternativ om du vill att denna bildläsare ska vara den standardbildläsare som ska användas tillsammans med alla Caere-produkter.


OK

Klicka på denna knapp för att stänga dialogrutan och spara de ändringar du gjort.


Avbryt

Klicka på denna knapp för att stänga dialogrutan utan spara de ändringar du gjort.


Verkställ

Klicka på denna knapp för att spara de ändringar du gjort, utan att stänga dialogrutan.


Installera digitala kameror

När du har installerat Caere Scan Manager uppmanas du att välja den bildläsare som du kommer att använda med dina Caere-produkter. Du kan installera en digital kamera eller fotobildläsare förutom eller i stället för en vanlig bildläsare.

Du kan när som helst installera digitala kameror eller fotobildläsare med dina Caere-produkter.

Installera en digital kamera eller en fotobildläsare med Caere-produkter:

1	Stäng alla Caere-produkter.

2	Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar [image] Kontrollpanelen.

3	Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager för att öppna Caere Scan Manager.

4	Dubbelklicka på ikonen Lägg till bildläsare för att öppna Guiden Lägg till bildläsare.

5	Markera tillverkaren av kameran och välj sedan den aktuella kameran i listan.

6	Om kameratillverkaren inte finns med på listan ska du välja Allmän som tillverkare och sedan välja TWAIN-kamera.


Egenskaper för bildläsare

Välj fliken Egenskaper för bildläsare för att visa eller ändra inställningarna som gäller vilken typ av enhet du använder eller för att ställa in denna enhet så att den används automatiskt när du läser in med din Caere-produkt.


Inställningar för TWAIN-bildläsare

Välj fliken Inställningar för TWAIN-bildläsare om bildläsaren spegelvänder bilderna, om du har problem vid inläsning av flera bilder eller om du har andra problem vid inläsning.


Byt TWAIN-drivrutin

Välj fliken Byt TWAIN-drivrutin för att visa listan över de TWAIN-drivrutiner som för närvarande finns på systemet och eventuellt byta till en annan drivrutin.


Andra problem vid inläsning

Pröva att byta inställningarna för TWAIN-bildläsare i Caere Scan Manager om du råkar ut för något av följande problem:

Bilden spegelvänds vid inläsning.

Problem vid inläsning av flera bilder.

Resultatet av inläsningen är inte det du förväntat dig.

Du får oväntade resultat när du ändrar bildläsarinställningarna (t ex ljusstyrkan).

Klicka på Välj bildläsarinställningar i Caere Scan Manager för att få ytterligare upplysningar.


TWAIN-drivrutin

Om du använder bildläsare och andra enheter som styrs av TWAIN-kompatibla drivrutiner kan du läsa in material från många Windows-tillämpningar. TWAIN-kompatibla tillämpningar kan använda en TWAIN-kompatibel bildläsare utan att de behöver vara specifikt kompatibla. Tidigare versioner av Caere Scan Manager använde begreppet TWAIN-datakällor, vilket nu har ändrats till TWAIN-drivrutiner.


TWAIN-datakälla

TWAIN-datakälla kallas nu TWAIN-drivrutin.


Bildläsaren finns inte med på listan i Caere Scan Manager

Pröva dessa lösningar om din bildläsare inte finns med på listan över alternativ i Caere Scan Manager:

Gå till webbplatsen för ScanSoft www.scansoft.com/scanners för att se om det finns uppdateringar för Caere Scan Manager. Om din bildIäsare finns med på listan där kan du ladda ner den senaste versionen av Caere Scan Manager.

Välj Allmän som tillverkare av bildläsaren i Caere Scan Manager och välj sedan ett av alternativen för TWAIN om bildläsaren är TWAIN-kompatibel.

Om du har lagt till en allmän bildläsare, men det är svårt att läsa in i din Caere-produkt, ska du läsa avsnittet Caere Scan Troubleshooter för att se om du kan lösa problemet.


Byt den aktuella TWAIN-drivrutinen
Byt ut den aktuella TWAIN-drivrutinen

Byt ut den aktuella TWAIN-drivrutinen:

1	Avsluta din Caere-produkt om den körs.

2	Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar> Kontrollpanelen.

3	Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager.

4	Dubbelklicka på ikonen för din TWAIN-bildläsarenhet.

5	Klicka på fliken Byt TWAIN-drivrutin.

6	Markera en TWAIN-drivrutin i listan Tillgängliga drivrutiner och klicka på Ange som aktuell drivrutin.

7	Klicka på OK.


Allmänna tips för bildinläsning

OCR-resultatet kommer att vara av dålig kvalitet om bilden inte har lästs in på rätt sätt. Kom ihåg följande tips när du läser in bilder:

Beakta färgen och kvaliteten på det dokument som du ska läsa in. Dokument av hög kvalitet ger bättre resultat vid teckenläsningen än dokument av sämre kvalitet. Dokument som har skuggningar, färg eller låg kvalitet kan ge dåligt resultat vid teckenläsningen, såvida du inte justerar inställningarna innan du läser in dokumentet.

Läs om möjligt in originaldokumentet i stället för en kopia.

Kontrollera att glaset, speglarna och linserna i bildläsaren inte är dammiga, smutsiga eller repiga. Rengör vid behov.

Kontrollera att du har valt rätt inställningar för bildinläsningen i din Caere-produkt.

Kontrollera att sidan ligger rakt i bildläsaren. Om du ska läsa in ett litet dokument, t ex ett visitkort, är det viktigt att du placerar det rätt i en flatbäddsbildläsare. Bestäm origo på bildläsarglaset (antingen på grundval av markeringarna eller genom anvisningar i dokumentationen för bildläsaren) och placera sidan som du ska läsa in vid origo. Om den inlästa bilden av ett litet dokument är felaktig kan du experimentera genom att flytta dokumentet till olika ställen tills du hittar en placering som fungerar.


Använd Caere Scan Troubleshooter

Använd Caere Scan Troubleshooter om du har problem med att läsa in bilder i din Caere-produkt sedan du har lagt till en bildläsare som inte har testats av Caere. Caere Scan Troubleshooter innehåller flera olika fönster med frågor angående vilken typ av problem du har. Programmet ändrar sedan inställningarna för bildinläsning för att rätta till problemen.

Om bildläsaren finns med på listan över bildläsare som har testats av Caere, är inställningarna redan optimerade för användning med Caere-produkter. Vi rekommenderar inte att du använder Caere Scan Troubleshooter i dessa fall eftersom det inte är troligt att problemen kan rättas till genom att ändra inställningarna.

Du kan öppna Caere Scan Troubleshooter från hjälpmenyn i din Caere-produkt eller i Caere Scan Manager.