Hinzufügen oder Entfernen von Daten aus einem Diagramm

Sie können Daten sowohl aus einer Tabelle als auch dem zugehörigen Diagramm löschen. Wenn Sie Daten aus einer Tabelle löschen, aktualisiert Microsoft Graph das Diagramm automatisch. Sie können festlegen, welche Daten aus der Tabelle im Diagramm angezeigt werden, indem Sie bestimmte Tabellenzeilen und -spalten ein- oder ausschließen. Um Daten zu einem Diagramm hinzuzufügen, geben Sie die Daten direkt in der Tabelle ein oder kopieren sie aus einer anderen Anwendung.

Was möchten Sie tun?

Daten in eine Tabelle eingeben

Daten aus einer anderen Anwendung kopieren

Zeilen oder Spalten einer Tabelle ausschließen oder in ein Diagramm aufnehmen

Zellen, Zeilen oder Spalten in einer Tabelle löschen


Eingeben von Daten in eine Tabelle

Microsoft Graph reserviert die erste Zeile und Spalte der Tabelle für Text, der die in der Zeile oder Spalte enthaltenen Informationen beschreibt. Nur bei Punkt (XY)- und Blasendiagrammen enthält die erste Zeile oder Spalte Werte.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie auf eine Zelle, und geben Sie dann den gewünschten Text oder Zahlen ein.

Anmerkung   Wenn Sie vorhandenen Text oder Werte ändern, wird das Diagramm an den neuen Text bzw. die Werte angepaßt.


Ausschließen oder Aufnehmen von Zeilen und Spalten einer Tabelle in ein Diagramm

Mit dem folgenden Verfahren werden entweder Daten aus einem Diagramm ausgeschlossen, ohne die zugehörigen Daten aus der Tabelle zu entfernen, oder Diagrammzeilen und -spalten wiederhergestellt, die in der Tabelle abgeblendet dargestellt werden.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Doppelklicken Sie auf den Zeilenkopf oder Spaltenkopf der Zeile bzw. Spalte, die Sie dem Diagramm hinzufügen oder daraus entfernen möchten.

Anmerkungen

•	Sie können auch Datenreihen aus einem Diagramm ausschließen, indem Sie auf die Datenreihe klicken und dann ENTF drücken.

•	Bei einem Blasendiagramm schließt Microsoft Graph zwei Zeilen oder Spalten pro Datenreihe ein oder aus.


Kopieren von Daten aus einer anderen Anwendung

1	Wechseln Sie zu dem Programm und Dokument, aus dem Sie Daten kopieren möchten.

2	Markieren Sie die zu kopierenden Daten.

3	Klicken Sie im Menü Bearbeiten des Programms auf Kopieren.

4	Wechseln Sie zu Microsoft Graph.

5	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

6	Markieren Sie die erste Zelle des Bereichs, in den die kopierten Daten eingefügt werden sollen.

7	Klicken Sie im Menü Bearbeiten von Microsoft Graph auf Einfügen.


Geben Sie dem angepaßten Diagrammtyp, den Sie hinzufügen möchten, einen Namen. Der Name kann bis zu 31 Zeichen enthalten und wird im Feld Diagrammtyp in der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen angezeigt.


Beschreiben Sie den angepaßten Diagrammtyp, den Sie hinzufügen möchten. Die Beschreibung kann bis zu 250 Zeichen umfassen. Sie wird im Feld Beispieldiagramm in der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen angezeigt, wenn Sie im Feld Diagrammtyp auf den Namen des angepaßten Diagramms klicken.


Gleichungen zum Berechnen von Trendlinien

Linear

Berechnet eine Gerade nach der Methode der kleinsten Quadrate, die durch folgende Gleichung dargestellt wird:

Darin ist m die Steigung der Geraden und b der Schnittpunkt.

Polynomisch

Berechnet Punkte nach der Methode der kleinsten Quadrate mit Hilfe der folgenden Gleichung:

Darin sind b und  [image]  Konstanten.

Logarithmisch

Berechnet Punkte nach der Methode der kleinsten Quadrate mit Hilfe der folgenden Gleichung:

Darin sind c und b Konstanten, ln ist der natürliche Logarithmus.

Exponentiell

Berechnet Punkte nach der Methode der kleinsten Quadrate mit Hilfe der folgenden Gleichung:

Darin sind c und b Konstanten, e ist die Basis des natürlichen Logarithmus.

Potentiell

Berechnet Punkte nach der Methode der kleinsten Quadrate mit Hilfe der folgenden Gleichung:

Darin sind c und b Konstanten.

Bestimmtheitsmaß

Anmerkung   Das Bestimmtheitsmaß, das Sie für eine Trendlinie anzeigen können, stellt keinen angepaßten Wert dar. Microsoft Graph verwendet bei logarithmischen, potentiellen und exponentiellen Trendlinien ein transformiertes Regressionsmodell.

Gleitender Durchschnitt

Anmerkung   Die Anzahl der Punkte auf einer Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt ist gleich der Gesamtzahl der Punkte in einer Datenreihe, abzüglich der Punkte der von Ihnen festgelegten vorangegangenen Perioden.


Trendlinien in Diagrammen

Trendlinien werden für die Darstellung von Prognoseproblemen in einem Diagramm verwendet. Dieser Vorgang wird auch Regressionsanalyse genannt. Wenn Sie die Regressionsanalyse verwenden, können Sie eine Trendlinie in einem Diagramm vorwärts oder rückwärts über die tatsächlichen Daten hinaus verlängern, um einen Trend zu verdeutlichen. Sie können auch einen gleitenden Durchschnitt erstellen, der die Datenschwankungen ausgleicht und das Muster bzw. den Trend deutlicher darstellt.

Sie können Datenreihen in nichtgestapelten zweidimensionalen Flächendiagrammen sowie in Balken-, Säulen-, Linien-, Kurs-, Punkt (XY)- und Blasendiagrammen Trendlinien hinzufügen. Datenreihen in gestapelten Diagrammen sowie in 3D-, Netz-, Kreis- oder Ringdiagrammen können Sie keine Trendlinien hinzufügen. Wenn Sie ein Diagramm oder Datenreihen ändern, z. B. indem Sie den Diagrammtyp in 3D umwandeln, gehen die zugehörigen Trendlinien verloren.


Hinzufügen einer Trendlinie zu einer Datenreihe

1	Klicken Sie auf die Datenreihe, der Sie eine Trendlinie oder einen gleitenden Durchschnitt hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Trendlinie hinzufügen.

3	Klicken Sie in der Registerkarte Typ auf den gewünschten Typ für die Regressionslinie bzw. den gleitenden Durchschnitt.

Wenn Sie Polynomisch gewählt haben, geben Sie im Feld Ordnung die höchste Potenz für die unabhängige Variable ein.

Wenn Sie Gleitender Durchschnitt gewählt haben, geben Sie im Feld Perioden die Zahl der Perioden an, die für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden sollen.

Anmerkungen

•	Im Feld Basierend auf Reihe werden alle Datenreihen des Diagramms aufgelistet, die Trendlinien unterstützen. Um einer anderen Datenreihe eine Trendlinie hinzuzufügen, klicken Sie im Feld auf den entsprechenden Namen, und wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen aus.

•	Wenn Sie einem Punkt (XY)-Diagramm einen gleitenden Durchschnitt hinzufügen, basiert dieser auf der Anordnung der im Diagramm dargestellten X-Werte. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, müssen Sie gegebenenfalls vor dem Hinzufügen des gleitenden Durchschnitts die X-Werte sortieren.


Ändern der Einstellungen von Trendlinien

Die Mehrzahl dieser Einstellungen stehen lediglich für Trendlinien der Regression zur Verfügung.

1	Klicken Sie auf die zu ändernde Trendlinie.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Trendlinie.

3	Wählen Sie in der Registerkarte Optionen die gewünschten Optionen aus.

Um den Namen der Trendlinie oder des gleitenden Durchschnitts zu ändern, geben Sie den Namen im Feld Benutzerdefiniert ein.


Löschen einer Trendlinie

1	Klicken Sie auf die zu löschende Trendlinie.

2	Drücken Sie ENTF.


Hinzufügen von Fehlerindikatoren zu einer Datenreihe

1	Klicken Sie auf die Datenreihe, der Sie Fehlerindikatoren hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen.

3	Wählen Sie in der Registerkarte Fehlerindikator X oder Fehlerindikator Y die gewünschten Optionen aus.

Anmerkung Wenn Sie die den Datenpunkten in einer Datenreihe zugeordneten Tabellenwerte ändern, werden die Fehlerindikatoren entsprechend angepaßt.


Fehlerindikatoren in Diagrammen

Mit Fehlerindikatoren werden für die einzelnen Datenpunktmarkierungen einer Datenreihe die zugehörigen potentiellen Fehlerbeträge grafisch dargestellt. Sie können Datenreihen in Flächen-, Balken-, Säulen-, Linien-, Punkt (XY)- und Blasendiagrammen Fehlerindikatoren hinzufügen. In Punkt (XY)- und Blasendiagrammen können Sie entweder für die X- bzw. Y-Werte oder für die Werte beider Achsen Fehlerindikatoren anzeigen.


Ändern der Einstellungen von Fehlerindikatoren

Wenn Sie einen Fehlerindikator markieren, wirken sich die vorgenommenen Änderungen auf alle Fehlerindikatoren in der zugehörigen Datenreihe aus.

1	Klicken Sie auf die Datenreihe mit den zu ändernden Fehlerindikatoren.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen.

3	Klicken Sie auf die Registerkarte Fehlerindikator Y oder Fehlerindikator X, je nachdem, welchen Fehlerindikatortyp Sie ändern möchten.

Um einen anderen Fehlerindikatortyp auszuwählen, klicken Sie unter Darstellung auf den gewünschten Typ.

Um die Methode der Fehlerbestimmung zu ändern, wählen Sie unter Fehlerbetrag die gewünschte Methode aus.


Löschen von Fehlerindikatoren

Es ist nicht möglich, einzelne Fehlerindikatoren zu löschen. Das Löschen eines Fehlerindikators hat Auswirkungen auf alle Fehlerindikatoren der Datenreihe.

1	Klicken Sie auf einen beliebigen Fehlerindikator.

2	Drücken Sie ENTF.


Gleichungen zum Berechnen des Fehlerbetrags

Standardabweichung

Dabei gilt:

s = Nummer der Datenreihe

i = Nummer des Punktes in der Datenreihe s

m = Anzahl der Reihen des Punktes y im Diagramm

n = Anzahl der Punkte je Reihe

  = Datenwert des i-ten Punktes der Reihe s

  = Gesamtzahl der Datenwerte aller Reihen

M = Arithmetisches Mittel

Standardfehler


Legt den in der Liste markierten Diagrammtyp als Standard-Diagrammtyp für das Erstellen neuer Diagramme fest.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 3D-Effekt, um sämtlichen Datenpunkten in einem 3D-Blasendiagramm einen 3D-Effekt zuzuweisen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den 3D-Effekt der Datenpunktmarkierungen zu entfernen.


Weist dem markierten 3D-Oberflächendiagramm eine 3D-Schattierung zu.


Geben Sie im Feld Größe der zweiten Zeichnungsfläche einen Wert zwischen 5 und 200 ein, um die prozentuale Größe der zweiten Kreis- bzw. Balkenzeichnungsfläche im Verhältnis zur Größe des ersten Kreises in einem Kreis-aus-Kreis bzw. Balken-aus-Kreis-Diagramm festzulegen. Wenn Sie in diesem Feld beispielsweise den Wert 100 eingeben, wird die Größe der zweiten Kreis- bzw. Balkenzeichnungsfläche an die Größe der Zeichnungsfläche des ersten Kreises angepaßt.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatischer Text, um die Verknüpfung von Daten in Datenbeschriftungen direkt im Tabellenblatt herzustellen. Verwenden Sie diese Option, um die Verknüpfung von Datenbeschriftungen zu Quelldaten wiederherzustellen, nachdem die Beschriftungen im Diagramm manuell geändert wurden.


Beschreibt den Typ, Untertyp oder eine Variation des im Feld Diagrammtyp ausgewählten Diagramms. Werden keine Untertypen angezeigt, ist das aktuelle Diagramm unter Umständen ein integrierter bzw. benutzerdefinierter Diagrammtyp.


Zeigt die Version und das Copyright des Microsoft-Programms an. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.


Wählen Sie unter Darstellung die gewünschten Optionen aus, um markiertem Text Texteffekte hinzuzufügen.


Wählen Sie im Feld Art eine Option aus, um die Linienart für Achsen, Linien bzw. Rahmen festzulegen.


Wählen Sie im Feld Farbe eine Option aus, um die Achsen-, Linien- bzw. Rahmenfarbe des markierten Objektes zu ändern.


Wählen Sie im Feld Stärke eine Option aus, um die Stärke der markierten Achse, Linie bzw. des Rahmens zu ändern.


Zeigt die Achse, Linie bzw. den Rahmen mit den zugewiesenen Optionen an.


Weist die Standard-Einstellungen für das markierte Objekt zu.


Geben Sie das Kennwort ein, um den Kennwortschutz aufzuheben. Bei Kennwörtern ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten. Die Groß- bzw. Kleinbuchstaben müssen bei der Eingabe des Kennwortes korrekt eingegeben werden.


Hinzufügen eines Kreises, eines Quadrats oder einer anderen AutoForm

Sie können AutoFormate und andere Zeichnungsobjekte ausschließlich Diagrammen hinzufügen. Diese Formate können Tabellen nicht hinzugefügt werden.

1	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf AutoFormen, zeigen Sie auf eine Kategorie, und klicken Sie anschließend auf die gewünschte Form.

2	Um eine Form mit einer vordefinierten Größe einzufügen, klicken Sie auf das Diagramm.

Um eine Form mit einer anderen Größe einzufügen, ziehen Sie den Zeiger auf die von Ihnen gewünschte Größe.

Um das Größenverhältnis der Form beizubehalten, halten Sie während des Ziehens des Zeigers die UMSCHALTTASTE gedrückt.

Tips

•	Um einen Kreis oder ein Quadrat zu zeichnen, klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Ellipse  [image]  oder auf Rechteck  [image],  und anschließend auf das Diagramm.

•	Um einer AutoForm Farben hinzuzufügen, die Rahmen zu ändern, die Form zu drehen oder um einer Form Schatten oder 3D-Effekte hinzuzufügen, markieren Sie die Form, und verwenden Sie dann die Schaltflächen auf der Zeichnen-Symbolleiste.


Ändern des AutoForm-Typs

1	Wählen Sie die AutoForm, die Sie ändern möchten.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen, zeigen Sie auf AutoForm ändern und dann auf eine Kategorie, und klicken Sie anschließend auf die von Ihnen gewünschte Form.


Ein- oder Ausblenden der Zeichnen-Symbolleiste

•	Klicken Sie auf Zeichnen  [image].


Klicken Sie im Feld Kategorie auf eine Option, und wählen Sie dann die gewünschten Optionen für die Definition des Zahlenformats aus. Im Feld Muster wird das Erscheinungsbild der markierten Zellen nach Zuweisen der ausgewählten Formatierung angezeigt.


Zeigt an, wie das Dokument nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Legt fest, wie Datums- und Zeitangaben, Brüche oder benutzerdefinierte Formate angezeigt werden.


Wählen Sie unter Typ das Zahlenformat aus, und klicken Sie dann auf Löschen, um das benutzerdefinierte Zahlenformat zu löschen. Integrierte Zahlenformate können nicht gelöscht werden.


Geben Sie eine Zahl ein, um die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen festzulegen.


Zeigt Zahlen mit einem Währungssymbol an.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 1000er-Trennzeichen (.) verwenden, um Tausendergruppen mit Trennzeichen darzustellen.


Wählen Sie im Feld Negative Zahlen eine Option aus, um die Darstellung negativer Zahlen festzulegen.


Mit dem Standardformat formatierte Zellen weisen kein besonderes Zahlenformat auf. Zellen im Textformat werden auch dann als Text behandelt, wenn eine Zahl in die Zelle eingegeben wird; eine Zahl wird genauso angezeigt, wie sie eingegeben wurde.


Wählen Sie im Listenfeld Horizontal eine Option aus, um die horizontale Ausrichtung des Zellinhaltes zu ändern. Standardmäßig richtet Microsoft Graph Text linksbündig, Zahlen rechtsbündig, Wahrheits- und Fehlerwerte zentriert aus. Die Standardeinstellung der horizontalen Ausrichtung ist Standard.


Ändert die horizontale oder vertikale Ausrichtung von Zellinhalten, abhängig von den ausgewählten Optionen.


Wählen Sie im Feld Vertikal eine Option aus, um die vertikale Ausrichtung des Zellinhaltes zu ändern. Standardmäßig richtet Microsoft Graph Text vertikal am unteren Rand der Zelle aus. Die Standardeinstellung für die horizontale Ausrichtung ist Unten.


Wählen Sie unter Textanordnung eine Option aus, um die Ausrichtung von Text in markierten Zellen zu ändern. Drehoptionen sind unter Umständen nicht verfügbar, wenn andere Ausrichtungsoptionen ausgewählt wurden.


Gibt an, in welchem Winkel der Text in den markierten Zellen gedreht wird. Geben Sie eine positive Zahl in das Feld Grad ein, um den markierten Text in der Zelle von links unten nach rechts oben zu drehen. Verwenden Sie negative Zahlen, um den Text in der markierten Zelle von links oben nach rechts unten zu drehen.


Richtet den Zellinhalt vertikal aus.


Wählen Sie einen Schriftartnamen aus, um die Schriftart des markierten Textes zu ändern. Wählen Sie in der Registerkarte Schrift die gewünschten Optionen aus, um die Darstellung des markierten Textes zu ändern.


Ändert den Schriftschnitt des markierten Textes.


Ändert den Schriftgrad des markierten Textes. Die verfügbaren Größen hängen vom Drucker und der gewählten Schriftart ab.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Durchgestrichen, um einen Strich durch den markierten Text oder die markierten Zahlen zu ziehen.


Formatiert markierten Text oder markierte Zahlen hochgestellt.


Formatiert markierten Text oder markierte Zahlen tiefgestellt.


Wählen Sie eine Unterstreichungsart aus, um eine Linie unter den markierten Text zu ziehen.


Wählen Sie eine Farbe aus der Liste aus, um die Farbe des markierten Textes oder Objektes zu ändern.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardschrift, um die Schriftart, den Schriftschnitt, den Schriftgrad und die Effekte der Formatvorlage Standard zu verwenden.


Zeigt an, wie das Dokument nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Beschreibt die im Feld Schriftart ausgewählte Schriftart.


Ändern von Diagrammbeschriftungen, -titeln und anderem Diagrammtext

Die meisten Diagrammtexte, wie z. B. Beschriftungen von Rubrikenachsen, Namen von Datenreihen, Legenden und Datenbeschriftungen, sind mit den Zellen der Tabelle verknüpft, aus denen das Diagramm erstellt wird. Wenn Sie den Text dieser Elemente im Diagramm bearbeiten, wird die Verknüpfung zu den Tabellenzellen gelöst. Um den Text zu ändern und die Verknüpfung beizubehalten, bearbeiten Sie den Text in der Tabelle.

Rubrikenachsenbeschriftungen, Datenreihennamen oder Legendentext ändern

Datenbeschriftungen ändern

Diagramm- und Achsentitel bearbeiten


Ändern der Rubrikenachsenbeschriftungen, Datenreihennamen oder des Legendentextes

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie auf die Zelle mit dem zu ändernden Text.

3	Geben Sie den neuen Text ein.

4	Drücken Sie die EINGABETASTE.


Ändern von Datenbeschriftungen

•	Um Datenbeschriftungen in einer Tabelle zu ändern, wechseln Sie zu der entsprechenden Tabelle, klicken Sie auf die Zelle mit der zu ändernden Information, geben Sie den neuen Text oder Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.

•	Möchten Sie die Datenbeschriftungen im Diagramm ändern, klicken Sie einmal auf die zu ändernde Beschriftung, um die Datenbeschriftungen der gesamten Datenreihe zu markieren. Klicken Sie dann erneut, um eine einzelne Datenbeschriftung auszuwählen. Geben Sie den neuen Text oder Wert ein, und drücken Sie die ESC.

Wenn Sie den Text einer Datenbeschriftung im Diagramm ändern, wird die Verknüpfung zwischen Datenbeschriftung und Tabellenzelle aufgehoben.


Bearbeiten von Diagramm- und Achsentiteln

1	Klicken Sie auf den zu ändernden Titel.

2	Geben Sie den neuen Text ein.

3	Drücken Sie die ESC.


Hinzufügen eines Textfeldes zu einem Diagramm

1	Wechseln Sie zum Diagramm.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Textfeld  [image].

3	Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie eine Ecke des Textfeldes positionieren möchten, und ziehen Sie das Feld auf die gewünschte Größe.

4	Geben Sie den gewünschten Text in das Feld ein. Er wird automatisch umbrochen.

Um eine neue Zeile im Feld zu beginnen, drücken Sie die EINGABETASTE.

5	Ist der Text vollständig eingegeben, drücken Sie ESC, oder klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Textfeldes.


Ändern von Werten in einem Diagramm

Die Diagrammwerte sind mit der Tabelle verknüpft, aus der das Diagramm erstellt wurde. Microsoft Graph aktualisiert das Diagramm, wenn Sie die Daten in der Tabelle ändern.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Ersetzen Sie den zu ändernden Wert in der entsprechenden Zelle durch den neuen Wert.

3	Drücken Sie die EINGABETASTE.


Ändern von Werten in einem 2D-Diagramm durch Ziehen der Datenpunktmarkierungen

Wenn Sie durch Ziehen den Wert einer Datenpunktmarkierung ändern, aktualisiert Microsoft Graph auch den zugrundeliegenden Wert in der Tabelle.

1	Klicken Sie zuerst auf die Datenreihe mit der zu ändernden Datenpunktmarkierung und dann auf die Datenpunktmarkierung.

2	Bei einem zweidimensionalen Linien- oder Punktdiagramm (XY) ziehen Sie die Datenpunktmarkierung.

Bei einem zweidimensionalen Balken- oder Säulendiagramm ziehen Sie den oberen mittleren Ziehpunkt der Markierung.

Bei einem zweidimensionalen Kreis- oder Ringdiagramm ziehen Sie den größten Ziehpunkt am äußeren Rand der Datenpunktmarkierung.

Anmerkung   In 3D-Diagrammen können Werte durch Ziehen der Datenpunktmarkierungen nicht geändert werden.


Ändern der grafischen Darstellung von Daten

Sie können die Anordnung sowie die Tabellenausrichtung einer Datenreihe in einem Diagramm ändern. Die Reihenfolge, in der Microsoft Graph die Datenreihen im Diagramm darstellt, hängt von der Reihenfolge in der Tabelle ab.

Was möchten Sie tun?

Datenreihen als Zeilen statt als Spalten darstellen und umgekehrt

Eine Datenreihe auf einer sekundären Größenachse in einem 2D-Diagrammen darstellen

Die Darstellungsreihenfolge von Rubriken, Werten oder Datenreihen umkehren

Die Darstellungsweise von Leerzellen festlegen

Die Zeile oder Spalte mit den Werten der X-Achse in einem Punkt (XY)-Diagramm ändern


Darstellen von Datenreihen als Zeilen statt als Spalten und umgekehrt

Sie können feststellen, ob Datenreihen aus Zeilen oder Spalten stammen, indem Sie sich die Zeilenköpfe und die Spaltenköpfe der Tabelle ansehen. Der Diagrammtyp wird mittels einer Grafik im Zeilen- oder Spaltenkopf kenntlich gemacht.

•	Um die Datenreihen im Diagramm als Spalten darzustellen, klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf Nach Spalte  [image].

•	Um die Datenreihen im Diagramm als Zeilen darzustellen, klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf Nach Zeile  [image].


Umkehren der Darstellungsreihenfolge von Rubriken, Größen oder Datenreihen

Sie können die Darstellungsreihenfolge von Rubriken oder Größen in den meisten Diagrammen ebenso umkehren wie die Reihenfolge von Datenreihen in 3D-Diagrammen mit einer dritten Achse. In Netzdiagrammen läßt sich die Reihenfolge der Werte nicht ändern.

1	Klicken Sie auf die Achsen der Rubriken, Größen oder Datenreihen, deren Darstellungsreihenfolge geändert werden soll.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Achse und dann auf die Registerkarte Skalierung.

3	Um die Darstellungsreihenfolge der Rubriken umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rubriken in umgekehrter Reihenfolge.

Um die Darstellungsreihenfolge der Größen umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größen in umgekehrter Reihenfolge.

Um die Darstellungsreihenfolge der Datenreihen in 3D-Diagrammen umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenreihen in umgekehrter Reihenfolge.


Darstellen einer Datenreihe auf einer sekundären Größenachse in einem 2D-Diagramm

Sind die Werte verschiedener Datenreihen in einem 2D-Diagramm sehr weit gestreut oder liegen unterschiedliche Datentypen (z. B. Preis und Volumen) vor, können Sie eine oder mehrere Datenreihen auf einer sekundären Größenachse (Y) darstellen. Die Skalierung der sekundären Achse spiegelt die Werte der verknüpften Datenreihe wider.

1	Klicken Sie auf die Datenreihe, die auf der sekundären Größenachse dargestellt werden soll.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Achsen.

3	Klicken Sie auf Sekundärachse.


Die Darstellungsweise von Leerzellen festlegen

1	Klicken Sie im Menü Extras auf Optionen und dann auf die Registerkarte Diagramm.

2	Klicken Sie unter Leere Zellen werden gezeichnet als auf die gewünschten Optionen.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.


Ändern der Zeile oder Spalte mit den Werten der X-Achse in einem Punkt (XY)-Diagramm

Sie können die Datenreihen ändern, deren Werte zur Berechnung der Teilstrichbeschriftungen entlang der X-Achse in einem Punkt (XY)-Diagramm herangezogen werden. Standardmäßig werden die Werte der ersten Datenreihe in der Tabelle für die Teilstrichbeschriftungen verwendet. Die Datenreihe, die Sie für die X-Achse ausgewählt haben, wird im Zeilen- oder Spaltenkopf mit einem "X" gekennzeichnet.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie auf den Zeilenkopf oder Spaltenkopf der Zeile oder Spalte, deren Werte für die X-Achse verwendet werden sollen.

3	Klicken Sie im Menü Daten auf X-Achse zuweisen.


Ändern der Darstellung von Punkten in einem Kreis-aus-Kreis- oder Balken-aus-Kreis-Diagramm

1	Klicken Sie auf das zu ändernde Segment des Kreisdiagramms.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Optionen.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Tip   Sie können durch Ziehen auch festlegen, welche Segmente im Kreis-aus-Kreis- oder Balken-aus-Kreis-Diagramm angezeigt werden. Klicken Sie auf ein Kreis- oder Balkensegment im Hauptdiagramm, und ziehen Sie es in das Kreis-aus-Kreis- oder Balken-aus-Kreis-Diagramm oder umgekehrt.


Importieren einer Text- oder Lotus 1-2-3-Datei zum Erstellen eines Diagramms

Importierte Daten können bis zu 4.000 Zeilen lang und 4.000 Spalten breit sein. In einem Diagramm können jedoch maximal 255 Datenreihen dargestellt werden. Informationen zu importierbaren Dateiformaten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Markieren Sie die Zelle, in der die Eingabe der importierten Daten beginnen soll, in der Regel die linke obere Zelle in der Tabelle.

3	Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Datei importieren.

4	Klicken Sie im Feld Suchen in auf das Laufwerk, den Ordner oder den Internet-Speicherort mit der Datei.

Um eine in einem anderen Programm erstellte Datei zu öffnen, klicken Sie im Feld Dateityp auf das gewünschte Dateiformat. Sie können die Dateinamenerweiterung auch im Feld Dateiname eingeben, wie z. B. *.txt für die Suche nach Textdateien. Doppelklicken Sie in der Ordnerliste auf die Ordner, bis der Ordner mit der gewünschten Datei geöffnet wird.

5	Doppelklicken Sie auf die zu importierende Datei.

Wenn Sie eine Textdatei importieren, wird der Text-Assistent angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen im Assistenten, um die Anordnung der Daten in der Tabelle festzulegen.


Importieren eines Microsoft Excel-Tabellenblatts oder -Diagramms

Importierte Daten können bis zu 4.000 Zeilen lang und 4.000 Spalten breit sein. In einem Diagramm können jedoch maximal 255 Datenreihen dargestellt werden. Informationen zu importierbaren Dateiformaten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Vorsicht   Wenn Sie das Kontrollkästchen Bestehende Zellen überschreiben aktivieren, ersetzen die importierten Daten alle bereits in der Tabelle vorhandenen Daten.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Wenn Sie ein Microsoft Excel-Tabellenblatt importieren und die Eingabe der importierten Daten in einer anderen als der linken oberen Zelle in der Tabelle beginnen soll, markieren Sie die gewünschte Zelle.

3	Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Datei importieren.

4	Klicken Sie im Feld Suchen in auf das Laufwerk, den Ordner oder den Internet-Speicherort mit der Datei.

Um eine in einem anderen Programm erstellte Datei zu öffnen, klicken Sie im Feld Dateityp auf das gewünschte Dateiformat. Sie können die Dateinamenerweiterung auch im Feld Dateiname eingeben, z. B. *.txt für die Suche nach Textdateien. Doppelklicken Sie in der Ordnerliste auf die Ordner, bis der Ordner mit der gewünschten Datei geöffnet wird.

5	Doppelklicken Sie auf die zu importierende Datei.

6	Handelt es sich um eine Microsoft Excel-Arbeitsmappe, die in der Version 5.0 oder höher erstellt wurde, wählen Sie das gewünschte Blatt aus. Sie können lediglich ein Blatt importieren.

Um alle Daten im Tabellenblatt zu importieren, klicken Sie unter Importieren auf Gesamtes Blatt.

Um lediglich einen Teil der Daten zu importieren, klicken Sie auf Bereich, und geben Sie dann den gewünschten Datenbereich ein. Um z. B. die Zellen A1 bis B5 zu importieren, geben Sie A1:B5 im Feld Bereich ein. Handelt es sich um einen benannten Bereich, können Sie anstelle des Bezugs den Bereichsnamen eingeben.

Wenn Sie in Schritt 2 eine Zelle markiert haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Bestehende Zellen überschreiben.


In Microsoft Graph importierbare Dateiformate

Mit Hilfe des Befehls Datei importieren im Menü Bearbeiten können Sie Daten aus Textdateien und anderen Programmen importieren, wie die folgende Tabelle zeigt.

Dateierweiterung	Dateityp
.txt, .csv	Text (Mit Trennzeichen, d. h. durch Tabstopzeichen, Kommata oder Leerzeichen getrennt)
.wks, .wk1	Lotus 1-2-3
.xls	Microsoft Excel-Tabellenblatt oder -Arbeitsmappe
.xlw	Microsoft Excel-Tabellenblatt, Version 4.0
.xlc	Microsoft Excel-Diagramm, Version 4.0 oder früher
.slk	SYLK (Symbolic Link)-Dateien


Interpretation von Lotus 1-2-3-Zahlenformaten in Microsoft Graph

Wenn Sie Daten aus einem Lotus 1-2-3-Dokument importieren, konvertiert Microsoft Graph die Lotus 1-2-3-Zahlenformate wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Microsoft Graph versucht, die Konvertierung in ein Zahlenformat durchzuführen, in dem die Anzahl der Dezimalstellen mit der in Lotus 1-2-3 angegebenen Anzahl übereinstimmt. Microsoft Graph erstellt gegebenenfalls ein benutzerdefiniertes Format, in dem zusätzliche Dezimalstellen aufgenommen werden können. Informationen zu Microsoft Graph-Zahlenformatcodes erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Lotus 1-2-3-Format	Microsoft Graph-Format
Fest, 0 Dezimalstellen	Zahl, 0 Dezimalstellen (0)
Fest, 2 Dezimalstellen	Zahl, 2 Dezimalstellen (0.00)
Wissenschaft, 0 Dezimalstellen	Wissenschaft, 0 Dezimalstellen (0E+00)
Wissenschaft, 2 Dezimalstellen	Wissenschaft, 2 Dezimalstellen (0.00E+00)
Währung, 0 Dezimalstellen	Währung, 0 Dezimalstellen, DM-Symbol (#.##0 DM;(#.##0 DM))
Währung, 2 Dezimalstellen	Währung, 2 Dezimalstellen, DM-Symbol (#.##0,00 DM;(#.##0,00 DM))
Prozent, 0 Dezimalstellen	Prozent, 0 Dezimalstellen (0%)
Prozent, 2 Dezimalstellen	Prozent, 2 Dezimalstellen(0,00%)
Punkt, 0 Dezimalstellen	Zahl, 0 Dezimalstellen, Tausender-Trennzeichen Punkt (.) (#.##0;(#.##0))
Punkt, 2 Dezimalstellen	Zahl, 2 Dezimalstellen, Tausender-Trennzeichen Punkt (.) (#.##0,00;(#.##0,00))
Standard	Standard
+/-	Standard
Datum1 (TT-MMM-JJ)	Datum, Typ 4. Mrz 96 (T-MMM-JJ)
Datum2 (TT-MMM)	Datum, Typ 4. Mrz (T-MMM)
Datum3 (MMM-JJ)	Datum, Typ Mrz 96 (MMM-JJ)
Text	Text


Herstellen einer Verknüpfung zu Daten in einem anderen Programm, um ein Diagramm zu erstellen

Microsoft Graph aktualisiert das Diagramm, wenn die Daten in der Quellanwendung geändert werden.

Vorsicht   Wenn Sie eine Verknüpfung zu Daten in einem anderen Programm herstellen, werden alle bereits vorhandenen Daten aus der Microsoft Graph-Tabelle gelöscht.

1	Markieren Sie in der Quellanwendung und dem Quelldokument die Daten, die Sie mit der Microsoft Graph-Tabelle verknüpfen möchten. Wenn Sie z. B. in einem Microsoft Excel-Tabellenblatt arbeiten, markieren Sie einen Zellbereich.

2	Klicken Sie im Menü Bearbeiten des anderen Programms auf Kopieren.

3	Wechseln Sie zu Microsoft Graph, oder doppelklicken Sie auf das Microsoft Graph-Diagramm.

4	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

5	Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Verknüpfung einfügen und dann auf OK.


Lösen einer Verknüpfung zu Daten in einem anderem Programm

Wenn Sie die Verknüpfung zu Daten in einem anderen Programm lösen, werden die Tabelle und das Diagramm nicht länger aktualisiert, wenn die Daten im ehemaligen Quelldokument geändert werden.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Verknüpfungen.

3	Klicken Sie auf Verknüpfung aufheben.


Erstellen eines Diagramms mit Hilfe von Microsoft Graph

Wenn Sie mit Hilfe von Microsoft Graph ein Diagramm erstellen, werden das Diagramm und die zugehörigen Daten in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle enthält Beispieldaten, die Ihnen zeigen, an welcher Stelle Sie Zeilen- und Spaltenbeschriftungen sowie Daten eingeben.

1	Klicken Sie in dem Programm, in das Sie die Grafik einfügen möchten, im Menü Einfügen auf Objekt und dann auf die Registerkarte Neu erstellen.

2	Klicken Sie im Feld Objekttyp auf Microsoft Graph 97-Diagramm und dann auf OK.

3	Um die Beispieldaten zu ersetzen, geben Sie in der Tabelle die gewünschten Informationen ein.

Wie wird's gemacht?

Um Daten aus einer Text- oder Lotus 1-2-3-Datei zu importieren, klicken Sie auf  [image].

Um ein Microsoft Excel-Tabellenblatt oder Diagramm zu importieren, klicken Sie auf  [image].

Um Daten aus einem anderen Programm zu kopieren, klicken Sie auf  [image].

Um Daten in einem anderen Programm zu verknüpfen, klicken Sie auf  [image].

4	Um zu dem Programm zurückzukehren, in das Sie das Diagramm eingefügt haben, klicken Sie auf das Dokumentfenster des Programms.


Listet die verfügbaren Standard-Diagrammtypen auf.


Klicken Sie auf die gewünschte Variante des Diagrammtyps. Werden keine Varianten angezeigt, handelt es sich bei dem aktiven Diagramm möglicherweise um einen benutzerdefinierten Diagrammtyp.


Wählen Sie den Diagrammtyp und die Formatierungsoptionen für das aktive Diagramm oder die markierten Datenreihen aus, die auf dem gewählten Diagrammtyp basieren.


Wendet den gewählten Diagrammtyp auf die markierten Datenreihen des Diagramms an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn keine Datenreihe markiert ist.


Entfernt die Formatierung, die Sie auf den Diagrammtyp oder ein beliebiges markiertes Diagrammelement angewendet haben, und stellt das Diagramm im Standardformat dar. Die Daten bleiben unverändert.


Zeigt das Erscheinungsbild des aktuell ausgewählten Diagrammtyps nach Anwendung auf die Daten an.


Zeigt die benutzerdefinierten oder integrierten benutzerdefinierten Diagrammtypen an, die von Graph zur Verfügung gestellt werden.


Zeigt die benutzerdefinierten Diagramme an.


Zeigt die integrierten benutzerdefinierten Diagrammtypen an, die auf Diagramme angewendet werden können.


Wählen Sie den benutzerdefinierten oder in Microsoft Graph vordefinierten Diagrammtyp aus, der auf das Diagramm angewendet werden soll.


Zeigt ein Beispiel des im Feld Diagrammtyp ausgewählten benutzerdefinierten Diagrammtyps an.


Fügt der Liste der verfügbaren Diagrammtypen das aktive Diagramm hinzu.


Löscht den im Feld Diagrammtyp ausgewählten benutzerdefinierten Diagrammtyp.


Zeigt ein Beispiel des ausgewählten benutzerdefinierten Diagrammtyps an.


Legt den im Feld Diagrammtyp ausgewählten Diagrammtyp als Standard-Diagrammtyp für neu zu erstellende Diagramme fest.


Startet den Microsoft Office-Assistenten. Zeigt Tips und Hilfethemen an, mit deren Hilfe die Schritte im Assistenten ausgeführt werden können.


Zeigt den nächsten Schritt des Assistenten an.


Führt die restlichen Schritte des Assistenten mit den Standardoptionen aus und zeigt das Ergebnis dann im Dokument an.


Wechselt zum vorhergehenden Schritt des Assistenten.


Fügt allen Datenpunkten im Diagramm Datenbeschriftungen hinzu oder löscht sie.


Entfernt die Datenbeschriftungen aller Datenpunkte


Zeigt die Werte aller Datenpunkte an.


Zeigt den Gesamtprozentsatz für jeden Datenpunkt in Kreis- und Ringdiagrammen an.


Zeigt die den Datenpunkten zugewiesenen Netzachsenbeschriftungen an. Bei Flächendiagrammen zeigt diese Option den Namen der Datenreihen an.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen sowohl den Gesamtprozentsatz als auch die Netzachsenbeschriftung für jeden Abschnitt des Diagramms an.


Zeigt die Größen der einzelnen Blasen in einem Blasendiagramm an, die auf der dritten Variablenreihe der Diagrammdaten basieren.


Zeigt Legendensymbole mit der zugewiesenen Formatierung und Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 255 ein, um die Spaltenbreite dort zu ändern, wo Zellen markiert sind. Die Zahl steht für die Anzahl der Zeichen, die in der Standardschriftart innerhalb einer Zelle angezeigt werden können.


Setzt die markierten Spalten auf die Standardbreite von neun Zeichen in der Standardschriftart zurück.


Setzt die Spalte auf die Breite, die mindestens erforderlich ist, um den Inhalt der markierten Zellen anzuzeigen. Wenn Sie den Zellinhalt später ändern, müssen Sie die Zellen erneut markieren und noch einmal auf die Schaltfläche Optimale Breite klicken.


Entfernt die Werte in der markierten Tabellenzeile oder -spalte von den im zugehörigen Diagramm angezeigten Daten. Sie können eine Zeile oder Spalte auch ausschließen, indem Sie auf den Zeilen- oder Spaltenkopf in der Tabelle doppelklicken.


Gibt an, daß die markierten Zeilen von der Diagrammanzeige ausgeschlossen sind.


Gibt an, daß die markierten Spalten von der Diagrammanzeige ausgeschlossen sind.


Fügt die Werte in der markierten Tabellenzeile oder -spalte den Daten hinzu, die im zugehörigen Diagramm angezeigt werden. Sie können Zeilen oder Spalten auch einbeziehen, indem Sie in der Tabelle auf den Zeilen- oder Spaltenkopf doppelklicken.

Wenn Sie anstelle einer oder mehrerer Zellen eine ganze Zeile oder Spalte markieren und dann im Menü Daten auf Zeile/Spalte einschließen klicken, wird die Zeile oder Spalte automatisch einbezogen. Das Dialogfeld wird nicht angezeigt.


Gibt an, daß die markierten Zeilen in die Diagrammanzeige einbezogen werden.


Gibt an, daß die markierten Spalten in die Diagrammanzeige einbezogen werden.


Entfernt die Daten oder Formate bzw. beides aus der markierten Datenreihe eines Diagramms.


Entfernt die markierten Datenreihen aus dem Diagramm. Die entfernten Quelldaten werden in der Tabelle abgeblendet dargestellt.


Entfernt jegliche zugewiesene Formatierung aus dem markierten Diagrammelement. Das Standardformat wird nicht entfernt.


Entfernt Formate und Daten aus dem Diagramm, je nachdem was Sie ausgewählt haben.


Gibt die Richtung an, in die angrenzende Zellen, Zeilen oder Spalten beim Löschen von Zellen verschoben werden.


Versetzt den Inhalt der verbleibenden Zellen nach links, um die beim Löschen von Zellen entstandene Lücke zu füllen.


Versetzt den Inhalt der verbleibenden Zellen nach oben, um die beim Löschen von Zellen entstandene Lücke zu füllen.


Löscht eine ganze Zeile.


Löscht eine ganze Spalte.


Gibt die Richtung an, in die angrenzende Zellen, Zeilen oder Spalten verschoben werden, um Platz für die eingefügten Zellen zu schaffen.


Versetzt den Inhalt der Zielzellen beim Einfügen von Zellen nach rechts.


Versetzt den Inhalt der Zielzellen beim Einfügen von Zellen nach unten.


Fügt beim Einfügen von Zellen eine ganze Zeile ein.


Fügt beim Einfügen von Zellen eine ganze Spalte ein.


Zeigt den Namen der Microsoft-Anwendung an, einschließlich der Produktversion und der Copyright-Vermerke.


Blendet die Primärachsen des Diagramms ein oder aus.


Zeigt die Rubrikenachse (X) an.


Zeigt Daten automatisch mit einer Zeitachse (X) an, wenn die Daten der X-Achse ein Datumsformat aufweisen. Zeigt bei allen anderen Daten die Standard-Rubrikenachse (X) an.


Zeigt die Daten auf der markierten Achse auch dann als Standard-Rubrikenachse (X) an, wenn sie ein Datumsformat aufweisen.


Zeigt die Rubrikenachse auch dann als Zeitachse (X) an, wenn die Achsendaten kein Datumsformat aufweisen. Zeitachsen-Teilstriche werden in regelmäßigen Abständen auf der X-Achse aufgetragen, basierend auf den Haupt- und Hilfsintervallen für Zeitangaben.


Zeigt die Größenachse (y) an.


Zeigt die Sekundärachse des Diagramms an.


Zeigt eine sekundäre Rubrikenachse (X) an.


Zeigt eine sekundäre Größenachse (Y) an, wenn Sie der Rubrikenachse (X) mehr als eine Gruppe von Y-Werten gegenüberstellen möchten.


Setzt Anzeigeoptionen für die Primärachse des Diagramms.


Zeigt die 3D-Rubrikenachse (X) an.


Zeigt die Reihenachse (Y) in einem 3D-Diagramm an.


Zeigt die Größenachse (Z) in einem 3D-Diagramm an.


Richtet die aus Daten im Tabellenblatt erstellten Textbeschriftungen an den ausgewählten Diagrammelementen aus.


Fügt über dem Diagramm einen Titel ein.


Fügt der ausgewählten Achse einen Titel hinzu.


Zeigt unter Berücksichtigung der ausgewählten Optionen Gitternetzlinien auf der Rubrikenachse (X) an.


Zeigt Gitternetzlinien bei den Hauptintervallen der Rubrikenachse (X) an.


Zeigt Gitternetzlinien bei den Hilfsintervallen der Rubrikenachse (X) an.


Zeigt unter Berücksichtigung der gewählten Optionen Gitternetzlinien auf der Größenachse (Y) an.


Zeigt unter Berücksichtigung der gewählten Optionen Gitternetzlinien auf der Reihenachse (Y) an.


Zeigt Gitternetzlinien bei den Hauptintervallen der Reihenachse (Y) an.


Zeigt Gitternetzlinien bei den Hilfsintervallen der Reihenachse (Y) an.


Zeigt unter Berücksichtigung der ausgewählten Optionen Gitternetzlinien auf der Größenachse (Z) eines 3D-Diagramms an.


Zeigt auf der Größenachse (Z) eines 3D-Diagramms bei den Hauptintervallen Gitternetzlinien an.


Zeigt auf der Größenachse (Z) eines 3D-Diagramms bei den Hilfsintervallen Gitternetzlinien an.


Ändert das Erscheinungsbild von Wänden und Gitternetzlinien in 3D-Balken-, 3D-Flächen- und 3D-Säulendiagrammen in zweidimensional.


Fügt der Diagrammfläche eine Legende hinzu.


Fügt die ausgewählte Legende an der gewünschten Position ein und paßt die Größe der Diagrammfläche entsprechend an.


Fügt allen Datenpunkten im Diagramm Datenbeschriftungen hinzu oder entfernt sie.


Löscht die Datenbeschriftungen aller Datenpunkte.


Zeigt die Werte aller Datenpunkte an.


Zeigt für jeden Datenpunkt in Kreis- und Ringdiagrammen den Prozentsatz vom Ganzen an.


Zeigt für alle Datenpunkte die zugehörige Rubrikenbeschriftung an. Bei Flächendiagrammen blendet diese Option den Namen der Datenreihe ein.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen für alle Abschnitte des Diagramms den Prozentsatz vom Ganzen und die Rubrikenbeschriftungen an.


Zeigt auf der Grundlage der Werte der dritten Datenreihe die Größen der Blasen in einem Blasendiagramm an.


Zeigt Legendensymbole mit der zugewiesenen Formatierung und Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Zeigt in Kreisdiagrammen eine Linie vom Datenpunkt eines Kreissegments zu der zugehörigen Beschriftung an.


Zeigt die Werte der Datenreihen in einem Gitternetz unterhalb des Diagramms an. Diese Option ist bei Kreis-, Punkt (XY)-, Ring-, Blasen-, Netz- und Oberflächendiagrammen nicht verfügbar.


Zeigt Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der festgelegten Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Zeigt, wie sich die ausgewählten Optionen auf das Erscheinungsbild des Diagramms auswirken.


Klicken Sie auf ein Feld, und geben Sie dann den gewünschten Text für den Diagramm- und Achsentitel ein. Um in einem Diagramm- oder Achsentitel einen Zeilenwechsel einzufügen, klicken Sie im Diagramm auf den Text, dann auf die Stelle, an der Sie den Zeilenwechsel einfügen möchten, und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.


Ändern der Anzeige von Beschriftungen, Datentabellen, Legenden, Gitternetzlinien oder Achsen in einem Diagramm

Sie können in einem Diagramm Titel, Gitternetzlinien, Achsen, Datenbeschriftungen, Legenden oder eine Datentabelle ein- oder ausblenden. Einige dieser Elemente sind nur in bestimmten Diagrammtypen verfügbar. Sie können einen Teil der Elemente mit Hilfe der Schaltflächen auf der Diagramm-Symbolleiste ein- oder ausblenden.

Was möchten Sie tun?

Einem Diagramm Datenbeschriftungen hinzufügen

Diagrammtitel und Achsenbeschriftungen hinzufügen oder ändern

Einem Diagramm eine Legende hinzufügen

Datenbeschriftungen, Titel oder Legenden in einem Diagramm löschen

Gitternetzlinien in einem Diagramm ein- oder ausblenden

Achsen in einem Diagramm ein- oder ausblenden

Die Datentabelle in einem Diagramm ein- oder ausblenden


Hinzufügen von Datenbeschriftungen zu einem Diagramm

Der mit der markierten Datenreihe oder dem markierten Datenpunkt verbundene Diagrammtyp bestimmt die Beschriftungsart, die hinzugefügt werden kann.

1	Um eine Datenreihe mit Datenbeschriftungen zu versehen, klicken Sie auf die Datenreihe.

Um einen einzelnen Datenpunkt mit einer Beschriftung zu versehen, klicken Sie auf die Datenreihe mit der zu beschriftenden Datenpunktmarkierung, und klicken Sie dann auf die Datenpunktmarkierung des Datenpunktes, den Sie beschriften möchten.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen oder Markierter Datenpunkt.

3	Wählen Sie in der Registerkarte Datenbeschriftung die gewünschten Optionen aus.

Tip Sie können auf einfache Weise alle Datenpunkte mit einer Beschriftung versehen. Klicken Sie auf das Diagramm und dann im Menü Diagramm auf Diagramm-Optionen, und wählen Sie anschließend in der Registerkarte Datenbeschriftungen die gewünschten Optionen aus.


Hinzufügen von Diagrammtiteln oder Achsenbeschriftungen

1	Klicken Sie auf das Diagramm, dem Sie einen Titel hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagramm-Optionen und dann auf die Registerkarte Titel.

3	Um einen Diagrammtitel hinzuzufügen, klicken Sie in das Feld Diagrammtitel, und geben Sie dann den gewünschten Text ein.

Um eine oder mehrere Achsenbeschriftungen hinzuzufügen, klicken Sie auf die entsprechenden Felder für die einzelnen Beschriftungen, und geben Sie dann den gewünschten Text ein.

Tip   Um in einem Diagrammtitel oder einer Achsenbeschriftung einen Zeilenwechsel einzufügen, klicken Sie im Diagramm auf den Text, dann auf die Stelle, an der Sie den Zeilenwechsel einfügen möchten, und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.


Hinzufügen einer Legende zu einem Diagramm

1	Klicken Sie auf das Diagramm, dem Sie eine Legende hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagramm-Optionen und dann auf die Registerkarte Legende.

3	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Legende anzeigen.

4	Klicken Sie unter Anordnung auf die gewünschte Option.

Anmerkung   Wenn Sie auf eine der Optionen unter Anordnung klicken, wird die Legende verschoben und die Zeichnungsfläche automatisch der Größe der Legende angepaßt. Ändern Sie hingegen die Position oder Größe der Legende mit Hilfe der Maus, wird die Zeichnungsfläche nicht automatisch angepaßt. Wenn Sie die Optionen unter Anordnung verwenden, werden Größeneinstellungen für die Legende, die Sie mit Hilfe der Maus vorgenommen haben, außer Kraft gesetzt.


Ein- oder Ausblenden von Gitternetzlinien in einem Diagramm

Kreis- und Ringdiagramme verfügen nicht über Gitternetzlinien.

1	Klicken Sie auf das Diagramm, dem Sie Gitternetzlinien hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagramm-Optionen und dann auf die Registerkarte Gitternetzlinien.

3	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die einzublendenden Gitternetzlinien.

Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die auszublendenden Gitternetzlinien.


Löschen von Datenbeschriftungen, Titeln oder Legenden in einem Diagramm

1	Klicken Sie auf das zu löschende Element.

2	Drücken Sie ENTF.


Ein- und Ausblenden von Achsen in einem Diagramm

Wenn Sie eine Achse ausblenden, werden auch die Beschriftungen und Teilstriche entlang der Achse verborgen. Kreis- und Ringdiagramme verfügen nicht über Achsen.

1	Klicken Sie auf das Diagramm, dessen Achsen Sie ein- oder ausblenden möchten.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagramm-Optionen und dann auf die Registerkarte Achsen.

3	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Achsen, die Sie einblenden möchten.

Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Achsen, die Sie ausblenden möchten.


Ein- oder Ausblenden einer Datentabelle in einem Diagramm

Datentabellen können in Linien-, Flächen-, Säulen-, und Balkendiagrammen angezeigt werden. In Balkendiagrammen ersetzt die Datentabelle keine Achse; sondern wird am Diagramm ausgerichtet.

1	Klicken Sie auf das Diagramm, dem Sie eine Datentabelle hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagramm-Optionen und dann auf die Registerkarte Datentabelle.

3	Um die Diagrammdaten in einem Gitternetz am unteren Rand des Diagramms einzublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datentabelle anzeigen.

Um die Datentabelle auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Anmerkung   Um die Datentabelle in einem 3D-Diagramm an die Rubrikenachse anzubinden, klicken Sie im Menü Diagramm auf 3D-Ansicht, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen.


Ein- oder Ausblenden von Informationen zu Diagrammelementen

Wenn Sie den Mauszeiger auf einem Diagrammelement positionieren, werden Name und Wert des Elementes in einem Tip angezeigt.

1	Klicken Sie im Menü Extras auf Optionen und dann auf die Registerkarte Diagramm.

2	Um den Namen eines Diagrammelementes anzuzeigen, wenn der Mauszeiger darauf positioniert wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Namen anzeigen.

Um den Wert einer Datenpunktmarkierung anzuzeigen, wenn der Mauszeiger darauf positioniert wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Werte anzeigen.

Sollen keine Tips angezeigt werden, deaktivieren Sie beide Kontrollkästchen.


Wissenswertes über Zeitachsen

Eine Zeitachse ist ein besonderer Rubrikenachsentyp für Daten, die im Datumsformat vorliegen. Microsoft Excel verwendet in einem Diagramm automatisch eine Zeitachse, wenn die Tabelle Daten mit dem Datums-Zahlenformat enthält.

Die Zeitachse im Diagramm zeigt Datumsangaben in chronologischer Reihenfolge an, unabhängig von ihrer Anordnung im Tabellenblatt. Auf der Zeitachse wird als Zeiteinheit oder "Grundeinheit" für die Tabellendaten jeweils das kleinste Zeitintervall zwischen zwei Datumsangaben verwendet. Sie können die Grundeinheit der Zeitachse ändern, wenn Sie verschiedene Datumsebenen im Diagramm anzeigen lassen möchten. Wenn Sie in einem Diagramm z. B. täglich Aktienkursnotierungen anzeigen lassen möchten, können Sie als Grundeinheit für die Zeitachse einen Monat festlegen, um die Kursschwankungen nicht über einen Zeitraum von Tagen, sondern für mehrere Monate anzeigen zu lassen. Um die Grundeinheit zu ändern, klicken Sie auf die Achse, dann im Menü Format auf Markierte Achse und anschließend in der Registerkarte Skalierung auf die gewünschten Optionen.

Zeitachsen sind für 2D- und 3D-Liniendiagramme, 2D- und 3D-Säulendiagramme, 2D- und 3D-Balkendiagramme, 2D- und 3D-Flächendiagramme sowie für Kursdiagramme verfügbar.


Speichern eines Zeichnungsobjekt-Formats als Voreinstellung

Diese Prozedur wendet die Attribute an, die Sie neuen Zeichnungsobjekten zugewiesen haben.

1	Markieren Sie das Objekt mit den Attributen, die Sie als Standardattribute verwenden möchten.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen und anschließend auf Als Vorgabe für AutoForm festlegen.


Problembehandlung bei Zeichnungsobjekten

Wobei benötigen Sie Hilfe?

Die Linien in einer Zeichnung sind nicht glatt.

Das Zeichnen von Freihandformen bereitet Schwierigkeiten.

Nach dem Aufheben der Gruppierung von Zeichnungsobjekten kann die Gruppierung nicht wiederhergestellt werden.

Die gezeichneten Freihandformen lassen sich nicht gleichmäßig ausrichten.

Der Befehl AutoFormen, Textfeld, Grafik, WordArt oder Objekt ist im Menü Format nicht verfügbar.

Beim Versuch, ein Zeichnungsobjekt zu verschieben, ändert sich dessen Größe und umgekehrt.

Text in einem Zeichnungsobjekt kann weder gedreht noch gekippt werden.

Die Farbübergänge innerhalb von Objekten sind nicht fließend.


Nach dem Aufheben der Gruppierung von Zeichnungsobjekten kann die Gruppierung nicht wiederhergestellt werden

Wenn Sie mit mehreren Gruppen von Zeichnungsobjekten arbeiten, stellen Sie sicher, daß Sie ein Zeichnungsobjekt markiert haben, das Sie erneut gruppieren möchten. Wenn Sie Microsoft Graph schließen und zu einem späteren Zeitpunkt die Objekte erneut gruppieren möchten, markieren Sie die Objekte, indem Sie während des Klickens auf jedes Objekt die EINGABETASTE gedrückt halten. Klicken Sie anschließend im Menü Zeichnen (Zeichnen-Symbolleiste) auf Gruppierung.


Die Linien in einer Zeichnung sind nicht glatt

•	Gekrümmte Linien bzw. gerade Linien, die nicht eindeutig vertikal oder horizontal sind, werden auf dem Bildschirm mit kleinen Absätzen angezeigt. Beim Drucken werden die Kurven glatt dargestellt.

•	Zwei Zeichnenhilfsmittel auf der Zeichnen-Symbolleiste (Menü Autoformen, Befehl Linien), das Zeichnenhilfsmittel Kurve  [image]  und das Zeichnenhilfsmittel Freihandform  [image],  verleihen Ihren Zeichnungen im Gegensatz zum Zeichenhilfsmittel Freihand  [image]  ein glatteres Aussehen.

•	Versuchen Sie, die Vergrößerung zu erhöhen (Menü Ansicht, Befehl Zoom). Das Zeichnen von Details wird bei der Zoom-Einstellung von 200 Prozent erleichtert.

•	Versuchen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Mauszeigergeschwindigkeit auf den niedrigsten Wert einzustellen. Das Ausführen der Zeichnungen kann mit einer langsamen Geschwindigkeit vereinfacht werden.

•	Sie können die Form von Freihandformen anpassen, um diese fließender erscheinen zu lassen. Klicken Sie auf die Form und dann in der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen. Klicken Sie anschließend auf Punkte bearbeiten, um die Scheitelpunkte anzeigen zu lassen. Ziehen Sie anschließend an den Scheitelpunkten. Stellen Sie sicher, daß die Vergrößerung auf 200 Prozent eingestellt ist (Menü Ansicht, Befehl Zoom).

•	Sie können Freihandformen glätten, indem Sie einzelne Scheitelpunkte entfernen. Klicken Sie auf die Form und anschließend im Menü Zeichnen auf Punkte bearbeiten, um die Scheitelpunkte anzeigen zu lassen. Zeigen Sie auf die Scheitelpunkte, die Sie entfernen möchten, und drücken Sie anschließend beim Klicken auf den Scheitelpunkt STRG.


Die gezeichneten Freihandformen lassen sich nicht gleichmäßig ausrichten

Anstatt im Menü Zeichnen (Zeichnen-Symbolleiste) den Befehl Ausrichten oder verteilen zu verwenden, versuchen Sie die Objekte durch Verschieben auszurichten.

•	Verwenden Sie im Menü Zeichnen die Hilfsmittel zum Ausrichten, um das Objekt in 1-Pixel-Schritten zu verschieben.

•	Wenn der Befehl Am Raster ausrichten (Menü Zeichnen) aktiviert ist, deaktivieren Sie den Befehl vorübergehend, indem Sie während des Ziehens der Freihandform ALT drücken.


Eine Grafik läßt sich nicht drehen

Lediglich Zeichnungsobjekte können gekippt und gedreht werden. Wenn ein Objekt in ein Zeichnungsobjekt umgewandelt wird, indem die Gruppierung des Objektes aufgehoben und anschließend neu gruppiert wird, können Sie das Objekt kippen oder drehen. Eine Bitmap kann nicht in ein Zeichnungsobjekt umgewandelt werden.

•	Um ein Objekt umzuwandeln, markieren Sie es, klicken Sie im Menü Zeichnen (Zeichnen-Symbolleiste) auf Gruppierung aufheben und dann auf Gruppierung.

•	Wenn Sie das Objekt nicht umwandeln können, öffnen Sie es in einem anderen Zeichnen-Programm, drehen Sie es dort, und speichern Sie es anschließend. Wenn Sie es in Microsoft Graph erneut öffnen, wird es gedreht angezeigt.


Das Zeichnen von Freihandformen bereitet Schwierigkeiten

•	Versuchen Sie, den Vergrößerunsgrad zu erhöhen (Menü Ansicht, Befehl Zoom). Das Zeichnen von Details wird bei der Zoom-Einstellung von 200 Prozent erleichtert.

•	Verwenden Sie das Zeichnen-Hilfsmittel Freihandform  [image]  auf der Zeichnen-Symbolleiste (Menü AutoFormen, Befehl Linien) anstatt das Zeichnen-Hilfsmittel Freihand  [image].

•	Versuchen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Mauszeigergeschwindigkeit auf den niedrigsten Wert einzustellen. Das Ausführen der Zeichnungen kann mit einer langsamen Geschwindigkeit vereinfacht werden.

•	Sie können die Form von Freihandformen anpassen, so daß diese glatter dargestellt werden. Weitere Informationen zum Ändern von Formen von Freihandformen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Die Farbübergänge innerhalb von Objekten sind nicht fließend

•	Stellen Sie sicher, daß die Vergrößerung (Menü Ansicht, Befehl Zoom) auf 100 Prozent eingestellt ist. Schattenmuster können in verkleinerten oder vergrößerten Ansichten nicht fließend angezeigt werden.

•	Wenn der Bildschirm lediglich 16 Farben darstellen kann, wird die Schattierung unter Umständen mit Übergängen angezeigt. Optimal werden Schattierungen auf Monitoren angezeigt, die 256 oder mehr Farben darstellen können.


Der Befehl AutoForm, Textfeld, Grafik, WordArt oder Objekt ist nicht aktiviert

Die Befehle AutoForm, Textfeld, Grafik, WordArt, oder Objekt sind nur dann verfügbar, wenn das Zeichnungsobjekt, das Textfeld, die Grafik, WordArt oder andere Objekte, die Sie formatieren möchten, vorher markiert wurden.


Beim Versuch, ein Zeichnungsobjekt zu verschieben, ändert sich dessen Größe und umgekehrt

•	Um eine AutoForm mit nichtzugeordnetem Text zu verschieben, ziehen Sie die Form bzw. den Rahmen der Form. Ziehen Sie jedoch nicht einen Ziehpunkt oder den Korrektur-Ziehpunt. Wenn die AutoForm zugeordneten Text bzw. keinen Füllbereich (wenn z. B. nur der Umriß einer Form angezeigt wird) aufweist, ziehen Sie den Rahmen der AutoForm. Wenn Sie auf die Form mit zugewiesenem Text klicken, markieren Sie den Text.

•	Um die Größe einer markierten AutoForm zu ändern, ziehen Sie einen der Ziehpunkte zur Größenänderung oder den Korrektur-Ziehpunkt. Wenn Sie die Form oder den Rand der Form ziehen, wird entweder der Text in der Form markiert oder die Form verschoben. Die Größe wird dadurch nicht geändert.


Text in einem Zeichnungsobjekt kann weder gedreht noch gekippt werden

In Microsoft Graph wird Text, der einer AutoForm nicht zugeordnet ist, mit der Form verschoben. Der Text kann jedoch nicht mit der Form gedreht bzw. gekippt werden (wird z. B. in einem Winkel oder umgekehrt angezeigt). Um die Position des Textes in einer Form zu ändern, klicken Sie auf den Rahmen der Form und dann im Menü Format auf AutoForm, und wählen Sie anschließend in den Registerkarten Ausrichtung und Abstände die gewünschten Optionen aus.


Möglichkeiten zum Einfügen von Grafiken in Microsoft Graph

Sie können Grafiken und gescannte Fotografien aus anderen Programmen und Speicherorten kopieren und diese in ein Microsoft Graph-Diagramm einfügen. Wenn Sie eine Grafik ausgewählt haben, wird die Grafik-Symbolleiste angezeigt. Mit Hilfe der Funktionen der Grafik-Symbolleiste können Bilder zugeschnitten, Rahmen hinzugefügt sowie die Helligkeit und Kontraste angepaßt werden.

Es gibt zwei Arten von Grafiken: Bitmaps, die normalerweise wie Fotografien aussehen und deren Gruppierung nicht aufgehoben werden kann und Bilder, wie z. B. Metadateien, die normalerweise wie Bilder aussehen und deren Gruppierung aufgehoben werden kann. Diese Grafikarten können in Zeichnungsobjekte umgewandelt werden und anschließend mit Microsoft Graph-Zeichnungshilfsmittel bearbeitet werden. Die meisten Bilder oder ClipArt-Grafiken sind im Metadatei-Format gespeichert. Um die Gruppierung einer ClipArt-Grafik aufzuheben und in ein Zeichnungsobjekt umzuwandeln, klicken Sie im Menü Zeichnen (Zeichnen-Symbolleiste) auf Gruppierung aufheben. Die ClipArt-Grafik kann wie alle anderen Zeichnungsobjekte geändert werden. Sie können beispielsweise eine ClipArt-Grafik einer Person einfügen, die Gruppierung aufheben, die Farbe der Kleidung der Person ändern und anschließend die geänderte Grafik einer anderen ClipArt-Grafik hinzufügen.

Sie können ebenfalls Ihre eigenen Bilder mit Hilfe der Zeichnungshilfsmittel auf der Zeichnen-Symbolleiste zeichnen.

Microsoft Graph erkennt ein breites Spektrum an Bildformaten. Da sämtliche Office-Programme auf den selben Grafikfilter zugreifen, wenn Sie beim Installieren eines anderen Office-Programms einen Grafikfilter installiert haben (beispielsweise Word), können Sie in diesem Programm den selben Filter verwenden. Weitere Informationen zum Installieren von Grafikfiltern erhalten Sie, indem Sie auf  [image].  klicken.


Einfügen und Bearbeiten von Grafiken

Sie können eine ClipArt-Grafik, ein Bild oder eine gescannte Fotografie aus anderen Programmen bzw. Speicherorten kopieren. Wenn Sie eine ClipArt-Grafik einfügen, können Sie die Grafik in eine Gruppe von Zeichnungsobjekten umwandeln und anschließend die Zeichnungshilfsmittel zum Bearbeiten des Objektes verwenden (z. B. zum Ändern der Füll- bzw. Linienfarben, zum Neuanordnen von Teilbereichen oder zum Kombinieren von Grafiken). Wenn Sie eine Grafik markiert haben, wird die Grafik-Symbolleiste angezeigt, mit deren Hilfsmittel Grafiken zugeschnitten, Ränder hinzugefügt und die Helligkeit bzw. der Kontrast angepaßt werden kann.

Was möchten Sie tun?

Eine importierte Grafik einfügen

ClipArt-Grafiken ändern und deren Gruppierung aufheben

Eine Grafik bearbeiten


Einfügen einer importierten Grafik

Verwenden Sie diese Prozedur, um eine Grafik in einem Diagramm zu positionieren. Sie können ebenfalls eine Grafik bestimmten Diagrammelementen zuweisen, wie z. B. Datenpunkte. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie  [image]  klicken.

1	Markieren Sie in einem ClipArt unterstützenden Zeichnungsprogramm oder Microsoft Office-Programm die gewünschte Grafik.

2	Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Kopieren.

3	Wechseln Sie zu Microsoft Graph, oder doppelklicken Sie auf das Microsoft Graph-Diagramm.

4	Wechseln Sie zum Diagramm.

Wie wird's gemacht?

5	Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Einfügen.


Bearbeiten einer Grafik

1	Markieren Sie die Grafik, die Sie bearbeiten möchten.

2	Wählen Sie auf der Grafik-Symbolleiste die gewünschte Option aus.

Um Hilfe für eine Symbolleisten-Schaltfläche anzuzeigen, klicken Sie im Menü ? (Hilfe) auf Direkthilfe und anschließend auf eine Symbolleisten-Schaltfläche.


Problembehandlung bei Grafiken und importierten Grafiken

Wobei benötigen Sie Hilfe?

Eine Grafik läßt sich nicht drehen.

Das Importieren einer Grafik ist nicht möglich.

Der Befehl Autoformen, Textfeld, Grafik, WordArt oder Objekt ist im Menü Format deaktiviert.

Die Farbe einiger Teile einer Grafik kann nicht geändert werden, sondern lediglich der Füllbereich, die Linie oder die Schattierung des Rahmens.

Die Gruppierung einer importierten Abbildung kann nicht aufgehoben werden.


Das Importieren einer Grafik ist nicht möglich

Sie haben unter Umständen nicht den richtigen Grafikfilter im entsprechenden Ordner installiert, oder der Filter könnte beschädigt sein. Löschen Sie den von Ihnen verwendeten Filter aus dem Ordner C:\Programme\Gemeinsame Programme\Microsoft Shared\Grphflt. Führen Sie anschließend das Setup aus, um den Filter erneut zu installieren. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf [image].  klicken.


Die Farbe einiger Grafikelemente kann nicht geändert werden, sondern lediglich der Füllbereich, die Linie oder die Schattierung
Die Farbe einiger Grafikelemente kann nicht geändert werden, sondern lediglich der Füllbereich, die Linie oder die Schattierung des Rahmens

Versuchen Sie, die Gruppierung der Grafik aufzuheben, und verwenden Sie anschließend die Hilfsmittel Zeichnen-Symbolleiste, um die Farben zu ändern.


Die Gruppierung einer importierten Grafik kann nicht aufgehoben werden

Bei der Grafik handelt es sich um ein Bitmap, dessen Gruppierung nicht aufgehoben werden kann und das nicht in ein Zeichnungsobjekt umgewandelt werden kann.

Sie können das Bitmap in einem Bildbearbeitungsprogramm ändern. Wenn Sie das Bitmap beispielsweise kippen oder drehen möchten, öffnen Sie dieses in einem Programm wie Microsoft Photo Editor, kippen oder drehen Sie das Bitmap, und fügen Sie es dann in dem Tabellenblatt oder dem Diagrammblatt ein.


Aufheben der Gruppierung und Ändern von ClipArt

1	Markieren Sie die zu ändernde ClipArt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen und dann auf Gruppierung aufheben.

3	Um mit dem Aufheben der Gruppierung fortzufahren, klicken Sie auf Ja, wenn das entsprechende Meldungsfeld angezeigt wird.

4	Um ein einzelnes Objekt der Grafik zu ändern, fahren Sie solange mit dem Markieren und Aufheben der Objektgruppierung fort, bis das gewünschte Objekt verfügbar ist.

5	Verwenden Sie die Hilfsmittel auf der Zeichnen-Symbolleiste, um das Objekt zu ändern.

Beispielsweise können Sie Teile der Grafik neu anordnen, zwei oder mehr Grafiken miteinander kombinieren oder die Füllfarbe oder die Linienfarbe ändern.

6	Um die einzelnen Objekte wieder zu einer Grafik zusammenzufassen, markieren Sie alle Objekte, aus denen das Bild besteht, und klicken Sie dann im Menü Zeichnen auf Gruppierung.


Gibt die Anzeigegröße des Diagramms in Prozent der Normalgröße an.


Klicken Sie auf einen Vergrößerungsfaktor oder von der Normalgröße abgeleiteten Prozentsatz, um die Anzeigegröße des Diagramms festzulegen.


Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um ein Diagramm um einen bestimmten Prozentsatz zu vergrößern oder zu verkleinern, je nachdem, ob Sie im Diagramm blättern, Objekte positionieren oder einzelne Elemente überprüfen möchten, und geben Sie den Prozentsatz dann im Feld Benutzerdefiniert ein.


Hinzufügen, Ändern oder Entfernen des Füllbereichs eines Zeichnungsobjektes

Sie können Objekte mit einer einzelnen Farbe oder einem fließenden Farbübergang (schattierten Farben), einem Muster, einer Struktur oder einer Grafik ausfüllen. Bei jedem Ausfüllen eines Objektes wird die vorherige Füllfarbe bzw. das vorherige Füllmuster durch die neue Farbe bzw. das neue Muster ersetzt.

Was möchten Sie tun?

Einen fließenden (schattierten) Farbübergang, ein Muster, eine Struktur oder eine Grafik als Füllmuster hinzufügen oder ändern

Eine Füllfarbe ändern

Einen Füllbereich entfernen


Ändern einer Füllfarbe

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf den Pfeil neben Füllfarbe  [image], und dann auf die gewünschte Farbe.

Wird die gewünschte Farbe nicht angezeigt, klicken Sie auf Weitere Füllfarben. Klicken Sie in der Registerkarte Standard auf eine Farbe, oder klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen, und mischen Sie eine Farbe, und klicken Sie dann auf OK.


Hinzufügen oder Ändern eines fließenden (schattierten) Farbüberganges, eines Musters, einer Struktur oder einer Grafik, die als
Hinzufügen oder Ändern eines fließenden (schattierten) Farbüberganges, eines Musters, einer Struktur oder einer Grafik, die als Füllbereich verwendet wird

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf den Pfeil neben Füllfarbe  [image], klicken Sie auf Füllmuster, und klicken Sie dann auf die Registerkarten Fließend, Struktur, Grafik bzw. Muster.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]   und dann auf die Option.


Entfernen eines Füllbereichs

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf den Pfeil neben Füllfarbe  [image], und klicken Sie anschließend auf Kein Füllbereich.


Drehen oder Kippen eines Zeichnungsobjektes

Sie können ein Zeichnungsobjekt um 90 Grad oder um einen beliebigen anderen Winkel nach links oder nach rechts drehen. Sie können ein Objekt auch horizontal oder vertikal kippen. Sie können ein einzelnes Objekt, eine Reihe von Objekten oder eine Gruppe von Objekten drehen oder kippen. Wenn Sie jedoch eine AutoForm mit zugeordnetem Text drehen oder kippen, wird der Text nicht zusammen mit der Form gedreht oder gekippt.

Importierte Grafiken können nicht gedreht oder gekippt werden. Wenn jedoch die Aufhebung der Gruppierung eines importierten Objektes möglich ist, und Sie anschließend die Bestandteile des Objektes neu gruppieren, können Sie das Objekt unter Umständen drehen oder kippen.

Was möchten Sie tun?

Ein Zeichnungsobjekt um einen beliebigen Winkel drehen

Ein Zeichnungsobjekt um 90 Grad nach links oder nach rechts drehen

Ein Zeichnungsobjekt horizontal oder vertikal kippen


Drehen eines Zeichnungsobjektes um einen beliebigen Winkel

1	Markieren Sie das zu drehende Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Freies Drehen  [image].

3	Ziehen Sie eine Ecke des Objektes in die Richtung, in die das Objekt gedreht werden soll.

4	Klicken Sie außerhalb des Objektes, um die Drehung festzulegen.

Tips

•	Um die Drehung des Objektes in Schritten von jeweils 15 Grad durchzuführen, halten Sie die UMSCHALTASTE gedrückt, während Sie die Schaltfläche Freies Drehen verwenden.

•	Um das Objekt um den runden Ziehpunkt zu drehen, der dem verwendeten gegenüberliegt, halten Sie STRG gedrückt, während Sie auf die Schaltfläche Freies Drehen klicken.


Drehen eines Zeichnungsobjektes um 90 Grad nach links oder nach rechts

1	Markieren Sie das zu drehende Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen, und zeigen Sie dann auf Drehen oder kippen.

3	Um das Objekt um 90 Grad nach links zu drehen, klicken Sie auf Linksdrehung.

Um das Objekt um 90 Grad nach rechts zu drehen, klicken Sie auf Rechtsdrehung.


Horizontales oder vertikales Kippen eines Zeichnungsobjektes

1	Markieren Sie das zu kippende Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen, und zeigen Sie dann auf Drehen oder kippen.

3	Um das Objekt horizontal zu kippen, klicken Sie auf Horizontal kippen.

Um das Objekt vertikal zu kippen, klicken Sie auf Vertikal kippen.


Wählen Sie den gewünschten Schriftartnamen aus, um die Schriftart des markierten Textes zu ändern.


Sie können zu jedem Element in der Gruppe Hilfe anfordern. Klicken Sie auf  [image]  am oberen Rand des Dialogfeldes und dann auf das Element, zu dem Sie Informationen erhalten möchten.


Versieht markierten Text oder Zahlen mit einer Kontur.


Unterlegt markierten Text oder Zahlen mit einer Schattierung.


Formatiert den Hintergrund der markierten Textabschnitte oder Zahlen mit dem von Ihnen ausgewählten Muster oder einer Farbe.


Skaliert mit einem Objekt verbundenen Text oder Zahlen proportional, wenn Sie die Größe des Objektes ändern.


Zeigt an, wie Text oder Zahlen nach der Annahme der ausgewählten Optionen aussehen.


Wählen Sie im Feld Linie eine Option aus, um die Linienart, -farbe und -stärke für eine Gitternetz- oder Rahmenlinie festzulegen.


Wendet die Standardeinstellungen für Gitternetz- oder Rahmenlinien auf die markierte Datentabelle an.


Entfernt eine Gitternetz- oder Rahmenlinie aus der markierten Datentabelle.


Wählen Sie im Feld Art eine Option aus, um eine Linienart für die Gitternetz- oder Rahmenlinie festzulegen.


Wählen Sie im Feld Farbe eine Option aus, um die Gitternetz- oder Rahmenlinienfarbe der markierten Datentabelle zu ändern.


Wählen Sie im Feld Stärke eine Option aus, um die Stärke bzw. den Durchmesser der Gitternetz- oder Rahmenlinien der markierten Datentabelle zu ändern.


Fügt neben den Datenreihennamen in der zum Diagramm gehörigen Datentabelle Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der festgelegten Farbe ein.


Zeigt an, wie die Datentabelle nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Gitternetzlinien in der markierten Datentabelle eine Formatierung zuzuweisen bzw. die Formatierung zu entfernen. Die Grafik im Feld Vorschau spiegelt die zugewiesene Formatierung wider.


Klicken Sie auf der Datenpunktmarkierung auf die Stelle, an der Sie eine Datenpunktbeschriftung einfügen möchten.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY), um den Schnittpunkt der Größen- bzw. Rubrikenachsen von Microsoft Graph festlegen zu lassen. Ändern Sie den Wert im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei, wenn der Schnittpunkt der markierten Achse bei einem anderen Wert auf der Größenachse liegen soll.


Geben Sie im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei einen Wert für die Skalierung Größenachse (Y) ein, um den Wert für den Schnittpunkt der Rubrikenachse (X) und der Größenachse (Y) festzulegen. Ist das Kontrollkästchen Automatisch aktiviert, liegt der Wert für den Schnittpunkt der Rubrikenachse (X) und der Größenachse (Y) bei 0 (Null) bzw. entspricht der gegen 0 (Null) gehenden Zahl im Größenachsenbereich.

Geben Sie im Feld Größenachse (X) schneidet bei einen Wert für die markierte Skalierung Größenachse (Y) ein, um den Wert für den Schnittpunkt der Gößenachse (X) und der Größenachse (Y) festzulegen. Ist das Kontrollkästchen Automatisch aktiviert, liegt der Wert für den Schnittpunkt der Größenachse (X) und der Größenachse (Y) bei 0 (Null) bzw. entspricht der gegen 0 (Null) gehenden Zahl im Größenachsenbereich.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y), um den Schnittpunkt der markierten Achse und der Größenachse (X) von Microsoft Graph festlegen zu lassen. Ändern Sie den Wert im Feld Größenachse (Y) schneidet bei, wenn der Schnittpunkt der ausgewählten Achse und der Größenachse (X) bei einem anderen Wert liegen soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY), um den Schnittpunkt der markierten Achse mit der Größen- bzw. Rubrikenachse von Microsoft Graph festlegen zu lassen. Ändern Sie den Wert im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei, wenn der Schnittpunkt auf der Größenachse bei einem anderen Wert liegen soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größen in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge der Werte auf der Achse eines Punkt (XY)-Diagramms umzukehren oder um die Richtung der Balken oder Säulen in einem Balken- oder Säulendiagramm umzukehren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY) schneidet bei Kleinstwert, damit die Bodenfläche bzw. die Rubrikenachse, je nach 3D-Diagrammtyp, die Größenachse beim niedrigsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei eingegeben ist.


Aktivieren Sie für die Skalierung der ausgewählten Rubrikenachse (X) das Kontrollkästchen Rubrikenachse (X) schneidet bei Höchstwert, damit die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei eingegeben ist.

Aktivieren Sie für die Skalierung der ausgewählten Größenachse (Y) das Kontrollkästchen Größenachse (X) schneidet bei Höchstwert, damit die Größenachse (X) die Größenachse (Y) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Größenachse (X) schneidet bei eingegeben ist.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei Höchstwert, damit die Größenachse (Y) die Größenachse (X) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Größenachse (Y) schneidet bei eingegeben ist.


Jede Rubrik auf der Rubrikenachse ist durch eine Beschriftung gekennzeichnet und durch Teilstriche von anderen Rubriken getrennt. Sie können die Intervalle ändern, in denen Beschriftungen und Teilstriche angezeigt werden.


Geben Sie im Feld Anzahl der Reihen zwischen den Teilstrichbeschriftungen eine Zahl ein, um festzulegen, wie viele Datenreihen auf der ausgewählten Achse beschriftet werden sollen. Geben Sie eine 1 ein, um jede Reihe zu beschriften, geben Sie eine 2 ein, um jede zweite Reihe zu beschriften, geben Sie ein 3 ein, um jede dritte Reihe zu beschriften usw.


Geben Sie im Feld Anzahl der Reihen zwischen den Teilstrichen eine Zahl ein, um festzulegen, wie viele Datenreihen sich auf der ausgewählten Achse zwischen jeweils zwei Teilstrichen befinden sollen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenreihen in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge umzukehren, in der die Reihen auf der Reihenachse angezeigt werden sollen.


Schließt dieses Dialogfeld und wendet alle vorgenommenen Änderungen an.


Die Schaltfläche Abbrechen schließt dieses Dialogfeld, ohne die vorgenommenen Änderungen anzuwenden. Die Schaltfläche Beenden schließt dieses Dialogfeld und behält die vorgenommenen Änderungen bei.


Setzt Rahmenoptionen für das markierte Objekt.


Wendet die Standardeinstellungen auf die Linie oder den Rahmen des markierten Objektes an.


Entfernt eine Linie oder einen Rahmen aus dem markierten Objekt. Ist das Objekt eine gezeichnete Linie, wird sie durch Klicken auf Ohne möglicherweise ausgeblendet.


Wendet die ausgewählten benutzerdefinierten Formate auf das markierte Objekt an.


Wählen Sie eine Option im Feld Art aus, um die Linien- oder Rahmenart festzulegen.


Wählen Sie eine Option im Feld Farbe aus, um die Linien- oder Rahmenfarbe des markierten Objektes zu ändern.


Wählen Sie eine Option im Feld Stärke aus, um die Stärke der markierten Linie oder des markierten Rahmens festzulegen.


Fügt der unteren und rechten Seite des markierten Objektes einen Schatten hinzu.


Setzt Optionen für den Hintergrund des markierten Objektes.


Wendet die Standardeinstellungen auf die Fläche des markierten Objektes an.


Entfernt die auf den Hintergrund des markierten Objektes angewendeten Einstellungen.


Klicken Sie auf die gewünschten Kästchen im Feld Muster, um das Muster und die Farbe des markierten Objektes festzulegen.


Klicken Sie im Feld Farben auf die gewünschte Farbe, um dem Diagrammelement eine Farbe zuzuweisen.


Ändert die Vordergrundfarbe der Datenpunktmarkierung.


Ändert die Hintergrundfarbe der Datenpunktmarkierung.


Klicken Sie auf Fülleffekte, um Optionen für Farben, Farbverlauf, Struktur, Muster und Grafiken zur Formatierung des markierten Objektes zu ändern.


Tauscht Vorder- und Hintergrundfarbe einer Datenreihe aus, wenn der dargestellte Wert negativ ist. Diese Option betrifft Datenreihen in Balken-, Säulen-, Flächen- und Kreisdiagrammen.


Wendet die ausgewählten Formatierungsoptionen auf alle Datenreihen an.


Zeigt ein Beispiel mit den ausgewählten Farben und Mustern an.


Geben Sie Art, Farbe und Stärke der Linien für das markierte Objekt an.


Glättet die Winkel oder eckigen Kanten in den Linien eines Linien- oder Punkt (XY)-Diagramms. Diese Funktion wirkt sich nicht auf die Daten aus.


Geben Sie Art und Stil der Datenpunktmarkierungen in Linien-, Netz- und Punkt (XY)-Diagrammen an.


Geben Sie Art, Farbe, Stärke und Darstellungsweise der Achsen für das markierte Diagramm an.


Geben Sie die Art der Haupt- und Hilfsteilstriche an, die entlang der markierten Achse angezeigt werden sollen.


Zeigt Teilstriche am Hauptgitternetz der markierten Achse an.


Blendet die Hauptteilstriche der markierten Achse aus.


Zeigt die Hauptteilstriche der markierten Achse an der Innenseite (im Diagramm) an.


Zeigt die Hauptteilstriche der markierten Achse an der Außenseite an.


Zeigt die Hauptteilstriche der markierten Achse innen und außen an.


Zeigt Teilstriche am Hilfsgitternetz der markierten Achse an.


Blendet die Hilfsteilstriche der markierten Achse aus.


Zeigt die Hilfsteilstriche der markierten Achse an der Innenseite (im Diagramm) an.


Zeigt die Hilfsteilstriche der markierten Achse an der Außenseite an.


Zeigt die Hilfsteilstriche der markierten Achse innen und außen an.


Geben Sie die Art der Teilstrichbeschriftungen für Haupt- und Hilfsstriche an, die entlang der markierten Achse angezeigt werden sollen.


Blendet Teilstrichbeschriftungen der markierten Achse aus.


Zeigt Teilstrichbeschriftungen der horizontalen Achse am unteren Rand und Teilstrichbeschriftungen der vertikalen Achse am rechten Rand der Diagrammfläche an, je nachdem, welche Achse markiert ist.


Zeigt Teilstrichbeschriftungen der horizontalen Achse am oberen Rand und Teilstrichbeschriftungen der vertikalen Achse am linken Rand der Diagrammfläche an, je nachdem, welche Achse markiert ist.


Zeigt Teilstrichbeschriftungen neben der markierten Achse an.


Zeigt die Darstellungsweise der Achse mit den gewählten Optionen an.


Sie können den Bereich bzw. die Skalierung der Werte entlang der markierten Achse ebenso ändern wie die Intervalle, in denen die Werte angezeigt werden, und den Schnittpunkt der Achsen.


Microsoft Graph berechnet automatisch die Skalierung der markierten Achse auf der Grundlage der Datenwerte. Alle Kontrollkästchen unter Automatisch sind standardmäßig aktiviert, und die Werte in den Feldern Kleinstwert, Höchstwert, Hauptintervall, Hilfsintervall und Rubrikenachse (X) schneidet bei werden in Achsennähe angezeigt. Geben Sie die Werte zur Berechnung der Achsenskalierung in den darunterliegenden Feldern ein. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die Sie auf die Vorgabewerte zurücksetzen möchten.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kleinstwert, um den niedrigsten (gerundeten) Wert aller Datenreihen als kleinsten Wert der markierten Achse anzuzeigen.


Geben Sie einen Wert im Feld Kleinstwert ein, um den niedrigsten Wert zu definieren, der an der markierten Achse angezeigt werden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Höchstwert, um den größten (gerundeten) Wert aller Datenreihen als höchsten Wert der markierten Achse anzuzeigen.


Geben Sie einen Wert im Feld Höchstwert ein, um den größten Wert zu definieren, der an der markierten Achse angezeigt werden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hauptintervall, um das Intervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetz (falls angezeigt) der markierten Achse von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Geben Sie im Feld Hauptintervall einen Wert ein, um das Intervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetz (falls angezeigt) der markierten Achse festzulegen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hilfsintervall, um das Intervall für Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetz (falls angezeigt) auf markierten Achse von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Geben Sie im Feld Hilfsintervall einen Wert ein, um das Intervall für Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetz (falls angezeigt) auf der Größenachse (Y) selbst festzulegen.


Geben Sie einen Wert im Feld Größenachse (X) schneidet bei ein, um den Punkt festzulegen, an dem die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) schneidet. Ist das Kontrollkästchen unter Automatisch aktiviert, schneidet die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) bei 0 (Null) oder dem Wert der Größenachse, der 0 (Null) am nächsten liegt.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logarithmische Skalierung, um die in den Feldern Kleinstwert, Höchstwert, Hauptintervall und Hilfsintervall angezeigten Werte für die Größenachse mit der Potenz von 10 auf der Grundlage des im Diagramm dargestellten Datenbereichs neu zu berechnen. Bei logarithmischen Diagrammen sind Nullwerte und negative Werte nicht erlaubt, und die Werte in den Feldern Hauptintervall und Hilfsintervall müssen gleich oder größer dem Wert 10 sein.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größen in umgekehrter Reihenfolge, um die Richtung der Balken oder Säulen in einem Balken- oder Säulendiagramm zu drehen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rubrikenachse (X) schneidet bei Höchstwert, wenn die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) beim höchsten Wert schneiden soll. Diese Option setzt den im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei angegebenen Wert außer Kraft.


Jede Rubrik der Rubrikenachse wird durch eine Beschriftung gekennzeichnet und durch Teilstriche von anderen Rubriken abgetrennt. Sie können die Intervalle, an denen Beschriftungen und Teilstriche angezeigt werden, ändern. Bei 2D-Diagrammen können Sie angeben, wo die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) schneiden soll.


Geben Sie im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr. eine Rubriknummer ein, um festzulegen, bei welcher Rubrik die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) schneidet.


Geben Sie im Feld Anzahl der Rubriken zwischen den Teilstrichbeschriftungen eine Zahl ein, um festzulegen, wie viele Rubriken auf der Rubrikenachse (X) beschriftet werden sollen. Geben Sie 1 ein, um jede Rubrik zu beschriften, 2, um jede zweite und 3, um jede dritte Rubrik zu beschriften usw.


Geben Sie im Feld Anzahl der Rubriken zwischen den Teilstrichen eine Zahl ein, um die Anzahl der Rubriken zwischen einem Teilstrichpaar auf der Rubrikenachse (X) festzulegen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Rubriken, wenn die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) am Rand der im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr. angegebenen Rubrik schneiden soll. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden die Datenpunkte zwischen den Teilstrichen angeordnet, ist es deaktiviert, werden die Datenpunkte an den Teilstrichpositionen angezeigt. Sollen die Ränder eines Flächendiagramms mit den Rändern der Diagrammfläche übereinstimmen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Rubriken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rubriken in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge, in der die Rubriken entlang der Rubrikenachse (X) angezeigt werden, umzukehren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei größter Rubrik, wenn die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) hinter der letzten Rubrik auf der Rubrikenachse schneiden soll. Diese Option setzt den Wert im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr. außer Kraft.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Z) schneidet zwischen Rubriken, um die Größenachse (Z) zwischen den Rubriken anzuzeigen. Diese Option ist nur in 3D-Linien- und in 3D-Flächendiagrammen verfügbar.


Eine Zeitachse ist eine besondere Rubrikenachsenvariante für Daten, die nach Datum organisiert sind. Microsoft Graph setzt die Zeitachse in einem Diagramm automatisch ein, wenn die Daten in der Tabelle ein Datumsformat aufweisen. Die Zeitachse im Diagramm stellt die Daten auch dann in chronologischer Reihenfolge dar, wenn sie in der Tabelle anders angeordnet sind. Zeitachsen sind in zweidimensionalen Linien-, Säulen- und Flächendiagrammen sowie in dreidimensionalen Säulen-, Linien-, Balken-, Flächen- und Oberflächendiagrammen verfügbar.


Microsoft Graph verwendet automatisch eine Zeitachse im Diagramm, wenn die Tabellendaten ein Datumszahlenformat aufweisen. Microsoft Graph berechnet die Zeiteinheiten der markierten Achse auf der Grundlage der Datenwerte. Alle Kontrollkästchen unter Automatisch sind standardmäßig aktiviert, und die automatischen Kleinst- und Höchstwerte sowie die Werte für Haupt-, Hilfsintervall und Grundeinheit werden in Feldern neben den Beschriftungen angezeigt. Geben Sie eigene Werte in die darunterliegenden Felder ein, um die Zeitachse anzupassen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die auf die Vorgabewerte zurückgesetzt werden sollen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kleinstwert, um den Anfangs- oder Kleinstwert für die Hauptteilstriche und das Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Geben Sie im Feld Kleinstwert den Anfangs- oder Kleinstwert für die Hauptteilstriche und das Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse ein. Um den von Microsoft Graph bestimmten Standardwert wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kleinstwert.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Höchstwert, um den End- oder Höchstwert für die Hauptteilstriche und das Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Geben Sie im Feld Höchstwert den End- oder Höchstwert für die Hauptteilstriche und das Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse ein. Um den von Microsoft Graph bestimmten Standardwert wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Höchstwert.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einheit, um die Zeiteinheit oder Grundeinheit, die als Intervall zwischen zwei Datumsangaben der Zeitachse verwendet werden soll, von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Klicken Sie auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um die Grundeinheit der Zeitachse an verschiedene Datumsebenen im Diagramm anzupassen. Die Zeit- oder Grundeinheit der Zeitachse ist die kleinste Zeitdifferenz zwischen zwei Datumsangaben innerhalb der Daten.


Geben Sie im Feld Hauptintervall einen Wert ein, um das Zeitintervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse (X) festzulegen. Klicken Sie im Feld rechts neben dem Feld Hauptintervall auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um die Grundeinheit der Zeitachse an verschiedene Datumsebenen im Diagramm anzupassen. Die Zeitachse im Diagramm zeigt die Datumswerte auch dann in chronologischer Reihenfolge an, wenn die Daten in der Tabelle nicht chronologisch sortiert sind. Die Zeit- oder Grundeinheit der Zeitachse ist die kleinste Zeitdifferenz zwischen zwei Datumsangaben der Daten.


Geben Sie im Feld Hilfsintervall einen Wert ein, um das Zeitintervall für Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse (X) festzulegen. Klicken Sie im Feld rechts neben dem Feld Hilfsintervall auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um die Grundeinheit der Zeitachse an verschiedene Datumsebenen im Diagramm anzupassen. Die Zeitachse im Diagramm zeigt die Datumswerte auch dann in chronologischer Reihenfolge an, wenn die Daten in der Tabelle nicht chronologisch sortiert sind. Die Zeit- oder Grundeinheit der Zeitachse ist die kleinste Zeitdifferenz zwischen zwei Datumsangaben der Daten.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei, wenn die Größenachse (Y) die Zeitachse (X) bei dem im Feld Kleinstwert angegebenen Wert schneiden soll. Ändern Sie das Datum im Feld Größenachse (Y) schneidet bei, wenn die Größenachse (Y) die Zeitachse bei einem anderen Datum schneiden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Zeiten, um die Größenachse (Y) zwischen Datumsangaben anzuzeigen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeiten in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge, in der die Daten auf der Zeitachse (X) angezeigt werden, umzukehren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei größter Zeit, wenn die Größenachse (Y) die Zeitachse (X) am höchsten Datumswert schneiden soll. Diese Option setzt den Datumswert im Feld Größenachse (Y) schneidet bei außer Kraft.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Durchgestrichen, um einen Strich durch die markierten Textabschnitte oder Zahlen zu ziehen.


Formatiert markierte Textabschnitte oder Zahlen als hochgestellt.


Formatiert markierte Textabschnitte oder Zahlen als tiefgestellt.


Wählen Sie eine Unterstreichungsart aus, um eine Linie unter dem markierten Text anzuzeigen.


Wählen Sie eine Farbe aus der Liste aus, um die Farbe des markierten Textes oder Objektes zu ändern.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch anpassen, um Schriftart, -schnitt, -größe und -effekte auf die Vorgabewerte zurückzusetzen.


Klicken Sie auf eine Option im Feld Hintergrund, um den Hintergrund zum Diagrammtext undurchsichtig oder transparent zu formatieren oder von Microsoft Graph automatisch festlegen zu lassen.


Beschreibt die im Feld Schriftart ausgewählte Schrift.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Quelldaten verknüpft, um die Diagrammwerte mit den Tabellenwerten zu verknüpfen. Wenn Sie Datenbeschriftungen ändern, wird die Verknüpfung aufgehoben. Um aufgehobene Verknüpfungen wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Quelldaten verknüpft erneut.


Ändert die horizontale oder vertikale Ausrichtung von Text, je nachdem, welche Optionen Sie auswählen.


Wählen Sie eine Option im Feld Horizontal, um die horizontale Ausrichtung von Text zu ändern.


Wählen Sie eine Option im Feld Vertikal, um die vertikale Ausrichtung von Text zu ändern.


Wählen Sie eine Option unter Ausrichtung, um die Textausrichtung zu ändern. Drehoptionen sind eventuell nicht verfügbar, wenn andere Ausrichtungsoptionen ausgewählt sind.


Klicken Sie auf die gewünschte Option, um die markierte Legende am unteren, oberen, linken oder rechten Rand bzw. in der oberen rechten Ecke der Diagrammfläche anzuordnen.


Fügt eine lineare Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der linearen Gleichung y = mx + b.


Fügt eine logarithmische Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der logarithmischen Gleichung y = clnx + b.


Fügt eine polynomische oder krummlinige Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der polynomischen Gleichung  [image].


Fügt eine potentielle Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der Potenzgleichung  [image].


Fügt eine exponentielle Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der Exponentialgleichung  [image].


Fügt eine Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt ein. Die Anzahl der Punkte auf einer Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt entspricht der Gesamtzahl der Punkte in einer Datenreihe abzüglich der für die Periode angegebenen Punkte.


Geben Sie im Feld Ordnung einen Wert ein, um die höchste polynomische Ordnung festzulegen. Der Wert wird als Ganzzahl zwischen 2 und 6 ausgedrückt.


Geben Sie im Feld Perioden einen Wert ein, um die Anzahl der Perioden festzulegen, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden sollen.


Klicken Sie unter Trend-/Regressionstyp auf die gewünschte Option, um Trendlinien zu Datenreihen in Flächen-, Säulen-, Linien- und Punkt (XY)-Diagrammen hinzuzufügen oder den Trendlinientyp zu ändern. In 3D-, Netz-, Kreis-, Ring- oder Blasendiagrammen können Sie keine Trendlinien einfügen.


Markieren Sie die Datenreihe, für die Sie eine Trendlinie anzeigen möchten.


Gibt an, wie der Trendlinienname erstellt werden soll. Der einer Trendlinie zugewiesene Name wird in der Legende angezeigt.


Benennt die Trendlinie anhand des ausgewählten Typs und der zugehörigen Datenreihe automatisch. Der vorgeschlagene Name wird rechts neben dieser Option angezeigt.


Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, und geben Sie eine maximal 256 Zeichen umfassende Bezeichnung in das Feld ein, um der Trendlinie einen benutzerdefinierten Namen zuzuweisen.


Geben Sie in einem der beiden Felder unter Trend die gewünschten Zahlen ein, um festzulegen, wie die Regressionstrendlinien ermittelt werden sollen. Diese Option ist für Trendlinien mit gleitendem Durchschnitt nicht verfügbar.


Geben Sie im Feld Vorwärts eine Zahl ein, um die Anzahl der Perioden (oder Einheiten bei Punktdiagrammen) für die vorwärtsgerichtete Trendlinie festzulegen.


Geben Sie im Feld Rückwärts eine Zahl ein, um die Anzahl der Perioden (oder Einheiten bei Punktdiagrammen) für die rückwärtsgerichtete Trendlinie festzulegen.


Geben Sie im Feld Schnittpunkt = einen Wert ein, um den Schnittpunkt von Trendlinie und Y-Achse festzulegen. Diese Option betrifft lineare, polynomische und exponentielle Trendlinien und ist für logarithmische und potentielle Trendlinien sowie Trendlinien mit gleitendem Durchschnitt nicht verfügbar.


Zeigt eine Regressionsgleichung für die Trendlinie in der Trendlinienbeschriftung des Diagramms an.


Zeigt ein Bestimmtheitsmaß für die Trendlinie in der Trendlinienbeschriftung des Diagramms an. Das angezeigte Bestimmtheitsmaß ist kein angepaßter Wert.


Rundet die Rahmenecken des markierten Objektes.


Paßt den Umfang der Textdrehung des markierten Textes an. Geben Sie im Feld Grad eine positive Zahl ein, um den markierten Text von links unten nach rechts oben zu drehen. Geben Sie eine negative Zahl ein, um den Text von links oben nach rechts unten zu drehen.


Legt den Umfang der Textdrehung des markierten Textes fest. Verwenden Sie im Feld Grad eine positive Zahl, um den markierten Text von links unten nach rechts oben zu drehen. Geben Sie eine negative Zahl ein, um den Text von links oben nach rechts unten zu drehen.


Ordnet den markierten Text vertikal an.


Schützt das markierte Objekt vor Änderungen.


Schützt den Text des markierten Objektes vor Änderungen.


Hinzufügen von positiven oder negativen Abweichungsbalken, Bezugs-, Verbindungs- und Spannweitenlinien zu Diagrammen

Sie können Verbindungslinien hinzufügen, um Datenreihen in gestapelten 2D-Balken- und 2D-Säulendiagrammen zu verbinden. Bezugslinien stehen in 2D- und 3D-Flächendiagrammen sowie in 2D- und 3D-Liniendiagrammen zur Verfügung. Spannweitenlinien und pos./neg. Abweichungsbalken können in 2D-Liniendiagrammen verwendet werden. Kursdiagramme verfügen bereits über Spannweitenlinien und pos./neg. Abweichungsbalken.

Um diese Linien und Balken allen Datenreihen desselben Diagrammtyps hinzuzufügen, markieren Sie lediglich eine Datenreihe.

1	Klicken Sie auf eine Datenreihe in dem Diagramm, dem Sie Balken oder Linien hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Optionen.

3	Wählen Sie den gewünschten Linien- oder Balkentyp aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.


Ändern von Farben, Mustern, Linien, Füllbereichen und Rahmen in Diagrammen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um in 2D- und 3D-Diagrammen die Darstellung der Datenpunktmarkierungen, der Diagrammfläche, der Zeichnungsfläche, sowie der Gitternetzlinien, Achsen und Teilstriche zu ändern, indem Sie neue Farben zuweisen, eine Struktur oder ein Muster anwenden bzw. die Linienbreite oder die Rahmenart ändern. Verwenden Sie dieses Verfahren außerdem, um Trendlinien und Fehlerindikatoren in 2D-Diagrammen und die Wände und Bodenfläche in 3D-Diagrammen zu ändern.

1	Doppelklicken Sie auf das zu ändernde Diagrammelement.

2	Klicken Sie gegebenenfalls auf die Registerkarte Muster, und wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um einen Fülleffekt zu verwenden, klicken Sie auf Füllbereiche, und wählen Sie dann die gewünschten Optionen in den Registerkarten Fließend, Struktur und Muster aus. Informationen zum Hinzufügen einer Grafik zu einem Diagrammelement erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Anmerkung   Die einer Achse zugewiesenen Formatierungen werden ebenfalls auf die Teilstriche dieser Achse angewendet. Gitternetzlinien werden unabhängig von den Achsen formatiert.


Ändern der Darstellung von Teilstrichen und der Position von Teilstrichbeschriftungen auf einer Achse

1	Klicken Sie auf die Achse mit den zu ändernden Teilstrichen.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Achse und dann auf die Registerkarte Muster.

3	Wählen Sie unter Hauptstriche, Hilfsstriche und Teilstrichbeschriftungen die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Anmerkung   Um Haupt- oder Hilfsstriche bzw. beide Stricharten auszublenden, klicken Sie auf Ohne.


Wiederherstellen von Verknüpfungen zwischen Zahlenformaten in einer Tabelle und dem zugehörigen Diagramm

Wenn Sie in einem Diagramm die Zahlenformatierung geändert haben, ist dieses Format nicht länger mit den Tabellenzellen verknüpft.

1	Um die Zahlenformate für Teilstrichbeschriftungen auf einer Achse wiederherzustellen, doppelklicken Sie auf die entsprechende Achse.

Um die Zahlenformate für Datenbeschriftungen oder eine Trendlinienbeschriftung wiederherzustellen, doppelklicken Sie auf das entsprechende Element.

2	Aktivieren Sie in der Registerkarte Zahlen das Kontrollkästchen Mit Quelldaten verknüpft.


Verwenden unterschiedlicher Farben innerhalb derselben Datenreihe

In Diagrammen mit nur einer Datenreihe können Sie für die einzelnen Datenpunktmarkierungen innerhalb der Datenreihe verschiedene Farben verwenden. Die Farben von Segmenten in Kreisdiagrammen mit nur einer Datenreihe werden standardmäßig in verschiedenen Farben dargestellt.

1	Klicken Sie auf die Datenreihe, deren Farben Sie ändern möchten.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen oder Markierter Datenpunkt und dann auf die Registerkarte Optionen.

3	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbunterscheidung der Datenpunkte bzw. das Kontrollkästchen Farbunterscheidung der Segmente.


Glätten der Winkel von Liniendiagrammen

Dieses Verfahren zum Glätten der Winkel bei Liniendiagrammen hat keine Auswirkung auf die zugrundeliegenden Daten.

1	Klicken Sie auf die Linie der Datenreihe, die geglättet werden soll.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Muster.

3	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Linie glätten.


Ändern der Größe, Farbe oder Form von Datenpunktmarkierungen in Linien-, Punkt (XY)- oder Netzdiagrammen

1	Klicken Sie auf die Linie mit den zu ändernden Datenpunktmarkierungen.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Muster.

3	Wählen Sie unter Markierung die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.


Herausziehen von Segmenten aus Kreis- und Ringdiagrammen

Bei Ringdiagrammen können Sie nur die Segmente des äußeren Rings herausziehen.

•	Um alle Segmente eines Kreisdiagramms herauszuziehen, klicken Sie auf den Kreis, und ziehen Sie dann von der Mitte des Diagramms nach außen.

Um nur ein Segment eines Kreisdiagramms herauszuziehen, klicken Sie auf den Kreis, dann auf das zu verschiebende Segment, und ziehen Sie anschließend das Segment von der Mitte des Diagramms nach außen.

•	Um alle Segmente des äußeren Rings eines Ringdiagramms herauszuziehen, klicken Sie auf den Außenring, und ziehen Sie dann von der Mitte des Diagramms nach außen.

Um nur ein Segment des äußeren Rings eines Ringdiagramms herauszuziehen, klicken Sie auf den Außenring, dann auf das zu verschiebende Segment, und ziehen Sie dann das Segment von der Mitte des Diagramms nach außen.


Ändern der Innenringgröße in einem Ringdiagramm

1	Klicken Sie auf eine Datenreihe in dem zu ändernden Ringdiagramm.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Optionen.

3	Geben Sie im Feld Innenringgröße einen Wert zwischen 10 und 90 ein, um den Durchmesser des Innenrings festzulegen.


Ändern der Position der Segmente in einem Kreis- oder Ringdiagramm durch Drehen

Die Reihenfolge, in der Microsoft Graph Datenreihen in Kreis- und Ringdiagrammen darstellt, hängt von der Anordnung der Daten in der Tabelle ab. Verwenden Sie dieses Verfahren, um Diagrammsegmente innerhalb des 360 Grad umfassenden Kreises des Kreis- oder Ringdiagramms zu drehen.

1	Klicken Sie auf eine Datenreihe in dem zu ändernden Kreis- oder Ringdiagramm.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Optionen.

3	Geben Sie im Feld Winkel des ersten Segmentes einen Wert zwischen 0 (Null) und 360 ein, um den Winkel festzulegen, bei dem das erste Segment angezeigt werden soll.


Ändern der Größe der Zeichnungsfläche eines Kreis-aus-Kreis- oder Balken-aus-Kreis-Diagramms

1	Klicken Sie auf eine Datenreihe in dem zu ändernden Kreisdiagramm.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Optionen.

3	Geben Sie im Feld Größe der zweiten Zeichnungsfläche einen Wert zwischen 5 und 200 ein, um die Größe des zweiten Kreises oder Balkens festzulegen. Je höher der Wert, desto größer ist der zweite Kreis bzw. Balken.


Einstellen der Überlappung oder des Abstandes von Datenpunktmarkierungen in Balken- und Säulendiagrammen

Sie müssen nur eine einzige Datenreihe markieren, um die Überlappung oder den Abstand zwischen allen Datenreihen desselben Diagrammtyps zu ändern.

1	Klicken Sie auf eine Datenreihe im dem zu ändernden Diagramm.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Optionen.

3	Um die Überlappung der Datenpunktmarkierungen in den einzelnen Rubriken zu ändern, geben Sie im Feld Überlappung einen Wert zwischen -100 und 100 ein. Je höher der Wert, desto größer ist die Überlappung innerhalb der Rubrik.

4	Um den Abstand zwischen den Rubriken der Datenpunktmarkierungen zu ändern, geben Sie im Feld Abstand einen Wert zwischen 0 (Null) und 500 ein. Je höher der Wert, desto größer ist der Abstand zwischen den einzelnen Rubriken.


Hinzufügen einer Grafik zu einem Diagrammelement

Verwenden Sie dieses Verfahren, um bestimmten Typen von Datenpunktmarkierungen, der Diagrammfläche, der Zeichnungsfläche oder der Legende in 2D- und 3D-Diagrammen bzw. den Wänden und der Bodenfläche in 3D-Diagrammen eine Grafik, wie z. B. eine Bitmap, hinzuzufügen.

Sie können den Datenpunktmarkierungen in Säulen-, Balken-, Flächen-, Blasen-, 3D-Linien- und Netzdiagrammen Grafiken hinzufügen.

1	Klicken Sie auf das Diagrammelement, dem Sie eine Grafik hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie auf den Pfeil neben Füllfarbe  [image], dann auf Fülleffekte und anschließend auf die Registerkarte Grafik.

3	Um eine Grafik festzulegen, klicken Sie auf Grafik markieren.

4	Klicken Sie im Feld Suchen in auf das Laufwerk, den Ordner oder den Internet-Speicherort, der die Grafik enthält, und doppelklicken Sie dann auf die gewünschte Grafik.

5	Wählen Sie in der Registerkarte Grafik die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Anmerkung   Um eine Grafik in 2D-Linien-, Punkt- und nichtgefüllten Netzdiagrammen als Datenpunktmarkierung in einem Bildbearbeitungsprogramm zu verwenden, klicken Sie auf Kopieren (Menü Bearbeiten), wechseln Sie zu Microsoft Graph, oder doppelklicken Sie auf das Microsoft Graph-Diagramm, klicken Sie auf die Datenreihe und dann auf Einfügen (Menü Bearbeiten).


Löschen einer Grafik oder eines Fülleffektes aus einer Datenreihe

Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, um eine Grafik oder einen Fülleffekt aus einer Datenreihe zu löschen, entfernt Microsoft Graph gleichzeitig alle Formatierungen, die über die Registerkarte Muster (Menü Format, Befehl Markierte Datenreihen) angewendet wurden.

1	Klicken Sie auf die zu ändernde Datenreihe.

2	Zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Löschen, und klicken Sie dann auf Formate.


Entfernen einer Grafik oder eines Fülleffektes aus einem Diagrammelement

Verwenden Sie dieses Verfahren, um in 2D- und 3D-Diagrammen eine Grafik oder einen anderen Fülleffekt aus der Diagrammfläche, der Zeichnungsfläche oder der Legende zu entfernen oder in 3D-Diagrammen von den Wänden und der Bodenfläche.

1	Doppelklicken Sie auf das zu ändernde Diagrammelement, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Muster.

2	Um die Grafik oder den Fülleffekt zu entfernen und die Standardformatierung des Objektes wiederherzustellen, klicken Sie unter Ausfüllen auf Automatisch.

Um alle Formatierungen zu löschen, einschließlich der Grafik oder des Fülleffektes, klicken Sie unter Ausfüllen auf Ohne.


Ändern der Skalierung der Größenachse

Die Skalierung legt den Wertebereich einer Achse, die Intervalle, in denen die Werte auftreten, und den Schnittpunkt der Achsen fest.

1	Klicken Sie auf die zu ändernde Größenachse.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Achse und dann auf die Registerkarte Skalierung.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Tip   Um in einem Balken- oder Säulendiagramm die Richtung der Balken oder Säulen umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rubriken in umgekehrter Reihenfolge.


Ändern des Abstandes von Teilstrichen und Teilstrichbeschriftungen auf der Rubrikenachse

Jede Rubrik auf der Rubrikenachse ist durch eine Beschriftung gekennzeichnet und von den anderen Rubriken durch Teilstriche getrennt. Sie können die Intervalle ändern, in denen Beschriftungen und Teilstriche angezeigt werden. Bei 2D-Diagrammen können Sie den Schnittpunkt der Größenachse (Y) mit der Rubrikenachse (X) festlegen.

1	Klicken Sie auf die zu ändernde Rubrikenachse.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Achse und dann auf die Registerkarte Skalierung.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Tip   Damit die Ränder eines Flächendiagramms bis an die Ränder der Zeichnungsfläche reichen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Rubriken.


Verschieben und Ändern der Größe von Diagrammelementen mit Hilfe der Maus

Sie können die Maus verwenden, um die Diagrammfläche, die Zeichnungsfläche und die Legende zu verschieben und in der Größe zu ändern. Microsoft Graph paßt automatisch die Größe von Titeln an den Textinhalt an. Sie können mit Hilfe der Maus Titel verschieben, jedoch nicht deren Größe ändern.

Informationen zum Herausziehen von Segmenten aus Kreis- und Ringdiagrammen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken. Informationen zum Verschieben oder Ändern der Größe von Datenpunktmarkierungen mit Hilfe der Maus erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

1	Klicken Sie auf das Diagrammelement.

2	Um ein Diagrammelement zu verschieben, zeigen Sie auf das Element, und ziehen Sie es dann an die gewünschte Stelle.

Um die Größe eines Diagrammelementes zu ändern, zeigen Sie auf einen Ziehpunkt zur Größenänderung. Wenn der Mauszeiger die Form eines Doppelpfeils annimmt, ziehen Sie den Ziehpunkt zur Größenänderung, bis das Element über die gewünschte Größe verfügt.


Ändern der Schriftart und des Schriftgrads von Diagrammtext

1	Klicken Sie auf den Diagrammtext, oder markieren Sie die einzelnen Zeichen, die formatiert werden sollen.

Damit die Formatierung des gesamten Textes im Diagramm geändert wird, klicken Sie auf den leeren Bereich zwischen dem Diagrammrahmen und der Zeichnungsfläche, um die Diagrammfläche zu markieren.

2	Klicken Sie auf der Format-Symbolleiste auf die Schaltfläche für das gewünschte Format.

Textformatierung	Verfahren
Eine andere Schriftart	Klicken Sie im Schriftartfeld  [image]  auf die gewünschte Schriftart
Ein anderer Schriftgrad	Klicken Sie im Schriftgradfeld  [image]  auf den gewünschten Schriftgrad
Fett	Klicken Sie auf Fett
Kursiv	Klicken Sie auf Kursiv
Unterstrichen	Klicken Sie auf Unterstrichen
Anmerkung   Um weitere Schriftartoptionen anzuzeigen, wie z. B. Hoch- und Tiefstellung, klicken Sie auf den zu ändernden Text. Klicken Sie im Menü Format auf Schriftart, und wählen Sie dann die gewünschten Optionen aus.


Drehen von Text in einem Diagrammtitel oder entlang einer Achse

Sie können den Text im Titel eines Diagramms oder entlang einer Achse drehen bzw. den Winkel des Textes ändern. Es ist nicht möglich, den Text einer Legende zu drehen.

1	Klicken Sie auf die zu formatierende Achse oder den zu formatierenden Titel.

2	Haben Sie eine Achse markiert, klicken Sie im Menü Format auf Markierte Achse.

Haben Sie eine Achsenbeschriftung markiert, klicken Sie im Menü Format auf Markierte Achsenbeschriftung.

Haben Sie einen Diagrammtitel markiert, klicken Sie im Menü Format auf Markierter Diagrammtitel.

3	Klicken Sie auf die Registerkarte Ausrichtung.

Wenn die Registerkarte Ausrichtung nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Abbrechen. Klicken Sie außerhalb des zu formatierenden Textes, und wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

4	Um den Text zu drehen, klicken Sie unter Ausrichtung auf einen Punkt mit der gewünschten Gradzahl, oder ziehen Sie den Zeiger auf die gewünschte Position.

Tip   Um markierten Text schnell um 45 Grad nach oben oder unten zu drehen, klicken Sie auf der Format-Symbolleiste auf Text nach oben drehen  [image]  oder Text nach unten drehen  [image].


Ausrichten von Text in Diagrammtiteln und Textfeldern

1	Klicken Sie auf den Titel bzw. auf den Rahmen des Textfeldes, das Sie ausrichten möchten.

2	Haben Sie eine Achsenbeschriftung markiert, klicken Sie im Menü Format auf Markierte Achsenbeschriftung.

Haben Sie einen Diagrammtitel markiert, klicken Sie im Menü Format auf Markierter Diagrammtitel.

Haben Sie ein Textfeld markiert, klicken Sie im Menü Format auf Textfeld.

3	Klicken Sie auf die Registerkarte Ausrichtung.

Wenn die Registerkarte Ausrichtung nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Abbrechen. Klicken Sie außerhalb des zu formatierenden Textes, und wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

4	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Tip   Um die horizontale Ausrichtung markierter Diagrammtitel und Textfelder schnell zu ändern, klicken Sie auf der Format-Symbolleiste auf Linksbündig  [image], Zentriert  [image]  bzw. Rechtsbündig  [image].


Ändern der Darstellung eines 3D-Diagramms

Je nach Diagrammtyp können unterschiedliche Aspekte der 3D-Darstellung geändert werden.

Was möchten Sie tun

Die Höhe und Perspektive in einem 3D-Diagramm ändern

Die Drehung und Betrachtungshöhe in einem 3D-Diagramm ändern

Die Tiefe und Breite in einem 3D-Diagramm ändern


Ändern der Drehung und Betrachtungshöhe in einem 3D-Diagramm

1	Klicken Sie auf das zu ändernde 3D-Diagramm.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf 3D-Ansicht.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Anmerkung   Sie können das Diagramm auch mit Hilfe der Maus drehen. Klicken Sie auf den Schnittpunkt zweier beliebiger Achsen, um die Ecken des Diagramms zu markieren, und ziehen Sie dann eine Ecke, um die Betrachtungshöhe und die Drehung des Diagramms zu ändern. Um die Datenpunktmarkierungen anzuzeigen, halten Sie beim Ziehen STRG gedrückt.


Ändern der Höhe und Perspektive in einem 3D-Diagramm

Abhängig vom Diagrammtyp und den ausgewählten Diagrammoptionen können Sie die Höhe und Perspektive im Diagramm ändern.

1	Klicken Sie auf das zu ändernde 3D-Diagramm.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf 3D-Ansicht.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

Anmerkungen

•	Wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen deaktiviert ist, können Sie die Optionen Perspektive und Höhe ändern.

•	Wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist, können Sie entweder die Einstellung der Option Höhe ändern oder die Option AutoSkalieren aktivieren.

•	Die Option Perspektive ist nicht in 3D-Balkendiagrammen verfügbar, bei denen das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen immer aktiviert ist.


Ändern der Tiefe und Breite in einem 3D-Diagramm

Sie können die Diagrammtiefe in 3D-Diagrammen ändern, die über Achsen verfügen, sowie den Zwischenraum in 3D-Perspektivendiagrammen und den Abstand zwischen Datenpunkten in 3D-Balken- oder 3D-Säulendiagrammen.

1	Klicken Sie im zu ändernden 3D-Diagramm auf eine Datenreihe.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenreihen und dann auf die Registerkarte Optionen.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.


Ändern der Farben in einem Oberflächendiagramm

Um die Farben der Ebenen in einem Oberflächendiagramm zu ändern, müssen Sie das Legendensymbol formatieren.

1	Fügen Sie dem Diagramm gegebenenfalls eine Legende hinzu.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie auf die Legende, um sie zu markieren, und klicken Sie dann auf das Legendensymbol, das die zu ändernde Oberflächenebene darstellt.

3	Klicken Sie im Menü Format auf Markiertes Legendensymbol und dann auf die Registerkarte Muster.

4	Klicken Sie auf die gewünschte Farbe, und wiederholen Sie anschließend die Schritte 2 und 3 für jede zu formatierende Ebene.

Anmerkung   Wenn Sie die Legende löschen möchten, klicken Sie darauf, und drücken Sie dann ENTF. Die zuvor festgelegten Farben bleiben auch nach dem Löschen der Legende im 3D-Oberflächendiagramm erhalten.


Markieren von Diagrammelementen

•	Um ein Diagrammelement mit Hilfe der Maus zu markieren, verwenden Sie eines der beiden nachstehenden Verfahren:

•	Klicken Sie auf das gewünschte Diagrammelement. Datenreihen, Datenbeschriftungen und die Legende verfügen über Elemente, die nach dem Markieren der Gruppe ebenfalls markiert werden können. Um z. B. eine einzelne Datenpunktmarkierung in einer Datenreihe zu markieren, klicken Sie auf die Datenreihe und dann auf die Datenpunktmarkierung. Microsoft Graph zeigt den Namen eines Diagrammelementes in einem Tip an, wenn Sie das Kontrollkästchen Namen anzeigen (Menü Extras, Befehl Optionen, Registerkarte Diagramm) aktiviert haben und mit dem Mauszeiger über dem Diagrammelement verweilen.

•	Klicken Sie auf das Diagramm und dann auf der Diagramm-Symbolleiste auf den Pfeil neben dem Feld Diagrammobjekte  [image]. Klicken Sie anschließend auf das gewünschte Element.

•	Um ein Diagrammelement mit Hilfe der Tastatur zu markieren, verwenden Sie die Pfeiltasten.

•	Um eine Markierung aufzuheben, drücken Sie ESC.


Automatisches Ändern der Position von Datenbeschriftungen

Sie können die Position einer einzelnen Datenbeschriftung ändern, indem Sie diese ziehen. Verwenden Sie das nachstehende Verfahren, um in 2D-Balken-, 2D-Säulen- und 2D-Liniendiagrammen, in 2D- und 3D-Kreisdiagrammen sowie in Punkt (XY)- und Blasendiagrammen alle Beschriftungen einer Datenreihe an eine Standardposition auf den zugehörigen Datenpunktmarkierungen zu verschieben.

1	Klicken Sie im Diagramm auf eine Stelle außerhalb der zu ändernden Datenbeschriftungen.

2	Klicken Sie in der Datenreihe auf eine zu ändernde Datenbeschriftung.

3	Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Datenbeschriftungen und dann auf die Registerkarte Ausrichtung.

4	Klicken Sie im Feld Position auf die gewünschte Stelle.


Klicken Sie im Feld Kategorie auf eine Option, und wählen Sie dann die gewünschten Optionen zur Definition des Zahlenformats aus. Im Feld Muster wird angezeigt, wie markierte Zellen nach dem Zuweisen der ausgewählten Formatierung aussehen.


Zeigt ein Muster des ausgewählten Formats an. Das Format wird auf die Daten der aktiven Zelle angewendet. Ist die aktive Zelle leer, wird kein Muster angezeigt.


Gibt an, wie Datums- und Zeitangaben, Brüche und benutzerdefinierte Formate angezeigt werden.


Löscht das im Feld Typ angezeigte benutzerdefinierte Format. Integrierte Zahlenformate können nicht gelöscht werden.


Stellt die Verknüpfung zwischen einem Diagrammelement und den Daten in der Tabelle wieder her. Wenn Sie das Zahlenformat in einem Diagramm geändert haben, wird die Verbindung zur Tabellenzelle unterbrochen. Klicken Sie auf das Diagrammelement, wie z. B. Datenbeschriftungen oder eine Größenachse, deren Verbindung Sie wiederherstellen möchten, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Mit Quelldaten verknüpft.


Geben Sie eine Zahl ein, um die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen bei Dezimalzahlen zu definieren.


Zeigt Zahlen mit einem Währungssymbol an.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 1000er-Trennzeichen ( . ) verwenden, um Tausendergruppen mit Trennzeichen anzuzeigen.


Wählen Sie im Feld Negative Zahlen eine Option aus, um festzulegen, wie negative Zahlen angezeigt werden.


Im Standardformat formatierte Zellen weisen kein besonderes Zahlenformat auf. Zellen im Textformat werden auch dann als Text behandelt, wenn eine Zahl in die Zelle eingegeben wird; eine Zahl wird genauso angezeigt, wie sie eingegeben wurde.


Klicken Sie auf die gewünschten Einstellungen zur vertikalen und horizontalen Ausrichtung, die auf den Text im markierten Objekt oder in den markierten Zellen angewendet werden sollen.


Klicken Sie auf die gewünschte Ausrichtung für den Text in der markierten Zelle oder im markierten Textfeld.


Richtet Text in den markierten Zellen oder im markierten Textfeld horizontal aus. Hierbei handelt es sich um die standardmäßige Textausrichtung.


Richtet den markierten Text vertikal aus, wobei die einzelnen Buchstaben untereinander dargestellt werden, so daß der Text von oben nach unten gelesen werden kann:

T

E

X

T


Richtet Text vertikal aus, von unten nach oben.


Richtet Text vertikal aus, von oben nach unten.


Paßt die Größe der AutoForm automatisch an, so daß sie genau der Textgröße entspricht.


Wählen Sie im Feld Art eine Option aus, um die Linienart für eine Linie oder einen Rahmen festzulegen.


Wählen Sie im Feld Stärke eine Option aus, um die Breite oder Dicke der markierten Linie oder des markierten Rahmens zu ändern.


Wählen Sie im Feld Länge eine Option aus, um die Länge der markierten Linie zu ändern.


Zeigt das Erscheinungsbild des markierten Objektes mit den ausgewählten Optionen an.


Zeigt den Wert aller Datenpunkte an.


Zeigt Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der zugewiesenen Farbe an.


Zieht Zellinhalte von der linken Seite der Zelle oder Text von der linken Seite des Textfeldes ein. Jedes Inkrement im Feld Einzug hinzufügen entspricht der Breite eines Zeichens.


Verhindert, daß markierte Objekte geändert, verschoben, gelöscht oder in der Größe geändert werden. Darüber hinaus müssen Sie das Kontrollkästchen Text gesperrt aktivieren, um zu verhindern, daß der Text im markierten Objekt geändert, verschoben oder gelöscht wird.

Das Sperren von Objekten wird erst wirksam, wenn das Blatt geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, klicken Sie im Menü Extras auf Schutz, dann auf Blatt, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Objekte.


Verhindert, daß der Text in markierten Objekten geändert, verschoben oder gelöscht wird. Darüber hinaus müssen Sie das Kontrollkästchen Gesperrt aktivieren, um zu verhindern, daß sowohl das markierte Objekt als auch der Objekttext geändert, verschoben, gelöscht oder in der Größe geändert werden.

Das Sperren von Text in Objekten wird erst wirksam, wenn das Blatt geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, klicken Sie im Menü Extras auf Schutz, dann auf Blatt, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Objekte.


Das Sperren von Objekten oder von Text in Objekten wird erst wirksam, wenn das Blatt geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, klicken Sie im Menü Extras auf Schutz, dann auf Blatt, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Objekte.


Legt fest, wie Objekte sortiert und im Verhältnis zu den angrenzenden Zellen in der Größe geändert werden.


Stellt sicher, daß ein Grafikobjekt mit den darunterliegenden Zellen verschoben und in der Größe geändert wird. Verwenden Sie diese Option, um Grafikobjekte mit den darunterliegenden Zellen zu sortieren. Die Objekte dürfen nicht größer als die zu sortierende Zeile oder breiter als die zu sortierende Spalte sein.


Stellt sicher, daß ein Grafikobjekt mit den darunterliegenden Zellen verschoben, jedoch nicht in der Größe angepaßt wird.


Behält die Position und Größe eines Grafikobjektes auf dem Tabellenblatt bei.


Druckt markierte Grafikobjekte beim Drucken eines Tabellenblatts.


Ändert die Farbe, die Helligkeit und den Kontrast des markierten Grafikobjektes.


Legen Sie Optionen fest, um das markierte Objekt im Verhältnis zu den angrenzenden Zellen zu verschieben oder in der Größe zu ändern.


Ändern der Spaltenbreite in einer Tabelle

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Ziehen Sie die rechte Rahmenlinie des Spaltenkopfes, bis die gewünschte Spaltenbreite erreicht ist.

Tip   Um die Breite mehrerer Spalten zu ändern, markieren Sie die entsprechenden Spalten. Ziehen Sie dann die rechte Rahmenlinie eines markierten Spaltenkopfes. Um die Breite aller Spalten einer Tabelle zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Alles markieren, und ziehen Sie dann die Rahmenlinie eines beliebigen Spaltenkopfes.


Wiederherstellen der Standardbreite für Tabellenspalten

1	Markieren Sie die Spalten, die Sie auf Standardbreite zurücksetzen möchten.

Wie wird's gemacht?

Um für alle Spalten in der Tabelle die Standardbreite wiederherzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Alles markieren.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Spaltenbreite.

3	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardbreite verwenden.


Ändern der Schriftart in einer Tabelle

Sie können der gesamten Tabelle eine Schriftart, eine Schriftgrad und einen Schriftschnitt zuweisen. Schriftartänderungen in der Tabelle wirken sich nicht auf die Schriftarten im Diagramm aus. Microsoft Graph listet nur die Schriftarten und -größen auf, die auf dem in der Hauptanwendung gewählten Drucker verfügbar sind.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie auf der Format-Symbolleiste auf die Schaltfläche für das gewünschte Format.

Zweck	Verfahren
Andere Schriftart zuweisen	Klicken Sie im Schriftartfeld  [image]  auf die gewünschte Schriftart.
Anderen Schriftgrad zuweisen	Klicken Sie im Schriftgradfeld  [image]  auf die gewünschte Schriftgrad.
Text fett formatieren	Klicken Sie auf Fett  [image].
Text kursiv formatieren	Klicken Sie auf Kursiv  [image].
Text unterstreichen	Klicken Sie auf  Unterstrichen  [image].
Anmerkung   Microsoft Graph paßt die Höhe der Tabellenzeilen automatisch an die angegebene Schriftgrad an.


Löschen von Zellen, Zeilen oder Spalten bzw. deren Inhalt in einer Tabelle

Wenn Sie Zellen löschen, werden diese aus der Tabelle entfernt, und die angrenzenden Zellen werden in die Lücke verschoben. Wenn Sie Zellinhalte löschen, werden Texteingaben, Werte oder Formate entfernt, während die leeren Zellen in der Tabelle verbleiben. Wenn Sie Zellen oder Zellinhalte in der Tabelle löschen, werden sie auch im Diagramm gelöscht.

Um die Beispieldaten, die beim ersten Starten von Microsoft Graph in der Tabelle angezeigt werden, schnell zu entfernen, wählen Sie das Verfahren zum Löschen von Zellen-, Zeilen- oder Spalteninhalten.

Was möchten Sie tun?

Zellen-, Zeilen- oder Spalteninhalte in einer Tabelle löschen

Zellen, Zeilen oder Spalten in einer Tabelle löschen


Löschen der Zellen-, Zeilen- oder Spalteninhalte in einer Tabelle

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Markieren Sie die Zelle, Zeile oder Spalte mit dem zu entfernenden Inhalt.

Wie wird's gemacht?

3	Zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Löschen, und klicken Sie dann auf Alle, Daten oder Formate.

Anmerkung   Wenn Sie auf eine Zelle klicken und dann ENTF oder die RÜCKTASTE drücken, entfernt Microsoft Graph die Daten, nicht aber die Zellformate.


Löschen der Zellen, Zeilen oder Spalten in einer Tabelle

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Markieren Sie die Zelle, Zeile oder Spalte, die gelöscht werden soll.

Wie wird's gemacht?

3	Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Zellen löschen.

Die angrenzenden Zellen werden in die Lücke verschoben.


Einfügen leerer Zellen, Zeilen oder Spalten in eine Tabelle

Eine Tabelle kann aus maximal 4.000 Zeilen und 4.000 Spalten bestehen. Ein Diagramm kann bis zu 255 Datenreihen mit maximal 4.000 Datenpunkten in einer Datenreihe enthalten.

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Um leere Zellen einzufügen, markieren Sie an der Stelle, an der die Zellen eingefügt werden sollen, einen Bereich aus vorhandenen Zellen. Markieren Sie genauso viele Zellen, wie Sie einfügen möchten.

Um leere Zeilen einzufügen, markieren Sie unterhalb der Stelle, an der die Zeilen eingefügt werden sollen, genauso viele Zeilen, wie Sie einfügen möchten.

Um leere Spalten einzufügen, markieren Sie rechts neben der Stelle, an der die Spalten eingefügt werden sollen, genauso viele Spalten, wie Sie einfügen möchten.

Wie wird's gemacht?

3	Klicken Sie im Menü Einfügen auf Zellen.

Wenn Sie einen Bereich markiert haben, klicken Sie auf Zellen nach rechts verschieben oder Zellen nach unten verschieben.


Verschieben oder Kopieren von Zelldaten

Beim Kopieren einer Zelle durch Ziehen oder mit Hilfe der Schaltflächen Ausschneiden  [image], Kopieren  [image]  und Einfügen  [image]  werden auch die Zahlenformate kopiert.

Was möchten Sie tun?

Ganze Zellen verschieben oder kopieren

Zeichen in einer Zelle verschieben oder kopieren

Einen Teil des Zellinhaltes in eine andere Zelle verschieben oder kopieren


Verschieben oder Kopieren ganzer Zellen

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Markieren Sie die Zellen, die verschoben oder kopiert werden sollen.

Wie wird's gemacht?

3	Zeigen Sie auf den Rahmen der Markierung.

4	Um die Zellen zu verschieben, ziehen Sie die Markierung in die obere linke Zelle des Einfügebereichs. Microsoft Graph überschreibt alle im Einfügebereich vorhandenen Daten.

Um Zellen zu kopieren, halten Sie beim Ziehen STRG gedrückt.

Tip   Möchten Sie Zellen in eine andere Anwendung oder über weite Strecken hinweg verschieben oder kopieren, markieren Sie die Zellen, und klicken Sie dann auf Ausschneiden  [image], um Zellen zu verschieben oder auf Kopieren  [image], um Zellen zu kopieren. Wechseln Sie in die andere Anwendung, oder markieren Sie in der Tabelle die obere linke Zelle des Einfügebereichs, und klicken Sie dann auf Einfügen  [image].


Verschieben oder Kopieren von Zeichen in einer Zelle

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Doppelklicken Sie auf die zu bearbeitende Zelle.

3	Markieren Sie in der Zelle die Zeichen, die verschoben oder kopiert werden sollen.

4	Um Zeichen zu verschieben, klicken Sie auf Ausschneiden  [image].

Um Zeichen zu kopieren, klicken Sie auf Kopieren  [image].

5	Klicken Sie in der Zelle auf die Stelle, an der die Zeichen eingefügt werden sollen.

6	Klicken Sie auf Einfügen  [image].

7	Drücken Sie die EINGABETASTE.


Verschieben oder Kopieren von Teilen des Zellinhaltes in eine andere Zelle

1	Wechseln Sie zur Tabelle.

Wie wird's gemacht?

2	Doppelklicken Sie auf die Zelle mit den Daten, die verschoben oder kopiert werden sollen.

3	Markieren Sie in der Zelle die Zeichen, die verschoben oder kopiert werden sollen.

4	Um die Markierung zu verschieben, klicken Sie auf Ausschneiden  [image].

Um die Markierung zu kopieren, klicken Sie auf Kopieren  [image].

5	Doppelklicken Sie auf die Zelle, die die verschobenen oder kopierten Daten aufnehmen soll.

6	Klicken Sie in der Zelle auf die Stelle, an der die Daten eingefügt werden sollen.

7	Klicken Sie auf Einfügen  [image].

8	Drücken Sie die EINGABETASTE.

Anmerkung   Wenn Sie zur Bearbeitung einer Zelle auf diese doppelklicken oder F2 drücken, können Sie sich mit den Pfeiltasten nur innerhalb dieser Zelle bewegen. Damit Sie mit den Pfeiltasten zu einer anderen Zelle wechseln können, müssen Sie zuerst die EINGABETASTE drücken, um die Bearbeitung der aktiven Zelle abzuschließen.


Bewegen in einer Tabelle

Um zu bestimmten Zellen in einer Tabelle zu gelangen, klicken Sie auf eine beliebige Zelle, oder verwenden Sie die Pfeiltasten. Wenn Sie zu einer Zelle wechseln, wird diese zur aktiven Zelle. Um einen anderen Bereich in der Tabelle anzuzeigen, verwenden Sie die Bildlaufleisten.

Zweck	Verfahren
Eine Zeile nach oben oder unten bewegen	Klicken Sie auf die Pfeile in der vertikalen Bildlaufleiste.
Eine Spalte nach links oder rechts bewegen	Klicken Sie auf die Pfeile in der horizontalen Bildlaufleiste.
Ein Fenster nach oben oder unten bewegen	Klicken Sie ober- oder unterhalb des Bildlauffeldes in der vertikalen Bildlaufleiste.
Ein Fenster nach links oder rechts bewegen	Klicken Sie links oder rechts neben dem Bildlauffeld in der horizontalen Bildlaufleiste.
Über weite Strecken bewegen	Ziehen Sie das Bildlauffeld an die relative Position. Halten Sie bei umfangreichen Tabellen die UMSCHALTTASTE gedrückt.
Tip   Die Größe des Bildlauffeldes entspricht dem proportionalen Anteil des verwendeten Tabellenbereichs, der im Fenster sichtbar ist. Die Position des Bildlauffeldes weist auf die relative Position der sichtbaren Fläche in der Tabelle hin.


Markieren von Zellen, Bereichen, Zeilen und Spalten in einer Tabelle

Zweck	Verfahren
Eine einzelne Zelle markieren	Klicken Sie auf die Zelle, oder drücken Sie die Pfeiltasten, um zu dieser Zelle zu wechseln.
Einen Bereich von Zellen markieren	Klicken Sie auf die erste Zelle des Bereichs, und ziehen Sie den Mauszeiger zur letzten Zelle des Bereichs.
Einen großen Zellbereich markieren	Klicken Sie auf die erste Zelle des Bereichs, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie auf die letzte Zelle des Bereichs. Sie können einen Bildlauf durchführen, um die letzte Zelle anzuzeigen.
Eine ganze Zeile markieren	Klicken Sie auf den Zeilenkopf.
Eine ganze Spalte markieren	Klicken Sie auf den Spaltenkopf.
Angrenzende Zeilen oder Spalten markieren	Ziehen Sie den Mauszeiger über die Zeilen- oder Spaltenköpfe. Oder markieren Sie die erste Zeile oder Spalte, halten Sie dann die UMSCHALTTASTE gedrückt, und markieren Sie die letzte Zeile oder Spalte.
Alle Zellen in der Tabelle markieren	Klicken Sie auf die Schaltfläche Alles markieren.
Mehr oder weniger Zellen als die aktive Markierung auswählen	Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie auf die letzte Zelle, die in die neue Markierung einbezogen werden soll. Der rechteckige Bereich zwischen der aktiven und der zuletzt ausgewählten Zelle wird zur neuen Markierung.


Wechseln zwischen der Tabelle und dem Diagramm

•	Um zwischen der Tabelle und dem Diagramm zu wechseln, ohne die Tabelle auszublenden, klicken Sie auf die Tabelle oder das Diagramm.

Wird die Tabelle nicht angezeigt, klicken Sie auf Datenblattansicht  [image].


Rückgängigmachen von Fehlern

•	Um den letzten Befehl oder die letzte Eingabe rückgängig zu machen, klicken Sie auf Rückgängig  [image].


Vergrößern oder Verkleinen eines Diagramms

•	Um ein Diagramm zu vergrößern oder zu verkleinern, ändern Sie die Größe des Diagrammfensters.


Berichtigen von Eingabefehlern in einer Tabelle während der Eingabe

Die AutoKorrektur-Funktion von Microsoft Graph berichtigt häufig auftretende Eingabefehler während der Bearbeitung in der Tabelle automatisch, z. B. wird "udn" in "und" oder "diesselbe" in "dieselbe" geändert. Sie können neue AutoKorrektur-Einträge hinzufügen, um häufig auftretende Eingabefehler zu berichtigen.

Microsoft Graph nutzt die AutoKorrektur-Einträge gemeinsam mit anderen Microsoft Office-Anwendungen.

Damit häufig auftretende Eingabefehler automatisch korrigiert werden können, müssen Sie das falsch geschriebene Wort vorher angeben. Die AutoKorrektur-Funktion wird nur in der Tabelle ausgeführt, nicht im Diagramm.

1	Klicken Sie im Menü Extras auf AutoKorrektur.

2	Stellen Sie sicher, daß das Kontrollkästchen Während der Eingabe ersetzen aktiviert ist.

3	Geben Sie im Feld Ersetzen das Wort ein, das Sie häufig falsch schreiben, z. B. nummerieren.

4	Geben Sie im Feld Durch die korrekte Schreibweise für das Wort ein, z. B. numerieren.

5	Klicken Sie auf Hinzufügen.

Tip   Wenn Sie einen langen Satz oder Textabschnitt als AutoKorrektur-Eintrag speichern, können Sie diesen Text später durch Eingabe einiger weniger Buchstaben einfügen. Markieren und kopieren Sie den gewünschten Text, und klicken Sie im Menü Extras auf AutoKorrektur. Geben Sie im Feld Ersetzen eine eindeutige Zeichenfolge ein, die Sie in der Regel in einer Tabelle nicht verwenden. Klicken Sie in das Feld Durch, fügen Sie den kopierten Text mit STRG+V ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Sie können z. B. tad für "Tauchzentrum Aqua Dive" verwenden.


Ausschließen bestimmter Abkürzungen oder von Text in Großbuchstaben von der automatischen Korrektur

1	Klicken Sie im Menü Extras auf AutoKorrektur.

2	Klicken Sie auf Ausnahmen.

3	Um zu verhindern, daß Microsoft Graph automatisch große Anfangsbuchstaben für jedes auf eine Abkürzung folgende Wort einfügt, klicken Sie auf die Registerkarte Erster Buchstabe. Geben Sie die Abkürzung zusammen mit dem Punkt im Feld Nicht groß schreiben nach ein.

Um zu verhindern, daß Microsoft Graph automatisch Wörter korrigiert, die sich aus einer Mischung von Groß- und Kleinbuchstaben zusammensetzen, klicken Sie auf die Registerkarte WOrtanfang GRoß, und geben Sie das Wort im Feld Nicht korrigieren ein.

4	Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf OK.


Ändern des Namens oder des Inhaltes eines AutoKorrektur-Eintrags

1	Klicken Sie im Menü Extras auf AutoKorrektur.

2	Um den Namen eines AutoKorrektur-Eintrags zu ändern, klicken Sie in der Liste auf den entsprechenden Eintrag und anschließend auf Löschen. Geben Sie im Feld Ersetzen einen neuen Namen ein, und klicken Sie auf Hinzufügen.

Um den Inhalt eines AutoKorrektur-Eintrags zu ändern, klicken Sie in der Liste auf den entsprechenden Eintrag. Ändern Sie den Eintrag im Feld Durch, oder geben Sie ihn neu ein, und klicken Sie dann auf Ersetzen.


Entfernen eines AutoKorrektur-Eintrags

1	Klicken Sie im Menü Extras auf AutoKorrektur.

2	Klicken Sie in der Liste auf den zu löschenden Eintrag.

3	Klicken Sie auf Löschen.


Verhindern automatischer Korrekturen

1	Klicken Sie im Menü Extras auf AutoKorrektur.

2	Um alle automatischen Korrekturen zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Während der Eingabe ersetzen.

Um nur bestimmte automatische Korrekturen zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die betreffende Option.


Ändern der Darstellungsweise von Zahlen, Datums- und Zeitangaben in Microsoft Graph

Wenn Sie eine Zahl, ein Datum oder eine Uhrzeit in eine Zelle eingeben, erkennt Microsoft Graph diese Daten und wendet ein vordefiniertes Zahlen-, Datums- oder Uhrzeitformat an. Wenn Sie z. B. 52,41 DM in eine Zelle eingeben, formatiert Microsoft Graph die Zelle im Währungsformat. Um das Anzeigeformat vorhandener Zahlen, Datums- und Uhrzeitangaben in der Tabelle zu ändern, weisen Sie den markierten Zellen ein anderes Zahlenformat zu. Microsoft Graph stellt eine Reihe vordefinierter Zahlenformate zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Formate für bestimmte Zahlen, wie z. B. Produktkennziffern, erstellen.

Das in der Tabelle verwendete Zahlenformat bestimmt die Darstellung der Werte im Diagramm. Sie können Zahlen im Diagramm jedoch unabhängig von der Zahlenformatierung in der Tabelle formatieren.

Was möchten Sie tun?

Das Zahlenformat von Zellen oder Diagrammelementen ändern

Benutzerdefinierte Zahlenformate erstellen


Ändern des Zahlenformats von Zellen oder Diagrammelementen

1	Um Zellen zu formatieren, klicken Sie zunächst auf Datenblattansicht  [image], um gegebenenfalls die Tabelle anzuzeigen, und markieren Sie dann die zu ändernden Zellen.

Wie wird's gemacht?

Um ein Diagrammelement zu formatieren, beispielsweise Datenbeschriftungen oder Achsen, klicken Sie auf das zu ändernde Element.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie auf die Schaltfläche für das gewünschte Format.

Um ein anderes Format auszuwählen, klicken Sie im Menü Format auf Zahlen.

Anzeige	Schaltfläche
Punkt als Tausender- Trennzeichen	1.000er-Trennzeichen
Währungs- symbol	Währung
Zahlen als Prozentsätze von Hundert	Prozentformat
Weniger Stellen nach dem Komma	Dezimalstelle löschen
Mehr Stellen nach dem Komma	Dezimalstelle hinzufügen


Erstellen benutzerdefinierter Zahlenformate

1	Um Zellen zu formatieren, klicken Sie auf Datenblattansicht  [image], um gegebenenfalls die Tabelle anzuzeigen, und markieren Sie dann die Zellen, für die Sie ein benutzerdefiniertes Zahlenformat erstellen möchten.

Wie wird's gemacht?

Um ein Diagrammelement zu formatieren, beispielsweise Datenbeschriftungen oder Achsen, klicken Sie auf das zu ändernde Element.

Wie wird's gemacht?

2	Klicken Sie im Menü Format auf Zahlen.

3	Klicken Sie im Feld Kategorie auf die gewünschte Kategorie, und wählen Sie dann das vordefinierte Format aus, das dem gewünschten Format am ehesten entspricht.

4	Klicken Sie im Feld Kategorie auf Benutzerdefiniert.

5	Bearbeiten Sie im Feld Typ die Zahlenformatcodes, um das gewünschte Format zu erstellen. Wenn Sie ein vordefiniertes Format ändern, bleibt dieses dennoch erhalten.

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Zahlenformaten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Entfernen benutzerdefinierter Zahlenformate

1	Klicken Sie im Menü Format auf Zahlen.

2	Klicken Sie im Feld Kategorie auf Benutzerdefiniert.

3	Wählen Sie im Feld Typ das zu löschende Zahlenformat aus.

4	Klicken Sie auf Löschen.


Benutzerdefinierte Formatcodes für Zahlen, Datums- und Zeitangaben

Steht für die gewünschte Art der Datenanzeige kein vordefiniertes Format zur Verfügung, können Sie mit Hilfe der Kategorie Benutzerdefiniert im Dialogfeld Formate (Menü Format, Befehl Zellen, Registerkarte Zahlen) ein benutzerdefiniertes Zahlenformat erstellen. Sie erstellen ein benutzerdefiniertes Zahlenformat, indem Sie Formatcodes eingeben. Mit diesen Codes legen Sie fest, wie eine Zahl, ein Datum, eine Uhrzeit oder Text angezeigt werden soll. Sie können in einem Formatcode bis zu vier durch Semikola getrennte Abschnitte definieren. Die Abschnitte legen die Formate für positive und negative Zahlen, Nullwerte und Text in der genannten Reihenfolge fest. Wenn Sie nur zwei Abschnitte definieren, wird der erste Abschnitt für positive Zahlen und Nullen, der zweite für negative Zahlen verwendet. Wird nur ein Abschnitt definiert, gilt dieses Format für alle Zahlen. Wenn Sie einen Abschnitt überspringen, geben Sie ein Semikolon für die fehlende Abschnittsdefinition ein.

Was möchten Sie tun?

Standardmäßige Zahlenformatcodes verwenden

Datums- und Uhrzeitangaben formatieren

Währungsformat, Prozentformat und wissenschaftliche Notation verwenden

Text und Leerzeichen formatieren


Standardmäßige Zahlenformatcodes

•	Um Brüche und Zahlen mit Dezimalkomma zu formatieren, setzen Sie die folgenden Ziffernplatzhalter in einen Abschnitt ein. Weist die Zahl mehr Stellen nach dem Komma auf als Platzhalter vorhanden sind, wird sie auf die den Platzhaltern entsprechende Stellenzahl gerundet. Enthält die Zahl mehr Stellen vor dem Dezimalkomma als Platzhalter vorhanden sind, werden auch die zusätzlichen Ziffern angezeigt. Enthält das Format nur Nummernzeichen (#) vor dem Dezimalkomma, beginnen Zahlen unter 1 mit einem Dezimalkomma.

•	# zeigt nur signifikante Ziffern an; nichtsignifikante Nullen werden ignoriert.

•	0 (Null) zeigt nichtsignifikante Nullen an, wenn eine Zahl weniger Stellen aufweist als Nullen im Format vorhanden sind.

•	? fügt beiderseits des Dezimalkommas Leerzeichen für nichtsignifikante Nullen ein, um Dezimalzahlen am Dezimalkomma auszurichten. Sie können dieses Zeichen auch für Brüche mit wechselnder Stellenanzahl verwenden.

Anzeigeformat	Formatcode
1234,59 als 1234,6	####,#
8,9 als 8,900	#,000
,631 als 0,6	0,#
12 als 12,0 und 1234,568 als 1234,57	#,0#
44,398, 102,65 und 2,8 mit ausgerichteten Dezimalstellen	???,???
5,25 als 5 1/4 und 5,3 als 5 3/10 mit ausgerichteten Divisionszeichen	# ???/???
•	Um einen Punkt als Tausender-Trennzeichen anzuzeigen oder Zahlen als Vielfache von Tausend anzugeben, setzen Sie einen Punkt in das Zahlenformat ein.

Anzeige	Formatcode
12000 als 12.000	#.###
12000 als 12	#.
12200000 als 12,2	0,0..
•	Um den Formatabschnitten Farben zuzuweisen, geben Sie den Farbnamen in eckigen Klammern im Abschnitt ein.

[SCHWARZ]	[BLAU]
[CYAN]	[GRÜN]
[MAGENTA]	[ROT]
[WEIß]	[GELB]
•	Um Zahlenformate zu definieren, die nur dann angewendet werden, wenn die Zahl eine von Ihnen angegebene Bedingung erfüllt, schließen Sie die Bedingung in eckige Klammern ein. Die Bedingung setzt sich aus einem Vergleichsoperator und einem Wert zusammen. Das folgende Format zeigt z. B. fünfstellige Postleitzahlen mit führenden Nullen und neunstellige Postleitzahlen mit einem Bindestrich an.

[<=99999]00000;00000-0000


Formate für Datums- und Zeitangaben

•	Zur Anzeige von Tagen, Monaten und Jahren schließen Sie die folgenden Formatcodes in einen Abschnitt ein. Setzen Sie unmittelbar hinter dem Formatcode "h" oder "hh" bzw. unmittelbar vor dem Code "ss" ein "m" ein, zeigt Microsoft Graph Minuten anstelle des Monats an.

Anzeige	Formatcode
Monate als 12.1.	M
Monate als 12.01.	MM
Monate als Jan-Dez	MMM
Monate als Januar-Dezember	MMMM
Monate mit dem ersten Buchstaben des Monats	MMMMM
Tage als 31.1.	T
Tage als 31.01.	TT
Tage als So-Sa	TTT
Tage als Sonntag-Samstag	TTTT
Jahre als 00-99	JJ
Jahre als 1900-9999	JJJJ
•	Zur Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden setzen Sie die folgenden Formatcodes in einen Abschnitt ein.

Anzeige	Formatcode
Stunden als 0-23	h
Stunden als 00-23	hh
Minuten als 0-59	m
Minuten als 00-59	mm
Sekunden als 0-59	s
Sekunden als 00-59	ss
Stunden als 4 AM	h AM/PM
Uhrzeit als 4:36 pm	h:mm am/pm
Uhrzeit als 4:36:03 p	h:mm:ss a/p
Vergangene Zeit in Stunden, z. B. 25,02	[h]:mm
Vergangene Zeit in Minuten, z. B. 63:46	[mm]:ss
Vergangene Zeit in Sekunden	[ss]
Bruchteile einer Sekunde	h:mm:ss.00
Enthält das Format AM oder PM, wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt, wobei "AM", "am", "A" oder "a" die Zeit von Mitternacht bis Mittag, "PM", "pm", "P" oder "p" die Zeit von Mittag bis Mitternacht bezeichnet. In allen anderen Fällen wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt. "m" oder "mm" müssen unmittelbar auf den Formatcode "h" oder "hh" folgen oder direkt vor dem Code "ss" stehen, damit Microsoft Graph Minuten und nicht den Monat anzeigt.


Formate für Text und Leerzeichen

•	Um Textzeichen anzuzeigen, setzen Sie die Zeichen entweder in Anführungszeichen (" "), oder stellen Sie einen umgekehrten Schrägstrich (\) voran. Zur Anzeige der folgenden Sonderzeichen sind keine Anführungszeichen erforderlich: $ - + / ( ) : Leerzeichen. Wenn Sie eines der folgenden Sonderzeichen eingeben, wird der umgekehrte Schrägstrich automatisch eingefügt: ! ^ & ` (linkes einfaches Anführungszeichen) ' (rechtes einfaches Anführungszeichen) ~ { } = < >

•	Um ein Leerzeichen in der Breite eines Zeichens im Zahlenformat zu erstellen, geben Sie ein Unterstreichungszeichen und dahinter das entsprechende Zeichen ein. Wenn Sie z. B. einen Unterstrich mit einer schließenden Klammer ( _) ) eingeben, werden positive Zahlen bündig mit in Klammern stehenden negativen Zahlen ausgerichtet.

•	Um einen Textabschnitt in ein Zahlenformat zu integrieren, setzen Sie das @-Zeichen in das Zahlenformat ein. Der in die Zelle eingegebene Text wird entsprechend dem Abschnitt formatiert, der das @-Zeichen enthält. Enthält das Format keinen Textabschnitt, hat das Format keinen Einfluß auf den eingegebenen Text.

•	Soll das nachfolgende Zeichen zum Ausfüllen der Spalte wiederholt werden, schließen Sie ein Sternchen (*) in das Zahlenformat ein.


Formate für Währungs- und Prozentangaben sowie für exponentielle Notation

•	Um Zahlen als Prozentsatz von 100 anzuzeigen, schließen Sie das Prozentzeichen (%) in das Zahlenformat ein. Die Zahl ,08 wird als 8%, die Zahl 2,8 als 280% dargestellt.

•	Möchten Sie eines der folgenden Währungssymbole in einem Zahlenformat verwenden, schalten Sie NUM ein und halten ALT gedrückt, während Sie auf der numerischen Tastatur den ANSI-Code des betreffenden Währungssymbols eingeben.

Symbol	ALT und Eingabe
¢	0162
£	0163
¥	0165
Anmerkung   Benutzerdefinierte Formate werden mit dem Diagramm gespeichert. Soll Microsoft Graph standardmäßig ein bestimmtes Währungssymbol anzeigen, ändern Sie das Währungssymbol in den Ländereinstellungen der Systemsteuerung, bevor Sie Microsoft Graph starten.

•	Um Zahlen im wissenschaftlichen Format (exponentielle Notation) anzuzeigen, fügen Sie die Codes "E-", "E+", "e-" oder "e+" in einen Abschnitt ein. Enthält ein Format rechts neben diesem Code eine 0 (Null) oder ein # (Nummernzeichen), stellt Microsoft Excel die Zahl im wissenschaftlichen Format dar und fügt ein "E" oder "e" ein. Die Anzahl der Nullen oder #-Zeichen bestimmt die Stellenanzahl im Exponenten. E- oder e- stellt negative Exponenten mit einem Minuszeichen dar. E+ oder e+ stellt negative Exponenten mit einem Minuszeichen und positive Exponenten mit einem Pluszeichen dar.


Tasten zum Bewegen in Tabellen

Bewegung	Taste
Zu einer Zelle	Pfeiltasten
An den Anfang einer Zelle	POS 1
Zur ersten Datenzelle (Zeile 2, Spalte 2)	STRG+POS 1
An das Ende einer Zeile (letzte belegte Spalte)	ENDE
Zur untersten rechten Zelle mit Daten	STRG+ENDE
Ein Fenster nach unten	BILD-AB
Ein Fenster nach oben	BILD-AUF
Ein Fenster nach rechts	ALT+BILD-AB
Ein Fenster nach links	ALT+BILD-AUF
Nach oben oder unten an den Rand des aktuellen Datenbereichs	STRG+NACH-OBEN oder STRG+NACH-UNTEN
Nach links oder rechts an den Rand des aktuellen Datenbereichs	STRG+NACH-LINKS oder STRG+NACH-RECHTS


Gleitender Durchschnitt

Eine Folge von Durchschnitten, die aus den Teilen einer Datenreihe berechnet wird. In einem Diagramm glättet ein gleitender Durchschnitt die Datenschwankungen, so daß das Muster oder der Trend deutlicher sichtbar wird.


Einfügebereich

Der Zielbereich für Daten, die kopiert bzw. ausgeschnitten wurden.


Regressionsanalyse

Eine für Prognosen verwendete Art der statistischen Analyse. Bei einer Regressionsanalyse wird das Verhältnis zwischen Variablen geschätzt, so daß eine gegebene Variable mit Hilfe einer oder mehrerer anderer Variablen vorausgesagt werden kann.


Bereich

Mindestens zwei Zellen auf einem Blatt. Die Zellen in einem Bereich können entweder angrenzend oder nichtangrenzend sein.


Markieren

Das Auswählen einer Zelle oder eines Zellbereichs in einem Tabellenblatt. Der nächste Befehl oder die nächste Aktion wirkt sich auf die markierten Zellen aus.


Datenbereich

Ein Zellbereich, der Daten enthält und von leeren Zellen bzw. den Rändern des Tabellenblatts umgeben ist.


Datenpunktmarkierung

Ein Balken, eine Fläche, ein Punkt, ein Segment oder ein anderes Symbol in einem Diagramm, das einen einzelnen Datenpunkt oder Wert darstellt, der aus einer Tabellenzelle stammt. Zusammengehörende Datenpunktmarkierungen in einem Diagramm bilden eine Datenreihe.


Datenbeschriftung

Eine Beschriftung, die zusätzliche Informationen zu einer Datenpunktmarkierung liefert. Eine Datenpunktmarkierung stellt einen einzelnen Datenpunkt oder Wert dar, der aus einer Tabellenzelle stammt. Datenbeschriftungen können für eine einzelne Datenpunktmarkierung, eine ganze Datenreihe oder sämtliche Datenpunktmarkierungen im Diagrammblatt verwendet werden. Je nach Diagrammtyp können Datenbeschriftungen Werte, Namen von Datenreihen bzw. Rubriken, Prozentsätze oder eine Kombination dieser Elemente anzeigen.


Datenreihe

Eine Gruppe von zusammengehörenden Datenpunkten in einem Diagramm, die aus Zeilen oder Spalten in einem einzelnen Tabellenblatt stammen. Jede Datenreihe in einem Diagramm besitzt eine eindeutige Farbe bzw. ein eindeutiges Muster. Sie können in einem Diagramm eine oder mehrere Datenreihen darstellen. Kreisdiagramme besitzen nur eine Datenreihe.


Datenpunkte

Einzelne Werte in einem Diagramm, die aus einzelnen Zellen in einem Tabellenblatt stammen. Datenpunkte werden durch Balken, Säulen, Linien, Kreis- bzw. Ringsegmente, Punkte sowie eine Vielzahl anderer Formen dargestellt. Diese Formen werden als Datenpunktmarkierungen bezeichnet. Datenpunktmarkierungen derselben Farbe bilden eine Datenreihe.


3D-Wände und -Boden

Die Bereiche, die viele dreidimensionale Diagrammtypen umgeben und dem Diagramm eine Tiefenwirkung und Begrenzungen verleihen. Innerhalb der Zeichnungsfläche werden zwei Wände und ein Boden angezeigt.


Trendlinie

Eine grafische Darstellung des Trends bzw. der Richtung der Daten in einer Datenreihe. Trendlinien werden für die Erstellung von Prognosen, d. h. zur Regressionsanalyse verwendet. Trendlinien können Datenreihen in nichtgestapelten zweidimensionalen Flächen-, Balken-, Säulen-, Linien-, Börsen-, Punkt(XY)- und Blasendiagrammen hinzugefügt werden.


Trendlinienbeschriftung

Optionaler Text für eine Trendlinie, der die Regressionsgleichung, das Bestimmtheitsmaß oder beides enthält. Eine Trendlinienbeschriftung kann formatiert und verschoben, ihre Größe jedoch nicht geändert werden.


Fehlerindikatoren

Grafische Fehlerbalken, die mögliche Fehler (oder den Unsicherheitsgrad) bezüglich der einzelnen Datenpunktmarkierungen in einer Datenreihe ausdrücken. Sie können Datenreihen in zweidimensionalen Flächen-, Balken-, Säulen-, Linien-, Punkt (XY)- und Blasendiagrammen Y-Fehlerindikatoren hinzufügen. In Punkt (XY)- und Blasendiagrammen können auch X-Fehlerindikatoren angezeigt werden. Fehlerindikatoren können als Gruppe markiert und formatiert werden.


Legende

Ein Feld, das die Muster oder Farben anzeigt, die den Datenreihen oder Rubriken in einem Diagramm zugewiesen sind.


Gitternetzlinien in Diagrammen

Linien, die Sie einem Diagramm hinzufügen können, um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten und die Auswertung von Daten zu erleichtern. Gitternetzlinien verlaufen von den Teilstrichen auf einer Achse über die Zeichnungsfläche.


Teilstriche und Teilstrichbeschriftungen

Teilstriche sind kleine Linien, die eine Achse, ähnlich wie die Skala auf einem Lineal, unterteilen. Teilstrichbeschriftungen kennzeichnen die Rubriken, Werte oder Reihen im Diagramm. Die Teilstrichbeschriftungen werden den Tabellenzellen entnommen, die zum Erstellen des Diagramms verwendet wurden.


Achse

Eine Linie in einem Diagramm, die eine Seite des Zeichnungsbereichs begrenzt, so daß ein Bezugssystem für Messungen oder Vergleiche entsteht. Bei den meisten Diagrammen werden Datenwerte entlang der Größenachse (Y) abgetragen, die normalerweise vertikal verläuft, und Rubriken entlang der Rubrikenachse (X), die in der Regel horizontal verläuft.


Textfeld

Ein rechteckiges Objekt in einem Diagramm, in dem Text eingegeben werden kann.


Vergleichsoperator

Ein Zeichen, das in vergleichenden Suchkriterien für den Vergleich zweier Werte verwendet wird. In der folgenden Tabelle sind die sechs Standard-Vergleichsoperatoren aufgeführt.

Operator	Bedeutung
=	Gleich
>	Größer als
<	Kleiner als
>=	Größer gleich
<=	Kleiner gleich
<>	Ungleich


Legendensymbole

Felder in Legenden, die die Muster und Farben anzeigen, die den Datenreihen (oder Rubriken) in einem Diagramm zugewiesen sind. Die Legendensymbole werden links neben den Legendeneinträgen angezeigt. Durch das Formatieren eines Legendensymbols wird ebenfalls die zugehörige Datenpunktmarkierung formatiert.


Datentabelle in Diagrammen

Ein Gitternetz in einem Diagramm, das die für das Erstellen des Diagramms verwendeten numerischen Daten enthält. Jede Zeile in der Datentabelle entspricht einer Datenreihe. Die Datentabelle ist normalerweise an die Rubrikenachse des Diagramms angebunden und ersetzt die Teilstrichbeschriftungen auf der Rubrikenachse.


Titel in Diagrammen

Beschreibender Text, der automatisch an einer Achse ausgerichtet oder am oberen Rand eines Diagramms zentriert wird.


Aktive Zelle

Die markierte Zelle, in die Daten eingegeben werden, wenn Sie mit der Eingabe beginnen. Es ist immer nur eine Zelle aktiv. Die aktive Zelle ist von einem dicken Rahmen umgeben.


Zeichnungsfläche

In einem 2D-Diagramm die Fläche, die von den Achsen eingeschlossen ist und alle Datenreihen enthält. In einem 3D-Diagramm die Fläche, die von den Achsen eingeschlossen ist und alle Datenreihen, Rubrikennamen, Teilstrich- bzw. Achsenbeschriftungen enthält.


Diagrammfläche

Die gesamte Diagrammfläche sowie alle Diagrammelemente.


Verbindungslinien

Linien in gestapelten 2D-Balken- und 2D-Säulendiagrammen, die die Datenpunktmarkierungen in den einzelnen Datenreihen verbinden.


Bezugslinien

Linien in Linien- und Flächendiagrammen, die von einem Datenpunkt zur Rubrikenachse (X) verlaufen. Die Verwendung von Bezugslinien empfiehlt sich insbesondere in Flächendiagrammen, um die Position der einzelnen Datenpunktmarkierungen zu verdeutlichen.


Pos./neg. Abweichungsbalken

Balken in Liniendiagrammen mit zwei oder mehr Datenreihen, die auf einen Blick die Unterschiede zwischen den Datenpunkten in der ersten und der letzten Datenreihe anzeigen. Microsoft Excel verwendet automatisch weiße Balken, um anzuzeigen, daß der Punkt in der letzten Reihe größer als der in der ersten Reihe ist, und schwarze Balken, um anzuzeigen, daß der Punkt in der letzten Reihe kleiner als der Punkt in der ersten Reihe ist.


Spannweitenlinien

Linien in 2D-Liniendiagrammen, die in den einzelnen Rubriken den höchsten mit dem niedrigsten Wert verbinden.


Versionsinformationen zu Microsoft Graph

•	Klicken Sie in Microsoft Graph im Menü ? (Hilfe) auf Info.

Die Versionsnummer wird im Dialogfeld Info angezeigt.


Aufrufen der Hilfe zu Visual Basic in Microsoft Graph

Während Sie ein Office-Programm, wie z. B. Microsoft Access, Word oder PowerPoint, ausführen, können Sie für Objekte, Eigenschaften sowie Methoden in der Hilfe zu Microsoft Graph erhalten.

Wenn Sie dieses Verfahren verwenden möchten, klicken Sie während des Setups auf die Schaltfläche Benutzerdefiniert, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Microsoft Graph-Hilfe (Kategorie Office Tools), um die Programmierhilfe zu installieren. Um ein Programm bzw. eine Komponente zu installieren, führen Sie das Setup erneut aus.

1	Schließen Sie Microsoft Graph, wenn das Programm geöffnet ist.

2	Wenn Sie in Word bzw. PowerPoint arbeiten, zeigen Sie im Menü Extras auf Makro, und klicken Sie dann auf Visual Basic-Editor.

Wenn Sie in Microsoft Access arbeiten, klicken Sie im Datenbankfenster auf die Registerkarte Module und dann auf Entwurf. Steht kein Modul zur Verfügung, klicken Sie auf Neu.

3	Klicken Sie auf Objektkatalog  [image].

4	Klicken Sie in der Liste der Bibliotheken auf Graph.

Steht die Option Graph in der Liste der Bibliotheken nicht zur Verfügung, klicken Sie im Menü Extras auf Verweise und dann unter Verfügbare Verweise auf Microsoft Graph 8.0 Object Library und anschließend auf OK.

5	Um Hilfe zu einem Element aufzurufen, klicken Sie auf das Element und dann im Dialogfeld Objektkatalog auf die Schaltfläche mit dem Fragezeichen.


Aktivieren oder deaktivieren Sie die untergeordneten Kontrollkästchen, um die Verfahren zum Bewegen und zur Dateneingabe in der Tabelle zu ändern.


Verschiebt die aktive Zelle automatisch um eine Zeile nach unten, nachdem Sie die EINGABETASTE gedrückt haben, um einen Wert in die Zelle einzugeben. Drücken Sie UMSCHALT+EINGABE, um die aktive Zelle um eine Zeile nach oben zu verschieben.


Verschiebt und kopiert Zellen und Daten durch Ziehen.


Legt fest, wie die Datenpunkte leerer Tabellenzellen dargestellt werden.


Stellt Leerzellen als Lücken in der Linie dar, so daß die Linie aus Teilstücken besteht.


Behandelt Leerzellen als Nullen, so daß die Linie von Nullwert-Datenpunkten gegen Null fällt.


Interpoliert die Datenpunkte, die Leerzellen darstellen, und füllt die Lücken mit Verbindungslinien.


Zeigt den Namen eines Diagrammelementes an, wenn Sie den Zeiger darüber positionieren.


Zeigt den Wert einer Datenpunktmarkierung an, wenn Sie den Zeiger darüber positionieren.


Zeigt die Farbpalette an.


Die ersten acht Farben, die Microsoft Graph für Diagrammlinien verwendet. Diese Farben können Sie für alle Elemente verwenden, denen Farben zugewiesen werden können.


Die ersten acht Farben, die Microsoft Graph für Diagrammfüllbereiche verwendet. Diese Farben können Sie für alle Elemente verwenden, denen Farben zugewiesen werden können.


Zeigt das Dialogfeld Farben an. Sie können alle 56 Originalfarben der Farbpalette bearbeiten, um benutzerdefinierte Farben zu erstellen.


Setzt die Farbpalette auf die 56 Originalfarben zurück.


Aktivieren oder deaktivieren Sie die untergeordneten Kontrollkästchen, um die Namen von Diagrammelementen oder die Namen und Werte von Datenreihen ein- oder auszublenden, wenn Sie den Zeiger über Diagrammelementen positionieren.


Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Meldung angezeigt werden soll, bevor importierte Daten vorhandene Daten in der Tabelle überschreiben.


Wählen Sie unter Importieren eine Option aus, um die gesamte Tabelle oder einen markierten Bereich zu importieren. Importierte Daten können maximal 4.000 Zeilen und 4.000 Spalten umfassen; in einem Diagramm können jedoch nicht mehr als 255 Datenreihen dargestellt werden.


Importiert alle Daten der angegebenen Tabelle.


Importiert den im Feld Bereich angegebenen Datenbereich, z. B. A1:D40 oder einen benannten Bereich.


Importiert Daten aus der im Feld Blatt aus Arbeitsmappe auswählen angegebenen Tabelle oder dem angegebenen Diagramm.


Gruppieren, Aufheben der Gruppierung und Wiederherstellen der Gruppierung von Zeichnungsobjekten

Wenn Sie Zeichnungsobjekte gruppieren, können Sie alle Objekte zusammenfassen und wie ein einzelnes Objekt bearbeiten. Sie können alle Objekte einer Gruppe als Einheit kippen oder drehen und diese skalieren, d. h. ihre Größe ändern. Sie können außerdem die Attribute aller Objekte einer Gruppe in einem Schritt ändern; beispielsweise können Sie die Füllfarbe aller Objekte der Gruppe ändern oder allen Objekten der Gruppe einen Schatten hinzufügen. Darüber hinaus können Sie auch komplexe Zeichnungen erstellen, indem Sie innerhalb von Gruppen weitere Gruppen erstellen.

Sie können die Gruppierung einer Objektgruppe jederzeit aufheben und auch die Gruppierung der Objekte auf einfache Weise wiederherstellen, indem Sie den Befehl Gruppierung wiederherstellen verwenden.

Was möchten Sie tun?

Zeichnungsobjekte gruppieren

Die Gruppierung von Zeichnungsobjekten aufheben

Die Gruppierung von Zeichnungsobjekten wiederherstellen


Stapeln von Zeichnungsobjekten

Beim Hinzufügen von Zeichnungsobjekten zu einem Tabellenblatt oder einem Diagramm werden die Objekte automatisch in getrennten Ebenen übereinander angeordnet. Die Überlagerungsreihenfolge wird deutlich, wenn sich Objekte überlappen - das oberste Objekt verdeckt einen Teil der darunterliegenden Objekte. Sie können beim Zeichnen verschiedene Effekte erzielen, indem Sie Objekte einander überlagern. Es ist nicht erforderlich, daß Sie das unterste Objekt zuerst zeichnen - es kann problemlos nachträglich verschoben werden.

1	Markieren Sie das zu verschiebende Objekt.

Ist das Objekt hinter anderen Objekten verborgen, klicken Sie auf eines der Objekte, und drücken Sie dann TAB oder UMSCHALT+TAB, bis das gewünschte Objekt markiert ist.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen, und zeigen Sie dann auf Reihenfolge.

3	Klicken Sie auf den Befehl für die gewünschte Positionierung.

Zweck	Klicken Sie auf
Verschieben eines Objektes auf die oberste Ebene	In den Vordergrund
Verschieben eines Objektes auf die unterste Ebene	In den Hintergrund
Verschieben eines Objektes um einen Schritt nach vorne	Eine Ebene nach vorne
Verschieben eines Objektes um einen Schritt nach hinten	Eine Ebene nach hinten


Gruppieren von Zeichnungsobjekten

1	Markieren Sie die zu gruppierenden Objekte, indem Sie beim Klicken auf die einzelnen Objekte die UMSCHALTTASTE gedrückt halten.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen und dann auf Gruppierung.


Aufheben der Gruppierung von Zeichnungsobjekten

1	Markieren Sie die Gruppe, deren Markierung Sie aufheben möchten.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen und dann auf Gruppierung aufheben.


Wiederherstellen der Gruppierung von Zeichnungsobjekten

1	Wenn Sie mit mehreren Gruppen von Zeichnungsobjekten arbeiten, markieren Sie ein beliebiges Objekt, das zuvor gruppiert war.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen und dann auf Gruppierung wiederherstellen.


Verwenden von Tastenkombinationen in Microsoft Graph

Was möchten Sie tun?

Informationen zu Tastenkombinationen in Microsoft Graph erhalten

Mit Hilfe von Tastenkombinationen in einem Tabellenblatt navigieren

Daten mit Hilfe von Tastenkombinationen eingeben und bearbeiten

Daten mit Hilfe von Tastenkombinationen formatieren

Zellen bzw. Diagrammelemente mit Hilfe von Tastenkombinationen markieren

Anmerkung   Informationen zum Arbeiten mit Menüs, Symbolleisten, Fenstern bzw. Dialogfeldern mit Hilfe von Tastenkombinationen finden Sie in der Hilfe des jeweiligen Office-Programms, wie z. B. Microsoft Access, Word oder PowerPoint.


Eingeben und Bearbeiten von Daten mit Hilfe von Tastenkombinationen

Eingeben von Daten mit Hilfe von Tastenkombinationen

Zweck	Taste(nkombination)
Abschließen der Eingabe in einer Zelle	EINGABETASTE
Abbrechen der Eingabe in einer Zelle	ESC
Löschen des Zeichens links von der Einfügemarke oder Löschen einer Markierung	RÜCKTASTE
Löschen des Zeichens rechts von der Einfügemarke oder Löschen einer Markierung	ENTF
Löschen von Text bis zum Ende der Zeile	STRG+ENTF
Bewegen um ein Zeichen nach oben, unten, links bzw. rechts	Pfeiltasten
Bewegen an den Anfang der Zeile	POS1
Abschließen der Eingabe in eine Zelle und Bewegen in der Markierung nach unten	EINGABETASTE
Abschießen der Eingabe in eine Zelle und Bewegen in der Markierung nach oben	STRG+EINGABE
Abschließen der Eingabe in eine Zelle und Bewegen in der Markierung nach rechts	TAB
Abschließen der Eingabe in eine Zelle und Bewegen in der Markierung nach links	UMSCHALT+TAB
Bearbeiten der aktiven Zelle	F2
Eingeben der Daten (nur Tabellenblatt)	STRG+; (Semikolon)
Eingeben der Uhrzeit (nur Tabellenblatt)	STRG+UMSCHALT+: (Doppelpunkt)
Einfügen, Löschen und Kopieren von Zellen mit Hilfe von Tastenkombinationen

Zweck	Tastenkombination
Kopieren der Markierung	STRG+C
Einfügen der Markierung	STRG+V
Ausschneiden der Markierung	STRG+X
Löschen des Inhaltes der Markierung	ENTF
Einfügen leerer Zellen	STRG+UMSCHALT+PLUSZEICEN
Löschen der Markierung	STRG+ –
Rückgängigmachen der letzten Aktion	STRG+Z
Bewegen in einer Markierung mit Hilfe von Tastenkombinationen

Eingabe	Taste(nkombination)
Bewegen innerhalb der Markierung von oben nach unten	EINGABE
Bewegen innerhalb der Markierung von unten nach oben	UMSCHALT+EINGABE
Bewegen innerhalb der Markierung von links nach rechts oder um eine Zelle nach unten, wenn nur eine Spalte markiert ist	TAB
Bewegen innerhalb der Markierung von rechts nach links oder um eine Zelle nach oben, wenn nur eine Spalte markiert ist	UMSCHALT+TAB
Bewegen im Uhrzeigersinn zur nächsten Ecke der Markierung	STRG+PUNKT


Formatieren von Daten mit Hilfe von Tastenkombinationen

Zweck	Taste(nkombination)
Anzeigen des Dialogfeldes …formatieren für das ausgewählte Diagrammelement	STRG+1
Anwenden des Zahlenformats Standard für die markierte Diagrammachse bzw. die Datenbeschriftung	STRG+UMSCHALT+~
Anwenden des Formats Währung mit zwei Dezimalstellen für die markierte Diagrammachse bzw. Datenbeschriftung (negative Zahlen werden in Klammern angezeigt)	STRG+UMSCHALT+$
Anwenden des Formats Prozent ohne Dezimalstellen für die markierte Diagrammachse bzw. die Datenbeschriftung	STRG+UMSCHALT+%
Anwenden des Formats Exponential mit zwei Dezimalstellen für die markierte Diagrammachse bzw. die Datenbeschriftung	STRG+UMSCHALT+^
Anwenden des Formats Datum mit Tag, Monat und Jahr für die markierte Diagrammachse bzw. Datenbeschriftung	STRG+UMSCHALT+#
Anwenden des Formats Zeit mit Stunden, Minuten (und Angaben von A.M. oder P.M.) für die markierte Diagrammachse bzw. Datenbeschriftung	STRG+UMSCHALT+@
Anwenden des Formats Zahl mit zwei Dezimalstellen, einem 1.000er-Trennzeichen und einem - bei negativen Werten, für die markierte Diagrammachse bzw. die Datenbeschriftung	STRG+UMSCHALT+!
Zuweisen bzw. Entfernen der Formatierung Fett	STRG+B
Zuweisen bzw. Entfernen der Formatierung Kursiv	STRG+I
Zuweisen bzw. Entfernen einer Unterstreichung	STRG+U
Zuweisen bzw. Entfernen der Formatierung Durchgestrichen	STRG+5


Markieren von Zellen oder Grafikelementen mit Hilfe von Tastenkombinationen

Markieren von Zellen, Spalten bzw. Zeilen in Tabellenblättern mit Hilfe von Tastenkombinationen

Zweck	Taste(nkombination)
Erweitern der Markierung um eine Zelle	UMSCHALT+ Pfeiltaste
Erweitern der Markierung bis zur letzten nichtleeren Zelle in derselben Spalte oder Zeile wie die aktive Zelle	STRG+UMSCHALT+ Pfeiltaste
Erweitern der Markierung bis zum Anfang der Zeile	UMSCHALT+POS1
Erweitern der Markierung bis zum Anfang des Tabellenblatts	STRG+UMSCHALT+POS1
Erweitern der Markierung bis zur letzten verwendeten Zelle des Tabellenblatts (rechte untere Ecke)	STRG+UMSCHALT+ENDE
Markieren der gesamten Spalte	STRG+LEERTASTE
Markieren der gesamten Zeile	UMSCHALT+LEERTASTE
Markieren des gesamten Tabellenblatts	STRG+A
Markieren der aktiven Zellen, wenn mehrere Zellen markiert sind	UMSCHALT+RÜCKTASTE
Erweitern der Markierung um eine Bildschirmseite nach unten	UMSCHALT+BILD-AB
Erweitern der Markierung um eine Bildschirmseite nach oben	UMSCHALT+BILD-AUF
Markieren von Diagrammelementen mit Hilfe von Tastenkombinationen

Zweck	Taste(nkombination)
Markieren der vorherigen Gruppe von Elementen	NACH-UNTEN-TASTE
Markieren der nächsten Gruppe von Elementen	NACH-OBEN-TASTE
Markieren des nächsten Elementes innerhalb der Gruppe	NACH-RECHTS-TASTE
Markieren des vorherigen Elementes innerhalb der Gruppe	NACH-LINKS-TASTE


Funktionstasten in Microsoft Graph

	Funktions- taste	UMSCHALT	STRG	ALT
F1	Aufrufen der Online-Hilfe oder des Office-Assistenten	Direkthilfe
F2	Bearbeiten der aktiven Zelle
F3
F4			Schließen des Fensters	Beenden des Programms
F5			Wiederherstellen der Fenstergröße
F6
F7			Verschieben des Fensters
F8	Erweitern einer Markierung		Ändern der Fenstergröße
F9			Minimieren des Hauptprogrammfensters
F10	Aktivieren der Menüleiste	Anzeigen eines Kontextmenüs	Maximieren oder Wiederherstellen des Hauptprogrammfensters
F11
F12


Beenden von Microsoft Graph

•	Wenn Sie ein neues Diagramm eingefügt bzw. dieses durch Doppelklicken geöffnet haben, klicken Sie auf das Dokumentfenster des Programms, um Microsoft Graph zu beenden und zum Programm zu wechseln, in das Sie das Diagramm eingefügt haben.

•	Wenn Sie das Diagramm im Untermenü Diagramm-Objekt (Menü Bearbeiten) durch Klicken auf Öffnen geöffnet haben, klicken Sie im Menü Datei auf Beenden und zu … zurück, um Microsoft Graph zu beenden und zum Programm zu wechseln, in das Sie das Diagramm eingefügt haben.


Ändern der Farbe einer Linie oder eines Rahmens um ein Zeichnungsobjekt

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf den Pfeil neben Linienfarbe  [image].

3	Klicken Sie auf die gewünschte Farbe.

Wird die gewünschte Farbe nicht angezeigt, klicken Sie auf Weitere Linienfarben. Klicken Sie in der Registerkarte Standard auf eine Farbe, oder klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen, um eine eigene Farbe zu mischen, und klicken Sie dann auf OK.


Entfernen der Linie oder des Rahmens um ein Zeichnungsobjekt

1	Markieren Sie das Objekt, dessen Linie oder Rahmen Sie entfernen möchten.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf den Pfeil neben Linienfarbe  [image] und dann auf Keine Linie.


Wissenswertes über Freihandformen und Kurven

Das Menü AutoFormen auf der Zeichnen-Symbolleiste enthält mehrere Kategorien von Schaltflächen. In der Kategorie Linien können Sie die Schaltflächen Kurve  [image], Freihand  [image] und Freihandform  [image] verwenden, um Linien und Kurven sowie Formen zu zeichnen, die aus Linien und Kurven zusammengesetzt sind. Soll ein Objekt aussehen, als wäre es mit einem Stift gezeichnet worden, verwenden Sie die Schaltfläche Freihand. Die entstandene Form sieht in etwa so wie die auf dem Bildschirm gezeichnete aus. Verwenden Sie die Schaltfläche Freihandform, wenn Sie eine gleichmäßigere Form ohne gezackte Linien oder abrupte Richtungsänderungen zeichnen möchten.

Wenn Sie Kurven mit größerer Präzision zeichnen möchten, verwenden Sie die Schaltfläche Kurve. Sie können die grundlegende Kurvenform ändern, indem Sie die Scheitelpunkte der Kurve verschieben oder löschen bzw. der Kurve neue Scheitelpunkte hinzufügen. Die Scheitelpunkte sind die kleinen schwarzen Quadrate, durch die hindurch eine Kurve verläuft.

Sie können Freihandformen und Kurven genau wie andere AutoFormen formatieren; beispielsweise können Sie diesen Objekten eine Farbe oder ein Muster hinzufügen, die Linienart ändern sowie die Objekte kippen oder drehen. Sie können diesen Objekten jedoch weder Text hinzufügen, noch eine Freihandform oder eine Kurve in eine andere AutoForm umwandeln.


Ändern der Form einer Freihandform oder Kurve

1	Markieren Sie das zu ändernde Freihandform -Objekt bzw. die zu ändernde Kurve.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen und dann auf Punkte bearbeiten.

3	Um die Freihandform zu ändern, ziehen Sie einen der Scheitelpunkte, die die Kontur der Freihandform festlegen.

Um der Freihandform einen Scheitelpunkt hinzuzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Stelle, und ziehen Sie dann die Linie.

Um einen Scheitelpunkt zu löschen, drücken Sie STRG, und klicken Sie auf den zu löschenden Scheitelpunkt.

Tip  Um die Form einer Kurve stärker beeinflussen zu können, klicken Sie zunächst auf Punkte bearbeiten und anschließend mit der rechten Maustaste auf einen Scheitelpunkt. Es wird ein Kontextmenü mit Optionen für andere Scheitelpunktarten eingeblendet, die Sie zur Optimierung der Kurvenform verwenden können.


Hinzufügen oder erneutes Erstellen einer Verbindungslinie

Sie können für die Verbindung von Objekten drei verschiedene Arten von Verbindungslinien verwenden: gerade, gewinkelte und gekrümmte Verbindungslinien. Wenn Sie Objekte neu anordnen, bleiben die Verbindungslinien mit den Objekten verbunden. Wenn Sie eines der Enden einer Verbindungslinie verschieben, wird dieses Ende von dem Objekt gelöst. Sie können das Ende dann an einem anderen Verbindungspunkt desselben Objektes anbinden, oder es an ein anderes Objekt anbinden. Um die Verbindungslinie vollständig von dem Objekt zu lösen, ziehen Sie die Mitte der Verbindungslinie.

Nach dem Neuanordnen von verbundenen Objekten müssen unter Umständen einige Verbindungslinien neu erstellt werden, um sicherzustellen, daß die Verbindungslinien möglichst direkt verlaufen und um zu verhindern, daß Objekte von Verbindungslinien geschnitten werden.

Was möchten Sie tun?

Eine Verbindungslinie hinzufügen oder verschieben

Eine Verbindungslinie neu erstellen


Hinzufügen oder Verschieben einer Verbindungslinie

Verbindungslinien und andere Zeichnungsobjekte können nur zu Diagrammen und nicht zu Tabellen hinzugefügt werden.

1	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf AutoFormen, zeigen Sie auf Verbindungen, und klicken Sie dann auf die gewünschte Verbindungslinie.

2	Zeigen Sie auf das erste Objekt, an das Sie die Verbindungslinie anbinden möchten.

Verbindungspunkte werden als blaue Quadrate angezeigt.

3	Klicken Sie auf den ersten Verbindungspunkt, zeigen Sie auf das zweite Objekt, und klicken Sie dann auf den zweiten Verbindungspunkt.

Belegte Verbindungsenden werden als rote Quadrate angezeigt. Belegte Verbindungslinien werden zusammen mit den Objekten verschoben, die sie verbinden. Freie Verbindungsenden werden als grüne Quadrate angezeigt.

Um die Verbindungslinie zu verschieben, ziehen Sie an einem ihrer Enden, und verbinden Sie das Ende mit einem anderen Verbindungspunkt oder einem anderen Objekt. Um die Linie vollständig zu lösen, ziehen Sie die Mitte der Linie.


Erneutes Erstellen einer Verbindungslinie

1	Markieren Sie eines der verbundenen Objekte.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen und dann auf Verbindungen neu erstellen.

Tip   Wenn Sie auf Verbindungen neu erstellen klicken und mindestens zwei Verbindungslinien die gleichen Objekte verbinden, werden alle Linien so verschoben, daß sie die gleichen Punkte verbinden. Möchten Sie nicht für alle Linien die Verbindungen neu erstellen, markieren Sie die Linie, deren Verbindung neu erstellt werden soll, und klicken Sie dann auf Verbindungen neu erstellen.


Hinzufügen einer Kurve

Kurven und andere Zeichnungsobjekte können nur zu Diagrammen und nicht zu Tabellen hinzugefügt werden.

1	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf AutoFormen, zeigen Sie Linien, und klicken Sie dann auf Kurve  [image].

2	Klicken Sie auf eine beliebige Stelle, die als Ausgangspunkt der Form dienen soll; verschieben Sie dann die Maus, und klicken Sie auf jede Stelle, an der Sie eine Kurve hinzufügen möchten.

3	Um die Form zu beenden und offen zu lassen, doppelklicken Sie auf einen beliebigen Punkt der Form.

Um die Form zu schließen, klicken Sie auf eine Stelle in der Nähe ihres Ausgangspunktes.

Tip   Nach der Fertigstellung einer Kurve können Sie eine offene Form schließen oder eine geschlossene Form öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kurve, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Kurve schließen oder Kurve öffnen.


Hinzufügen eines Freihandform-Objektes

Sie können Freihandformen und andere Objekte nur Diagrammen und nicht Tabellen hinzufügen.

1	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf AutoFormen, und zeigen Sie dann auf Linien.

2	Klicken Sie auf Freihandform  [image],  um ein Objekt zu zeichnen, das sich aus gekrümmten sowie aus geraden Anteilen zusammensetzt. Ziehen Sie, um Freihandformen zu zeichnen; klicken und verschieben Sie die Maus, um gerade Linien zu zeichnen.

Klicken Sie auf Freihand  [image], wenn das gezeichnete Objekt aussehen soll, als ob es mit einem Stift gezeichnet wurde.

3	Um eine Form zu beenden und offen zu lassen, doppelklicken Sie auf einen beliebigen Punkt der Form.

Um eine Form zu schließen, klicken Sie auf eine Stelle in der Nähe ihres Ausgangspunktes.

Tip   Nach der Fertigstellung einer Freihandform können Sie eine offene Form schließen oder eine geschlossene Form öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Form und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Kurve schließen oder Kurve öffnen.


Hinzufügen einer Linie

Sie können Linien und andere Zeichnungsobjekte nur zu Diagrammen und nicht zu Tabellen hinzufügen.

1	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf AutoFormen, zeigen Sie auf Linien, und klicken Sie dann auf die gewünschte Linienart.

2	Ziehen Sie, um die Linie zu zeichnen.

Um die Linie beim Zeichnen in Schritten von jeweils 15 Grad um ihren Ausgangspunkt zu drehen, , halten Sie beim Ziehen die UMSCHALTASTE gedrückt.

Um die Linie ausgehend vom ersten Endpunkt in beide Richtungen zu verlängern, halten Sie beim Ziehen STRG gedrückt.

Tip   Wenn Sie eine einfache gerade Linie zeichnen möchten, klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Linie  [image]:


Hinzufügen oder Entfernen von Pfeilspitzen auf Linien

1	Markieren Sie die zu ändernde Linie.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Pfeilart  [image].

3	Um eine Pfeilspitze hinzuzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Pfeilart, oder klicken Sie auf Weitere Pfeile, und klicken Sie dann auf eine Pfeilart.

Um eine Pfeilspitze zu entfernen, klicken Sie im oberen Teil des Menüs auf die Linie ohne Pfeilspitzen.


Ändern der Linien- oder Rahmenart eines Zeichnungsobjektes

1	Markieren Sie die zu ändernde Linie oder den zu ändernde Rahmen.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Linienart  [image].

3	Klicken Sie auf die gewünschte Linienart, oder klicken Sie auf Weitere Linien, und klicken Sie dann auf eine Linienart.


Einfügen einer gestrichelten Linie oder eines gestrichelten Rahmens um ein Zeichnungsobjekt

1	Markieren Sie die zu ändernde Linie oder den zu ändernde Rahmen.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Strichart  [image] und dann auf die gewünschte Strichart.


Öffnet das ausgewählte Quelldokument.


Aktualisiert die Tabelle und das Diagramm anhand der Informationen in den ausgewählten Quelldokumenten.


Entfernt die Verknüpfung aus der Tabelle und dem Diagramm; diese werden bei Datenänderungen im früheren Quelldokument nicht mehr aktualisiert.


Blendet das Dialogfeld Quelle wechseln ein, in dem Sie die Verknüpfung zu einem anderen Quelldokument herstellen können.


Gibt das Quelldokument an, mit dem das Graph-Diagramm aktuell verknüpft ist.


Gibt an, ob die Verknüpfung manuell oder automatisch aktualisiert wird.


Gibt den Namen des Quelldokumentes an.


Gibt die Quelle der Verknüpfung an.


Beschreibt das verknüpfte Element.


Gibt die Anwendung an, in der das Quelldokument erstellt wurde. Handelt es sich z. B. um eine Tabelle aus Microsoft Excel, wird in diesem Feld der Text "Microsoft Excel-Tabelle" angezeigt.


Gibt die verknüpften Daten im Quelldokument an. Ist das Quelldokument z. B. eine Microsoft Excel-Tabelle, wird der Zellbereich angezeigt, der die verknüpften Daten enthält.


Gibt das Quelldokument an, mit dem das Graph-Diagramm aktuell verknüpft ist.


Geben Sie im Feld Anwendung die Anwendung an, die mit einer anderen Anwendung verknüpft werden soll. Um z. B. eine Verknüpfung zu einer Tabelle in Microsoft Excel herzustellen, geben Sie Microsoft Excel-Tabelle ein.


Geben Sie den Namen des Dokumentes ein, zu dem Sie die Verknüpfung umleiten möchten.


Geben Sie gegebenenfalls im Feld Element den Dokumentteil an, zu dem Sie die Verknüpfung umleiten möchten. Geben Sie z. B. einen Zellbereich in einem Microsoft Excel-Tabellenblatt ein.


Ein- oder Ausblenden des Office-Assistenten

•	Um den Office-Assistenten anzuzeigen, klicken Sie auf Office-Assistent  [image].

•	Um den Assistenten auszublenden, klicken Sie auf Schließen-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Assistenten.


Verschieben des Office-Assistenten und der Sprechblase

•	Ziehen Sie den Office-Assistenten an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Anmerkung   Um den Assistenten anzuzeigen, nachdem Sie ein Hilfethema aufgerufen haben, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Microsoft Graph-Fenster oder schließen das Hilfethema.


Auswählen eines anderen Office-Assistenten

1	Wird der Office-Assistent nicht angezeigt, klicken Sie auf Office-Assistent  [image].

2	Klicken Sie auf Optionen.

Ist die Schaltfläche Optionen nicht sichtbar, klicken Sie auf den Assistenten und dann auf Optionen.

3	Klicken Sie auf die Registerkarte Muster und dann auf Zurück oder Weiter, bis der gewünschte Assistent sehen.

Anmerkung   Die Assistenten Mutter Natur und Albert (nicht verfügbar, wenn Sie Microsoft Excel von Disketten installiert haben) setzen einen Bildschirm und eine Grafikkarte voraus, die mindestens 256 Farben unterstützen. Informationen zur Einstellung der vom Bildschirm unterstützten Anzahl von Farben finden Sie in der Windows-Hilfe.


Problembehandlung beim Office-Assistenten

Wobei benötigen Sie Hilfe?

Der Office-Assistent lenkt von der Arbeit ab.

Der Office-Assistent kann nicht deaktiviert werden.

Der Office-Assistent wird nicht angezeigt.

Der Office-Assistent zeigt nicht das gewünschte Hilfethema an.

Einige Symbolleisten werden ausgeblendet, wenn die Hilfe angezeigt wird.


Der Office-Assistent lenkt von der Arbeit ab

•	Einige Office-Assistenten sind aktiver als andere. Um einen anderen Assistenten auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Assistenten und dann im Kontextmenü auf Assistent auswählen. Klicken Sie in der Registerkarte Muster auf Zurück oder Weiter, um die verfügbaren Assistenten zu sehen. Der Office Logo-Assistent ist der am wenigsten aktive. Die aktivsten und mit den meisten Geräuschen versehenen Assistenten sind Hupfer und Power Knuddel (nicht verfügbar, wenn Sie Microsoft Excel von Disketten installiert haben).

•	Um die Bewegungen des Office-Assistenten auf dem Bildschirm einzuschränken, klicken Sie auf den Assistenten und dann auf Optionen. Deaktivieren Sie in der Registerkarte Optionen das Kontrollkästchen Verschieben, wenn im Weg.

•	Um die Geräusche des Office-Assistenten auszuschalten, klicken Sie auf den Assistenten und dann auf Optionen. Deaktivieren Sie in der Registerkarte Optionen das Kontrollkästchen Geräusche aktivieren.

•	Der Office-Assistent ist in zwei Größen verfügbar. Um die Größe zu ändern, zeigen Sie auf den Rahmen des Office-Assistenten, bis der Zeiger die Form eines Doppelpfeils annimmt. Ziehen Sie den Rahmen auf die gewünschte Größe.


Der Office-Assistent kann nicht deaktiviert werden

•	Um den Assistenten auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Assistenten und klicken dann im Kontextmenü auf Assistent ausblenden. Falls der Assistent einen Tip, eine Meldung oder ein Hilfethema anzeigt, schließen Sie diese und blenden dann den Assistenten aus.

•	Sie können den Office-Assistenten aus Ihren Office-Programmen entfernen, indem Sie Microsoft Excel Setup ausführen. Weitere Informationen zum Entfernen des Assistenten erhalten Sie, indem Sie auf  [image] klicken.


Der Office-Assistent wird nicht angezeigt

Falls der Office-Assistent nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Office-Assistent  [image]. Wird der Assistent auch jetzt nicht eingeblendet, wurde er beim Setup vermutlich nicht installiert. Informationen zur Installation des Office-Assistenten erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Der Office-Assistent zeigt nicht das gewünschte Hilfethema an

Falls der Office-Assistent nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Office-Assistent  [image].

•	Die besten Ergebnisse bei der Suche nach einem Hilfethema erzielen Sie, indem Sie einen vollständigen Satz oder eine Frage anstelle eines einzelnen Wortes oder Satzfragments im Assistenten eingeben. Wenn Sie z. B. herausfinden möchten, wie Sie mehrere Kopien einer Datei gleichzeitig drucken können, geben Sie Formatieren der Liniendiagramm-Markierung anstatt formatieren ein.

•	Wenn Sie keine vollständigen Sätze eingeben möchten oder einen Index von Wörtern und Sätzen von den Hilfethemen aus durchsuchen möchten, klicken Sie im Menü ? (Hilfe) auf Inhalt und Index und dann auf die Registerkarte Index.

•	Um festzustellen, ob sich ein Wort oder ein Satz in einem der Hilfethemen befindet, klicken Sie im Menü ? (Hilfe) auf Inhalt und Index und dann auf die Registerkarte Suchen. Wenn Sie das erste Mal auf die Registerkarte Suchen klicken, folgen Sie den Anweisungen zur Konfiguration der Suchfunktion.

•	Um in einem Inhaltsverzeichnis nach Hilfethemen zu suchen, klicken Sie im Menü ? (Hilfe) auf Inhalt und Index und dann auf die Registerkarte Inhalt.


Einige Symbolleisten werden ausgeblendet, wenn die Hilfe angezeigt wird

Wenn Sie die Hilfe entweder mit dem Office-Assistenten oder durch Kicken auf Inhalt und Index im Menü ? (Hilfe) aufrufen, werden unverankerte Symbolleisten vorübergehend ausgeblendet. Sobald Sie ein Hilfethema anzeigen, stellt nicht mehr Microsoft Excel das aktive Fenster auf dem Bildschirm dar, sondern die Hilfe. Unverankerte Symbolleisten werden automatisch wieder eingeblendet. Um sie sofort wieder anzuzeigen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Microsoft Excel-Fenster.


Aufrufen der Hilfe ohne den Office-Assistenten

•	Klicken Sie im Menü ? (Hilfe) auf Inhalt und Index.

Tip   Um die Hilfe ohne den Office-Assistenten anzuzeigen, wenn sie F1 drücken, klicken Sie auf Optionen. (Falls die Schaltfläche Optionen nicht angezeigt ist, klicken Sie auf den Assistenten und dann auf Optionen.) Deaktivieren Sie in der Registerkarte Optionen das Kontrollkästchen Auf F1-Taste reagieren.


Anzeigen von Meldungen ohne den Office-Assistenten

1	Falls der Office-Assistent nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Office-Assistent  [image].

2	Klicken Sie auf Optionen.

Ist die Schaltfläche Optionen nicht angezeigt, klicken Sie auf den Assistenten und dann auf Optionen.

3	Deaktivieren Sie in der Registerkarte Optionen das Kontrollkästchen Meldungen anzeigen.


Ändern der Größe des Office-Assistenten

1	Zeigen Sie auf den Rahmen des Office-Assistenten, bis der Zeiger die Form eines Doppelpfeils annimmt.

2	Ziehen Sie den Rahmen auf die große oder kleine Fenstergröße.

Anmerkung Um den Assistenten nach dem Aufruf eines Hilfethemas wieder anzuzeigen, schließen Sie das Hilfethema oder klicken auf eine beliebige Stelle im Microsoft Excel-Fenster.

Tip Soll der Assistent nach fünf Minuten der Untätigkeit automatisch verkleinert werden, klicken Sie auf Optionen. (Ist die Schaltfläche Optionen nicht sichtbar, klicken Sie auf den Assistenten und dann auf Optionen.) Aktivieren Sie in der Registerkarte Optionen das Kontrollkästchen Verschieben, wenn im Weg.


Aktivieren oder Deaktivieren der mit dem Office-Assistenten verbundenen Geräusche

Um die Geräusche des Office-Assistenten abspielen zu können, muß eine Sound-Karte im Computer installiert sein.

1	Klicken Sie im Office-Assistenten auf Optionen.

Ist die Schaltfläche Optionen nicht angezeigt, klicken Sie auf den Assistenten und dann auf Optionen.

2	Aktivieren oder deaktivieren Sie in der Registerkarte Optionen das Kontrollkästchen Geräusche aktivieren.

Anmerkung Um den Assistenten nach dem Aufruf eines Hilfethemas wieder anzuzeigen, schließen Sie das Hilfethema, oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Microsoft Excel-Fenster.


Die Sprechblase des Office-Assistenten wird nicht mehr angezeigt

•	Eine Sprechblase kann eine andere verdecken. Schließen Sie die Sprechblase im Vordergrund, um die Dahinterliegende anzuzeigen.

•	Tips, Meldungen und Erinnerungen werden ausgeblendet, wenn Sie die Hilfe anzeigen und automatisch wieder angezeigt, wenn Sie das Hilfefenster schließen oder in das Microsoft Excel-Fenster klicken.

•	Wenn Sie gerade zu einem anderen Office-Programm gewechselt haben, wird die im ersten Programm angezeigte Sprechblase ausgeblendet. Meldungen beziehen sich auf das aktive Programm und haben keine Bedeutung mehr, wenn Sie zu einem anderen Programm wechseln.

•	Einige Sprechblasen des Office-Assistenten werden automatisch geschlossen, wenn Sie in das Microsoft Excel-Fenster klicken. Diese Meldungen dienen zu Informationszwecken und erfordern keine Reaktion von Ihnen. Wenn Sie z. B. die Rechtschreibung überprüfen, werden Sie mit einer Meldung darüber informiert, daß die Rechtschreibprüfung abgeschlossen ist. Sie können diese Meldung nicht erneut anzeigen, es sei denn, Sie wiederholen die Tätigkeit, z. B. die Rechtschreibprüfung, die diese Meldung hervorgebracht hat.


Warum kann die Arbeit in Microsoft Graph nicht fortgesetzt werden?

Bei einigen durch den Office-Assistenten oder ohne den Assistenten angezeigten Meldungen können Sie die Arbeit in Microsoft Graph erst dann fortsetzen, wenn Sie die Meldung schließen. In diesem Fall handelt es sich um wichtige Meldungen, die eine Reaktion von Ihnen erfordern. Um die Arbeit in Microsoft Graph fortzusetzen, klicken Sie auf eine der Optionsschaltflächen in der angezeigten Meldung. Zeigt Microsoft Graph dann nicht mehr die Meldung, sondern einen Tip oder ein Hilfethema an, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Microsoft Graph-Fenster, um die Meldung erneut anzuzeigen.


Tastenkombinationen zur Verwendung des Office-Assistenten

Zweck	Tasten
Die Sprechblase des Office-Assistenten aktivieren	ALT+F6 wiederholt drücken, bis die Sprechblase aktiviert ist
Ein Hilfethema aus den im Office-Assistenten angezeigten Themen auswählen	ALT+Themennummer (wobei 1 für das erste, 2 für das zweite Thema steht usw.)
Weitere Hilfethemen anzeigen	ALT+NACH UNTEN
Vorherigen Hilfethemen anzeigen	ALT+NACH OBEN
Eine Meldung des Office-Assistenten schließen	ESC
Hilfe vom Office-Assistenten anfordern	F1


Installieren oder Entfernen von einzelnen Microsoft Office-Komponenten

1	Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.

2	Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie dann auf Systemsteuerung.

3	Doppelklicken Sie auf Software.

4	Klicken Sie in der Registerkarte Installieren/Deinstallieren auf Microsoft Office oder auf den Namen des installierten Programms, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen/Entfernen.

5	Wird das Dialogfeld Microsoft Office Setup angezeigt, klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen.

6	Wählen Sie die Kategorie der Optionen, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten.

Um Komponenten, die für andere Office-Anwendungen freigegeben sind, zu installieren, wie z. B. den Office-Assistenten, klicken Sie auf Office Tools und anschließend auf Option ändern.

7	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des zu installierenden Elements, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen eines zu löschenden Elements, und klicken Sie anschließend auf OK.

8	Wenn Sie die Optionen geändert haben, klicken Sie auf Weiter.

Anmerkungen

•	Wenn Sie die Anwendung ursprünglich von einem Dateiserver im Netzwerk oder von einem gemeinsamen Ordner aus installiert haben, führen Sie die Kopie des Setup-Programms aus.

•	Um Komponenten von Office zu Windows NT hinzuzufügen oder zu löschen, starten Sie das Office-Setup wie bei der ersten Installation von Office, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.


Wendet die aktuellen Einstellungen auf das aktive Diagramm an, ohne das Dialogfeld zu schließen. Die Auswirkungen der vorgenommenen Änderungen werden im Beispieldiagramm angezeigt.


Setzt alle im Dialogfeld vorgenommenen Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück. Das Dialogfeld bleibt weiterhin geöffnet, und die Auswirkungen der vorgenommenen Änderungen werden im Beispieldiagramm angezeigt.


Das in diesem Dialogfeld enthaltene Beispieldiagramm spiegelt die aktuellen Einstellungen wider.


Vergrößert die Betrachtungshöhe der Ansicht in 5-Grad-Schritten. Für Diagramme, mit Ausnahme von Kreis- und 3D-Balkendiagrammen, liegt die Ansicht zwischen -90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar unterhalb der Zeichnungsfläche) und 90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar oberhalb der Zeichnungsfläche). Für Kreisdiagramme liegt die Ansicht zwischen 10 und 80 Grad, für 3D-Balkendiagramme zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Verkleinert die Betrachtungshöhe der Ansicht in 5-Grad-Schritten. Für die meisten Diagrammtypen liegt die Ansicht zwischen -90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar unterhalb der Zeichnungsfläche) und 90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar oberhalb der Zeichnungsfläche).


Geben Sie im Feld Betrachtungshöhe einen Wert ein, um die Höhe festzulegen, aus der Sie das Diagramm betrachten möchten. Für die meisten Diagrammtypen liegt die Ansicht zwischen -90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar unterhalb der Zeichnungsfläche) und 90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar oberhalb der Zeichnungsfläche).


Erhöht die Einstellung unter Perspektive in 5-Grad-Schritten und damit die Tiefe des Diagramms. Der Wert für die Perspektive gibt das Verhältnis zwischen der Vorder- und Rückseite des Diagramms an und liegt zwischen 0 (Null) und 100 Grad. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn es sich bei dem Diagramm um ein 3D-Balkendiagramm handelt oder wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Verringert die Einstellung unter Perspektive in 5-Grad-Schritten und damit die Tiefe des Diagramms. Der Wert für die Perspektive gibt das Verhältnis zwischen der Vorder- und Rückseite des Diagramms an und liegt zwischen 0 (Null) und 100 Grad. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn es sich bei dem Diagramm um ein 3D-Balkendiagramm handelt oder wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Geben Sie im Feld Perspektive einen Wert (in Grad) ein, um die Ansicht der Diagrammtiefe zu steuern. Der Wert für die Perspektive gibt das Verhältnis zwischen der Vorder- und Rückseite des Diagramms an und liegt zwischen 0 (Null) und 100 Grad. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn es sich bei dem Diagramm um ein 3D-Balkendiagramm handelt oder wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Geben Sie im Feld Drehung einen Wert ein, um die Drehung der Zeichnungsfläche um die Z-Achse (vertikale Achse) zu steuern. Die Drehung wird in Grad gemessen und liegt zwischen 0 (Null) und 360 Grad. Für 3D-Balkendiagramme liegt die Drehung zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Dreht die Zeichnungsfläche um die Z-Achse (vertikale Achse) in 10-Grad-Schritten nach links. Die Drehung wird in Grad gemessen und liegt zwischen 0 (Null) und 360 Grad. Für 3D-Balkendiagramme liegt die Drehung zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Dreht die Zeichnungsfläche um die Z-Achse (vertikale Achse) in 10-Grad-Schritten nach rechts. Die Drehung wird in Grad gemessen und liegt zwischen 0 (Null) und 360 Grad. Für 3D-Balkendiagramme liegt die Drehung zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Ordnet die Achsen in rechten Winkeln an, ungeachtet der Drehung und Betrachtungshöhe des Diagramms. Um die Achsen perspektivisch darzustellen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Für 3D-Balkendiagramme ist diese Option immer ausgewählt.


Geben Sie im Feld Höhe einen Wert ein, um die Höhe der Z-Achse und der Diagrammwände im Verhältnis zur X-Achse oder der Breite der Diagrammbasis zu bestimmen. Die Höhe wird in Prozent der Länge der X-Achse angegeben. Bei einem Wert von 200 Prozent z. B. ist die Diagrammhöhe gleich der doppelten Länge der X-Achse.


Skaliert ein 3D-Diagramm so, daß die Größe mit der 2D-Version weitgehend übereinstimmt. Wenn Sie ein 2D-Diagramm in ein 3D-Diagramm umwandeln, zeichnet Microsoft Graph das Diagramm in einigen Fällen kleiner. Dies gilt besonders dann, wenn die Drehung des Diagramms weniger als 45 Grad beträgt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Ausrichten und Anordnen von Zeichnungsobjekten

Sie können Zeichnungsobjekte anhand verschiedener Verfahren ausrichten. Sie können sie an anderen Objekten ausrichten, indem Sie z. B. die Seiten, die Mitte oder die oberen und unteren Ränder von Objekten ausrichten, und Sie können sie an einem unsichtbaren Raster ausrichten.

Was möchten Sie tun?

Zeichnungsobjekte an anderen Zeichnungsobjekten ausrichten

Ausrichten von Zeichnungsobjekten an einem Gitter

Zeichnungsobjekte in gleichmäßigen Abständen ausrichten


Ausrichten von Zeichnungsobjekten in gleichmäßigen Abständen

1	Markieren Sie die auszurichtenden Objekte.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen, und zeigen Sie dann auf Ausrichten oder verteilen.

3	Um Objekte in gleichmäßigen Abständen zueinander anzuordnen, klicken Sie auf Horizontal verteilen oder auf Vertikal verteilen.


Verschieben eines Zeichnungsobjektes oder einer Gruppe von Objekten

1	Markieren Sie das Objekt, die Mehrfachmarkierung oder die Gruppe, das bzw. die Sie verschieben möchten.

2	Ziehen Sie das Objekt an die neue Position.

Tip   Um die Bewegung auf nur horizontale oder nur vertikale Bewegung zu beschränken, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie das Objekt ziehen.


Verschieben eines Zeichnungsobjektes in kleinen Schritten

1	Markieren Sie das Objekt, das Sie verschieben bzw. ausrichten möchten.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen, zeigen Sie auf Ausrichten, und klicken Sie dann auf die Richtung, in die das Objekt verschoben bzw. an der das Objekt ausgerichtet werden soll.


Ausrichten von Zeichnungsobjekten an anderen Zeichnungsobjekten

1	Markieren Sie die auszurichtenden Objekte.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen, und zeigen Sie dann auf Ausrichten oder verteilen.

3	Klicken Sie auf den Befehl für die gewünschte Ausrichtung.

Objektausrichtung	Befehl
Linke Ränder	Linksbündig
Horizontal auf Mitte	Horizontal zentrieren
Rechte Ränder	Rechtsbündig
Obere Ränder	Oben ausrichten
Vertikal auf Mitte	Vertikal zentrieren
Untere Ränder	Unten ausrichten


Ausrichten von Zeichnungsobjekten an einem Gitter

1	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen, und zeigen Sie dann auf Ausrichten.

2	Um Objekte automatisch an einem unsichtbaren Gitter auszurichten, klicken Sie auf am Gitter.

Um Objekte automatisch an Gitternetzlinien, die über die vertikalen und horizontalen Ränder anderer Formen hinausgehen, auszurichten, klicken Sie auf an Form.

Tip   Sie können das Objekt auch am Raster ausrichten, indem Sie ALT gedrückt halten, während Sie das Zeichnungsobjekt verschieben, zeichnen oder vergrößern bzw. verkleinern.


Problembehandlung beim Ausrichten und Anordnen von Zeichnungsobjekten

Wobei benötigen Sie Hilfe?

Nach dem Ausrichten der Zeichnungsobjekte werden diese übereinander gestapelt.

Elemente im Menü Ausrichten oder verteilen sind abgeblendet und können nicht aktiviert werden.


Nach dem Ausrichten der Zeichnungsobjekte werden diese übereinander gestapelt

Je nachdem, welche Ausrichtungsoption Sie gewählt haben, werden Objekte nach oben, unten, links oder rechts verschoben und könnten ein anderes Objekt an dieser Stelle verdecken. Sie können die Ausrichtung mit dem Befehl Rückgängig (Menü Bearbeiten) ungeschehen machen und die Zeichnungsobjekte an eine neue Position verschieben, bevor Sie sie ausrichten.


Elemente im Menü Ausrichten oder verteilen sind abgeblendet und können nicht aktiviert werden

Sie müssen mindestens zwei Zeichnungsobjekte markieren, damit die Ausrichtungsoptionen verfügbar werden, und mindestens drei Objekte, um die Verteilungsoptionen aktivieren zu können.


Ändern der Größe und Zuschneiden eines Objektes

Wenn Sie ein Objekt markieren, werden Ziehpunkte zur Größenänderung  an den Ecken und entlang der Ränder des Markierungsrechteckes angezeigt. Sie können die Größe eines Objektes verändern, indem Sie an den Ziehpunkten zur Größenänderung ziehen oder einen Prozentsatz zur präzisen Festlegung der Höhe und Breite des Objektes eingeben.

Ist das Objekt eine Abbildung, z. B. ein Foto, eine Bitmap, oder eine ClipArt, können Sie sie zuschneiden und zudem später die Originalgröße wiederherstellen.

Was möchten Sie tun?

Die Größe eines Objektes ändern

Die Größe eines Objektes um einen bestimmten Prozentsatz ändern

Die Proportionen eines Objektes bei der Größenänderung beibehalten

Eine Grafik zuschneiden oder glätten

 Die ursprüngliche Größe einer Grafik wiederherstellen


Ändern der Größe eines Objektes

1	Markieren Sie das Objekt, dessen Größe Sie ändern möchten.

2	Ziehen Sie einen Größenziehpunkt, bis das Objekt die gewünschte Form und Größe aufweist.

Informationen zur Beibehaltung der Proportionen eines Objektes bei der Größenänderung erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Wiederherstellen der ursprünglichen Größe einer Grafik

1	Markieren Sie die wiederherzustellende Abbildung.

2	Klicken Sie im Menü Format auf Grafik und dann auf die Registerkarte Größe.

3	Klicken Sie auf Standard.


Beibehalten der Proportionen eines Objektes bei der Größenänderung

Gewünschte Größenänderung eines markierten Objektes	Verfahren
Proportional aus einer Ecke heraus	Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und ziehen Sie einen Größenziehpunkt einer Ecke.
Vertikal, horizontal oder diagonal aus der Mitte heraus nach außen	Halten Sie STRG gedrückt, und ziehen Sie einen Größenziehpunkt.
Proportional aus der Mitte heraus nach außen	Halten Sie die UMSCHALTTASTE+STRG gedrückt, und ziehen Sie einen Größenziehpunkt einer Ecke.
Bei gleichzeitigem temporären Ein- oder Ausschalten der Funktion Am Raster ausrichten	Halten Sie ALT gedrückt, und ziehen Sie einen Größenziehpunkt.


Ändern der Größe eines Objektes um einen bestimmten Prozentsatz

1	Markieren Sie das Objekt, dessen Größe Sie ändern möchten.

2	Klicken Sie im Menü Format auf den Befehl für den markierten Objekttyp, z. B. AutoForm oder Grafik, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Größe.

3	Geben Sie unter Maßstab die gewünschten Prozentsätze in den Feldern Höhe und Breite ein.

Tip   Um das Seitenverhältnis zwischen Höhe und Breite des Objektes bei der Größenänderung beizubehalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis sperren in der Registerkarte Größe.


Zuschneiden oder Glätten einer Grafik

1	Markieren Sie die Grafik, die Sie zuschneiden möchten.

2	Klicken Sie auf der Grafik-Symbolleiste auf Zuschneiden  [image].

3	Positionieren Sie das Zuschneidewerkzeug auf einem Größenziehpunkt, und ziehen Sie.


Diagrammfläche

Das gesamte Diagramm und alle zugehörigen Elemente.


Datenblattbereich

Das gesamte Datenblatt und alle zugehörigen Elemente, einschließlich Zellen, Gitternetzlinien, Zeilen- und Spaltenköpfen, Bildlaufleisten sowie Blattregistern.


Bildlaufleiste

Die schattierten Leisten an der rechten Seite und im unteren Bereich des Fensters. Um einen Bildlauf zu einem anderen Teil der Datei durchzuführen, ziehen Sie das Bildlauffeld, oder klicken Sie auf die Pfeile in der Bildlaufleiste.


Statusleiste

Die Leiste im unteren Bereich des Bildschirms, die Informationen zu einem ausgewählten Befehl oder einem im Verlauf befindlichen Vorgang anzeigt. Im rechten Bereich der Statusleiste wird angezeigt, ob die FESTSTELLTASTE oder NUM aktiviert ist.


Titelleiste

Ziehen Sie zum Verschieben eines Fensters oder Dialogfeldes die Titelleiste. Um ein Fenster zu maximieren oder seine ursprüngliche Größe sowie den Anzeigeort wiederherzustellen, doppelklicken Sie auf die Titelleiste.


Begrenzungsrahmen des Fensters

Der Rahmen um ein Fenster. Ziehen Sie den Fensterrahmen, um die Form und die Größe eines Fensters zu ändern. Um die Größe des Fensters in zwei Richtungen gleichzeitig zu ändern, ziehen Sie eine Ecke des Rahmens.


Zeilenkopf

Der numerierte graue Bereich links neben jeder Zeile. Klicken Sie auf den Zeilenkopf, um die gesamte Zeile auszuwählen. Um die Höhe einer Zeile zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Linie unter dem Zeilenkopf.


Spaltenkopf

Der mit Buchstaben oder Zahlen versehene graue Bereich im oberen Teil jeder Spalte. Klicken Sie auf den Spaltenkopf, um die gesamte Spalte zu markieren. Um die Breite einer Spalte zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Linie rechts neben dem Spaltenkopf.


Schaltfläche Alles markieren

Das graue Viereck in der oberen linke Ecke des Datenblatts, an dem die Zeilen- und Spaltenköpfe zusammentreffen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Zellen auf dem Datenblatt zu markieren.


Ändert die Größe der Datenpunktmarkierung. Im Feld Vorschau wird die ausgewählte Markierungslinie angezeigt.


Wählen Sie die gewünschten Anzeigeoptionen aus, um festzulegen, wie die eingefügte Grafik im Verhältnis zum Zielobjekt dargestellt werden soll.


Streckt die eingefügte Grafik.


Stapelt die eingefügte Grafik.


Stapelt und skaliert die eingefügte Grafik proportional zur Größe des Zielobjektes.


Unterteilt die eingefügte Grafik.


Skaliert die eingefügte Grafik proportional zur Größe des Zielobjektes.


Positioniert die eingefügte Grafik am Ende des Zielobjektes.


Positioniert die eingefügte Grafik neben dem Zielobjekt.


Positioniert die eingefügte Grafik vor dem Zielobjekt.


Wählen Sie die Achse aus, auf der die markierte Datenreihe gezeichnet werden soll.


Zeichnet die markierte Datenreihe entlang der Primärachse.


Zeichnet die markierte Datenreihe entlang der Sekundärachse. Diese Option zeigt eine Sekundärachse an, falls noch keine Sekundärachse hinzugefügt wurde.


Zeigt an, wie das Diagramm mit den gewählten Optionen dargestellt wird.


Ziehen Sie die Zellen in der Tabelle, um die für die X-Achse gewünschten Werte auszuwählen.


Zeigt das aktuelle Diagramm an, bevor die ausgewählten Optionen angewendet werden.


Markieren Sie die Zelle in der Tabelle, die den Reihennamen der im Diagramm markierten Datenreihen enthält.


Ziehen Sie die Zellen in der Tabelle, um die für die Y-Achse gewünschten Werte auszuwählen.


Klicken Sie auf die gewünschte Anzeigeoption für den Fehlerindikator der markierten Datenreihe.


Zeigt X-Fehlerindikatoren mit Plus- und Minuswerten an.


Zeigt X-Fehlerindikatoren mit Pluswerten an.


Zeigt X-Fehlerindikatoren mit Minuswerten an.


Entfernt X-Fehlerindikatoren aus den markierten Datenreihen.


Geben Sie den gewünschten Fehlerbetrag für die Fehlerindikatoren der markierten Datenreihen ein.


Verwendet einen festgelegten Wert als Fehlerbetrag.


Verwendet einen prozentualen Anteil jedes Datenpunktes als Fehlerbetrag.


Verwendet eine bestimmte Anzahl der Standardabweichungen vom Mittelwert der angezeigten Werte für den Fehlerbetrag.


Verwendet den Standardfehler der angezeigten Werte als Fehlerbetrag für alle Datenpunkte.


Geben Sie im Feld Plus (+) oder Minus (-) bzw. in beiden Feldern den Wert ein, der als benutzerdefinierter Fehlerbetrag für die Datenpunkte verwendet werden soll.


Zeigt Y-Fehlerindikatoren mit Plus- und Minuswerten an.


Zeigt Y-Fehlerindikatoren mit Plus-Werten an.


Zeigt Y-Fehlerindikatoren mit Minus-Werten an.


Entfernt Y-Fehlerindikatoren aus den markierten Datenreihen.


Wählen Sie die 3D-Form aus, in der die markierten Datenreihen angezeigt werden sollen.


Fügt den Datenpunkten der markierten Datenreihen Datenbeschriftungen hinzu bzw. löscht diese.


Entfernt die Datenbeschriftungen aller Datenpunkte der markierten Datenreihen.


Zeigt die Werte aller Datenpunkte der markierten Datenreihen an.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen den Gesamtprozentsatz der Datenpunkte an.


Zeigt die Netzachsenbeschriftungen aller Datenpunkte an. In Flächendiagrammen zeigt diese Option den Reihennamen an.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen für jeden Diagrammabschnitt den Gesamtprozentsatz und die Netzachsenbeschriftung an.


Zeigt anhand der Werte der dritten Datenreihe die Größen der Blasen in einem Blasendiagramm an.


Ordnet Legendensymbole mit der zugewiesener Formatierung und Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Klicken Sie im Feld Datenreihen auf einen Reihennamen und dann auf die Schaltfläche Nach Oben oder Nach Unten, um die Reihenfolge der Datenreihen im Diagramm zu ändern.


Zeigt an, wie das Diagramm bei geänderter Reihenfolge der markierten Datenreihen dargestellt wird.


Fügt in Linien- und Flächendiagrammen Bezugslinien von der Markierung zur X-Achse ein.


Fügt Spannweitenlinien vom höchsten zum niedrigsten Wert einer Rubrik ein. Diese Option wird hauptsächlich in Börsendiagrammen eingesetzt und ist nur in 2D-Liniendiagrammen verfügbar.


Zeigt die positive/negative Abweichung in Öffnungs-Hoch-Tief-Schluß-Diagrammen an. In Diagrammen zur Anzeige von Aktienkursen wird die positive/negative Abweichung vom Eröffnungskurs zum Schlußkurs eines gegebenen Tages angezeigt. Diese Option ist nur in Liniendiagrammen verfügbar.


Geben Sie im Feld Überlappung einen Wert zwischen -100 und 100 ein, um festzulegen, wie weit die Markierungen innerhalb einer Rubrik überlappen sollen. Je größer der Wert, desto größer die Überlappung; je kleiner der Wert, desto größer die Lücke oder der Abstand.


Geben Sie im Feld Abstand einen Wert zwischen 0 (Null) und 500 ein, um den Abstand zwischen den Rubriken der Datenpunktmarkierungen anzugeben. Je größer der Wert, desto größer ist die Abstand zwischen den Rubriken.


Zeigt Verbindungslinien zwischen den Datenpunktmarkierungen der Datenreihen an, die demselben Diagrammtyp angehören wie die markierten Datenreihen.


Weist den Datenpunktmarkierungen der markierten Datenreihen andere Farben oder Arten zu. Wird hauptsächlich in Diagrammen mit nur einer Datenreihe verwendet.


Geben Sie im Feld Winkel des ersten Segmentes eine Zahl ein, um den Winkel festzulegen, an dem das erste Kreis- oder Ringsegment beginnen soll.


Geben Sie im Feld Innenringgröße einen Wert zwischen 10 und 90 ein, um die Lochgröße eines Ringdiagramms festzulegen. Je größer der Wert, desto größer der Innenring und desto schmaler die einzelnen Ringe des Ringdiagramms.


Fügt Rubrikenbeschriftungen zu einem Diagramm hinzu.


Zeigt negative Blasen in einem Blasendiagramm an, wenn die Blasenwerte negativ sind.


Geben Sie Fläche der Blasen oder Durchmesser der Blasen an, um die Größe und Proportion der Blasen bei der Diagrammanzeige festzulegen.


Geben Sie im Feld Blasengröße anpassen an einen Wert zwischen 0 (Null) und 300 ein, um die Größe der markierten Blase in einem Blasendiagramm festzulegen. Je größer der Wert, desto größer ist die Blase im Verhältnis zu anderen Blasen.


Geben Sie im Feld Diagrammtiefe einen Wert ein, um die Tiefe eines 3D-Diagramms im Verhältnis zur Breite festzulegen.


Geben Sie im Feld Diagrammtiefe einen Wert ein, um den Abstand zwischen den Datenpunktmarkierungen in 3D-Diagrammen festzulegen.


Zeigt an, wie das Diagramm mit der gewählten Option dargestellt wird.


Wählen Sie im Feld Reihen aufteilen mit eine Option aus, um festzulegen, wie die zweite Zeichnungsfläche (oder der Balken-aus-Kreis bzw. Kreis-aus-Kreis) in einem Balken-aus-Kreis- oder Kreis-aus-Kreis-Diagramm abgetrennt werden soll.

Position trennt die zweite Zeichnungsfläche mit Hilfe der endgültigen Datenreihen; wählen Sie Wert aus, um die zweite Zeichnungsfläche anhand der im Feld Zweite Zeichnungsfläche enthält alle Werte, die kleiner sind als eingegebenen Werte abzugrenzen. Verwenden Sie Prozentwert, um die zweite Zeichnungsfläche mit dem im Feld Zweite Zeichnungsfläche enthält alle Werte, die kleiner sind als % eingegebenen prozentualen Anteil des Kreises abzugrenzen. Ziehen Sie die Kreissegmente, die Sie als zweite Zeichnungsfläche verwenden möchten, an die gewünschte Position, wenn Sie das Diagramm anders gestalten möchten.


Geben Sie im Feld Diagrammtiefe einen Wert zwischen 0 (Null) und 500 ein, um den Abstand zwischen den Rubriken der Datenpunktmarkierungen anzugeben. Je größer der Wert, desto größer ist der Abstand zwischen den Rubriken.


Zeigt in Kreisdiagrammen eine Linie vom Kreissegment zu seiner Beschriftung an.


Hinzufügen, Ändern oder Entfernen eines Schattens eines Zeichnungsobjektes

Sie können Zeichnungsobjekten, einschließlich Textfeldern, Schatten hinzufügen und die Größe, Richtung und Farbe des Schattens ändern. Wenn Sie die Schattenfarbe ändern, wirkt sich die Änderung nur auf den Schatten aus, nicht auf das Objekt selbst. Sie können bestimmte Schattenarten, z. B. einen versetzten Schatten, auch auf die Ränder eines Bildes anwenden. Ein Objekt kann entweder einen Schatten oder einen 3D-Effekt erhalten, aber nicht beides. Weisen Sie einem 3D-Objekt einen Schatten zu, wird der 3D-Effekt entfernt.

Was möchten Sie tun?

Einem Zeichnungsobjekt einen Schatten hinzufügen

Den Schatten eines Zeichnungsobjektes entfernen

Die Versetzungsrichtung eines Schattens eines Zeichnungsobjektes ändern

Die Schattenfarbe eines Zeichnungsobjektes ändern


Entfernen des Schattens eines Zeichnungsobjektes

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Schatten  [image]  und dann auf Kein Schatten.


Ändern der Schattenfarbe eines Zeichnungsobjektes

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Schatten  [image]  und dann auf Schatteneinstellungen.

3	Klicken Sie auf der Schatteneinstellungen-Symbolleiste auf den Pfeil neben Schattenfarbe  [image].

4	Klicken Sie auf die gewünschte Farbe.

Wird die gewünschte Farbe nicht angezeigt, klicken Sie auf Weitere Schattenfarben. Klicken Sie auf eine Farbe in der Registerkarte Standard, oder klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen, um sich eine eigene Farbe zu mischen, und dann auf OK.

Tip   Um die Schattenfarbe so zu ändern, daß der Hintergrund durchscheint, klicken Sie auf Schattenfarbe  [image]  und dann auf Halbtransparent.


Ändern der Versetzungsrichtung eines Schattens eines Zeichnungsobjektes

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Schatten  [image]  und dann auf Schatteneinstellungen.

3	Klicken Sie auf der Schatteneinstellungen-Symbolleiste auf eine der vier Schaltflächen zur Schattenausrichtung, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Wenn Sie auf eine Schaltfläche zur Schattenausrichtung klicken, wird der Schatten um einen Punkt versetzt. Um den Schatten um sechs Punkte zu verschieben, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.


Hinzufügen, Ändern oder Entfernen eines 3D-Effektes eines Zeichnungsobjektes

Sie können Linien, AutoFormen und Freihandformen mit 3D-Effekten versehen. Mit den 3D-Einstellungen können Sie die Tiefe des Objektes sowie Farbe, Drehung, Winkel, Beleuchtung und Oberflächenstruktur ändern. Wenn Sie die Farbe eines 3D-Effektes ändern, wirkt sich die Änderung lediglich auf den 3D-Effekt aus, und nicht auf das Objekt selbst. Ein Objekt kann entweder einen Schatten oder einen 3D-Effekt aufweisen, aber nicht beides. Wenn Sie einen 3D-Effekt auf ein Objekt mit einem Schatten anwenden, wird der Schatten entfernt.

Tip   Sie können Text mit einem 3D-Effekt versehen, indem Sie das Schaltfläche WordArt  [image]  auf der Zeichnen-Symbolleiste verwenden.

Was möchten Sie tun?

Einem Zeichnungsobjekt einen 3D-Effekt hinzufügen oder den 3D-Effekt ändern

Einen 3D-Effekt eines Zeichnungsobjektes entfernen

Die Farbe eines 3D-Effektes eines Zeichnungsobjektes ändern


Ändern der Farbe eines 3D-Effektes eines Zeichnungsobjektes

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf 3D  [image]  und dann auf 3D-Einstellungen.

3	Klicken Sie auf die 3D-Einstellungen-Symbolleiste auf den Pfeil neben 3D-Farbe  [image].

4	Klicken Sie auf die gewünschte Farbe.

Wird die gewünschte Farbe nicht angezeigt, klicken Sie auf Weitere 3D-Farben. Klicken Sie auf eine Farbe in der Registerkarte Standard, oder klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen, um sich eine eigene Farbe zu mischen, und dann auf OK.

Um die 3D-Farbe auf die Standardeinstellung zurückzusetzen, klicken Sie auf Automatisch.


Hinzufügen oder Ändern des 3D-Effektes eines Zeichnungsobjektes

1	Markieren Sie das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf 3D  [image].

Um einen 3D-Effekt hinzuzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Option.

Um einen 3D-Effekt zu ändern, z. B. dessen Farbe, Drehung, Tiefe, Beleuchtung oder Oberflächenstruktur, klicken Sie erneut auf 3D  [image].  Klicken Sie dann auf 3D-Einstellungen und anschließend auf der 3D-Einstellungen-Symbolleiste auf die gewünschten Optionen.

Tip   Um mehreren Objekten gleichzeitig einen 3D-Effekt hinzuzufügen, z. B. dieselbe Farbe, markieren oder gruppieren Sie die Objekte, bevor Sie den Effekt hinzufügen.


Entfernen des 3D-Effektes eines Zeichnungsobjektes

1	Klicken Sie auf das zu ändernde Objekt.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf 3D  [image]  und dann auf Kein 3D.


Problembehandlung beim Hinzufügen von Rahmen, Füllbereichen, Schatten und 3D-Effekten zu Zeichnungsobjekten

Wobei benötigen Sie Hilfe?

Nach dem Hinzufügen eines 3D-Effektes zu einem Zeichnungsobjekt wird der Objektschatten nicht mehr angezeigt.

Der Rahmen eines Zeichnungsobjektes wird nicht angezeigt.

Obwohl Füllbereich, Rahmen, Schatten oder 3D-Effekt geändert wurden, werden beim Zeichnen eines Objektes die alten Einstellungen angewendet.

Beim Ändern der Füllfarbe eines Zeichnungsobjektes mit Schatten oder 3D-Effekt wird die Farbe des Schattens oder 3D-Effektes nicht geändert.


Beim Ändern der Füllfarbe eines Zeichnungsobjektes mit Schatten oder 3D-Effekt wird die Farbe des Schattens oder 3D-Effektes
Beim Ändern der Füllfarbe eines Zeichnungsobjektes mit Schatten oder 3D-Effekt wird die Farbe des Schattens oder 3D-Effektes nicht geändert

Das Ändern der Füllfarbe wirkt sich lediglich auf die Fläche des Zeichnungsobjektes aus. Um die Farbe des Schattens oder 3D-Effektes zu ändern, verwenden Sie die Schaltflächen Schatten oder 3D auf der Zeichnen-Symbolleiste.


Nach dem Hinzufügen eines 3D-Effektes zu einem Zeichnungsobjekt wird der Objektschatten nicht mehr angezeigt

Sie können einem Zeichnungsobjekt nicht gleichzeitig Schatten und 3D-Effekte zuweisen.


Der Rahmen eines Zeichnungsobjektes wird nicht angezeigt

•	Wenn Sie einem Zeichnungsobjekt einen 3D-Effekt hinzufügen, wird der Rahmen entfernt.

•	Der Rahmen wurde entfernt oder weist dieselbe Farbe auf wie der Hintergrund, oder das Objekt wurde mit einem Hervorhebungs- oder Prägungsschatten versehen. Um einen sichtbaren Rahmen hinzuzufügen, markieren Sie das Objekt. Klicken Sie dann auf der Zeichnen-Symbolleiste auf den Pfeil neben Linienfarbe  [image]  und anschließend auf eine Farbe für den Rahmen.


Obwohl Füllbereich, Rahmen, Schatten oder 3D-Effekt geändert wurden, werden beim Zeichnen eines Objektes die alten
Obwohl Füllbereich, Rahmen, Schatten oder 3D-Effekt geändert wurden, werden beim Zeichnen eines Objektes die alten Einstellungen angewendet

Auf das neue Zeichnungsobjekt wird der Standardstil angewendet. Um die Standardeinstellungen für das neue Objekt zu ändern, markieren Sie ein Objekt, das die gewünschten Attribute aufweist. Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Zeichnen und dann auf Vorgaben für AutoForm bestimmen.


Hinzufügen eines Schattens zu einem Zeichnungsobjekt

1	Markieren Sie das Objekt, dem Sie einen Schatten hinzufügen möchten.

2	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf Schatten  [image]  und dann auf die gewünschte Option.

Tip   Um die Farbe oder den Versatz eines Schattens zu ändern, klicken Sie auf Schatten  [image]  und anschließend auf Schatten-Einstellungen; klicken Sie dann auf der Schatteneinstellungen-Symbolleiste auf die gewünschten Optionen.


Hinzufügen von Text zu AutoFormen

Sie können den meisten AutoFormen, mit Ausnahme von Linien, Verbindungen und Freihandformen, Text hinzufügen.

•	Klicken Sie auf eine AutoForm, mit Ausnahme einer Linie, Verbindung und Freihandform, und geben Sie anschließend den Text ein.

Anmerkung   Der Text ist der AutoForm zugewiesen und wird als Teil der AutoForm erkannt. Wenn Sie den Text der Form nicht zuweisen möchten, verwenden Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste die Schaltfläche Textfeld  [image].


Ändern der Darstellung von Text in einer AutoForm oder einem Textfeld

1	Markieren Sie den zu ändernden Text in der AutoForm oder dem Textfeld.

2	Haben Sie eine AutoForm markiert, klicken Sie im Menü Format auf AutoForm und dann auf die Registerkarte Schrift.

Haben Sie ein Textfeld markiert, klicken Sie im Menü Format auf Textfeld und dann auf die Registerkarte Schrift.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.


Verschieben eines Textfeldes

•	Klicken Sie auf das Textfeld, und ziehen Sie den Rahmen.

Stellen Sie sicher, daß Sie den Rahmen und nicht einen der Größenziehpunkte ziehen. Wenn Sie einen Größenziehpunkt ziehen, verändert sich die Form des Textfeldes, während die Position in der Tabelle gleich bleibt.


Festlegen der Abstände und Ausrichten von Text, der mit einer AutoForm oder einem Textfeld verbunden ist

Wenn Text einer AutoForm, z. B. einer Legende oder einem Flußdiagrammsymbol zugeordnet ist, können Sie die Ausrichtung des Textes ändern, die Größe des Objektes an die Textmenge anpassen oder die Abstände zwischen Text und Objektrahmen ändern. Um einer AutoForm Text hinzuzufügen, klicken Sie auf die Form und geben dann den Text ein.

Was möchten Sie tun?

Text in einer AutoForm oder einem Textfeld ausrichten

Die AutoForm oder das Textfeld automatisch an die Textgröße anpassen

Den Textabstand in einer AutoForm oder einem Textfeld ändern


Automatisches Anpassen einer AutoForm oder eines Textfeldes an die Textgröße

1	Klicken Sie auf den Rahmen der AutoForm oder des Textfeldes, deren bzw. dessen Größe Sie ändern möchten.

2	Haben Sie eine AutoForm markiert, klicken Sie im Menü Format auf AutoForm und dann auf die Registerkarte Ausrichtung.

Haben Sie ein Textfeld markiert, klicken Sie im Menü Format auf Textfeld und dann auf die Registerkarte Ausrichtung.

3	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Größe.

Anmerkung   Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Größe der AutoForm oder des Textfeldes ändern, müssen Sie die Größe erneut an den Text anpassen, indem Sie wieder das Kontrollkästchen Automatische Größe aktivieren.


Ausrichten von Text in einer AutoForm oder einem Textfeld

1	Klicken Sie auf den Rahmen der AutoForm oder des Textfeldes, deren bzw. dessen Größe Sie anpassen möchten.

2	Haben Sie eine AutoForm markiert, klicken Sie im Menü Format auf AutoForm und dann auf die Registerkarte Ausrichtung.

Haben Sie ein Textfeld markiert, klicken Sie im Menü Format auf Textfeld und dann auf die Registerkarte Ausrichtung.

3	Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.


Ändern des Textabstandes in einer AutoForm oder einem Textfeld

1	Klicken Sie auf den Rahmen der AutoForm oder des Textfeldes, deren bzw. dessen Abstände Sie ändern möchten.

2	Haben Sie eine AutoForm markiert, klicken Sie im Menü Format auf AutoForm und dann auf die Registerkarte Abstände.

Haben Sie ein Textfeld markiert, klicken Sie im Menü Format auf Textfeld und dann auf die Registerkarte Abstände.

3	Passen Sie die Angaben unter Interne Grenzen an, um die Abstände zwischen Text und Objekt zu vergrößern oder zu verkleinern.


Hinzufügen oder Ändern eines besonderen Texteffektes

Sie können Texte mit Spezialeffekten versehen, indem Sie die Schaltfläche WordArt auf der Zeichnen-Symbolleiste verwenden. Sie können schattierten, schräggestellten, gedrehten und gestreckten Text sowie Text mit vordefinierten Formen erstellen. Da Texteffekte zu den Zeichnungsobjekten gehören, können Sie auch die Schaltflächen auf der Zeichnen-Symbolleiste verwenden, um den Effekt zu ändern, z. B. um einen Texteffekt mit einem Bild zu füllen.

Die Schaltfläche WordArt ersetzt das WordArt-Programm, obwohl sich dieses Programm nach wie vor auf dem Computer befindet, wenn Sie ein früheres Microsoft-Programm, wie z. B. Office, Works oder Publisher 95, in denen es enthalten ist, verwenden.

Anmerkung   Sie können die Korrekturhilfen von Microsoft Office nicht zur Rechtschreibprüfung eines WordArt-Zeichnungsobjektes heranziehen.

Was möchten Sie tun?

Einen besonderen Texteffekt hinzufügen

Den Text eines besonderen Texteffektes ändern


Hinzufügen eines besonderen Texteffektes

Texteffekte und andere Zeichnungsobjekte können lediglich zu Diagrammen, nicht aber zu Tabellen hinzugefügt werden.

1	Klicken Sie auf der Zeichnen-Symbolleiste auf WordArt  [image].

2	Doppelklicken Sie auf den gewünschten Texteffekt.

3	Geben Sie im Dialogfeld WordArt Text bearbeiten den gewünschten Text ein, wählen Sie die gewünschten Optionen aus, und klicken Sie auf OK.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und dann auf die Option.

4	Um Texteffekte hinzuzufügen oder zu ändern, verwenden Sie die Schaltflächen in der WordArt- und der Zeichnen-Symbolleiste.


Ändern des Textes eines besonderen Texteffektes

1	Klicken Sie auf den zu ändernden Texteffekt.

2	Klicken Sie auf der WordArt-Symbolleiste auf Text bearbeiten.

3	Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie dann auf OK.


Wissenswertes über Symbolleisten

Mit Hilfe von Symbolleisten können Sie Befehle in Microsoft Graph nach Ihren Erfordernissen anordnen, so daß Sie schnell darauf zugreifen können. Sie können z. B. Menüs und Schaltflächen hinzufügen bzw. entfernen oder benutzerdefinierte Symbolleisten erstellen. Sie können außerdem Symbolleisten ein- oder ausblenden und verschieben. In früheren Versionen von Microsoft Graph enthielten Symbolleisten lediglich Schaltflächen. In der aktuellen Version verfügen Sie über Schaltflächen, Menüs oder Kombinationen dieser beiden Elemente.

Die Menüleiste ist eine spezielle Symbolleiste, die am oberen Rand des Bildschirmes angezeigt wird und Menüs wie Datei, Bearbeiten und Ansicht enthält. Die Menüleiste kann auf die gleiche Weise wie integrierte Symbolleisten angepaßt werden, z. B. indem Sie Schaltflächen und Menüs hinzufügen bzw. entfernen.

Ein Menü enthält eine Liste von Befehlen. Neben einigen Befehlen werden Symbole angezeigt, so daß Sie schnell einen Bezug zwischen dem Befehl und dem zugehörigen Symbol herstellen können. Um schneller auf einen Befehl zugreifen zu können, erstellen Sie mit Hilfe des Befehls Anpassen (Menü Ansicht, Untermenü Symbolleisten). Sie können in Microsoft Graph einer Symbolleisten-Schaltfläche kein Makro zuweisen.


Ein- oder Ausblenden einer Symbolleiste

•	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Symbolleiste, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf die ein- bzw. auszublendende Symbolleiste.

Tip   Um eine unverankerte Symbolleiste schnell auszublenden, klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche Schließen  [image].


Verschieben einer Symbolleiste

1	Klicken Sie auf den Ziehpunkt zum Verschieben  [image]  bei einer verankerten Symbolleiste oder auf die Titelleiste bei einer unverankerten Symbolleiste.

2	Ziehen Sie die Symbolleiste an die gewünschte Stelle. Wenn Sie die Symbolleiste über den Rand des Anwendungsfensters hinaus ziehen, wird sie verankert.


Anpassen der Größe einer Symbolleiste

•	Um die Größe einer unverankerten Symbolleiste anzupassen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Rand, bis er die Form eines Doppelpfeils annimmt, und ziehen Sie dann den Rand der Symbolleiste.

Anmerkung   Die Größe einer verankerten Symbolleiste kann nicht geändert werden.


Erstellen einer Symbolleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

3	Klicken Sie in der Registerkarte Symbolleisten auf Neu.

4	Geben Sie im Feld Name der Symbolleiste den gewünschten Namen ein, und klicken Sie dann auf OK.

5	Um der Symbolleiste eine Schaltfläche hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte Befehle. Klicken Sie im Feld Kategorien auf eine Kategorie für den Befehl. Ziehen Sie den gewünschten Befehl aus dem Feld Befehle auf die neue Symbolleiste.

Um der Symbolleiste ein integriertes Menü hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte Befehle. Klicken Sie im Feld Kategorien auf Eingebaute Menüs. Ziehen Sie das gewünschte Menü aus dem Feld Befehle auf die eingeblendete Symbolleiste.

Um der Symbolleiste ein benutzerdefiniertes Menü hinzuzufügen, klicken Sie auf   [image].

6	Klicken Sie nach dem Hinzufügen aller gewünschten Schaltflächen und Menüs auf Schließen.


Umbenennen einer benutzerdefinierten Symbolleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

3	Klicken Sie in der Registerkarte Symbolleisten auf die benutzerdefinierte Symbolleiste, die Sie umbenennen möchten.

4	Klicken Sie auf Umbenennen.

5	Geben Sie im Feld Name der Symbolleiste den neuen Namen ein.

Anmerkung   Eine integrierte Symbolleiste kann nicht umbenannt werden.


Löschen einer benutzerdefinierten Symbolleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

3	Klicken Sie in der Registerkarte Symbolleisten auf die benutzerdefinierte Symbolleiste, die Sie löschen möchten.

4	Klicken Sie auf Löschen.

Anmerkung   Eine integrierte Symbolleiste kann nicht umbenannt werden. Wenn Sie eine integrierte Symbolleiste auswählen, wird die Schaltfläche Zurücksetzen angezeigt, mit der die Standardschaltflächen, -menüs und -untermenüs auf der Symbolleiste wiederhergestellt werden können.


Wiederherstellen der Standardschaltflächen und -menüs für eine integrierte Symbolleiste

Vorsicht   Diese Prozedur stellt die ursprünglichen Einstellungen der Symbolleiste wieder her. Alle von Ihnen vorgenommenen benutzerdefinierten Änderungen gehen verloren.

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

3	Klicken Sie in der Registerkarte Symbolleisten auf die benutzerdefinierte Symbolleiste, die Sie löschen möchten.

4	Klicken Sie auf Zurücksetzen.

Anmerkung   Eine benutzerdefinierte Symbolleiste kann nicht zurückgesetzt werden.


Gruppieren ähnlicher Schaltflächen und Menüs auf einer Symbolleiste

Um zusammengehörige Schaltflächen und Menüs zu gruppieren, können Sie zwischen den verschiedenen Gruppen auf der Symbolleiste Trennlinien einfügen. Auf der Standard-Symbolleiste werden z. B. die Schaltflächen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen als eine Gruppe zusammengefaßt und mit einer Trennlinie nach der Schaltfläche Einfügen von der nächsten Gruppe abgegrenzt.

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste ein, auf der Sie zusammengehörige Schaltflächen und Menüs gruppieren möchten.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während des Gruppiervorganges geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Um zwischen zwei Schaltflächen auf einer horizontalen Symbolleiste eine Trennlinie einzufügen, ziehen Sie die rechte Schaltfläche nach rechts. Ziehen Sie auf einer vertikal verankerten Symbolleiste die untere Schaltfläche nach unten.

Um eine Trennlinie zwischen zwei Schaltflächen zu entfernen, ziehen Sie eine der Schaltflächen in Richtung der anderen.

Anmerkung   Wenn Sie eine Schaltfläche zu weit ziehen, wird sie an eine andere Stelle auf der Symbolleiste verschoben, wobei jedoch keine Trennlinie eingefügt wird.

Tip   Um schnell Trennlinien zwischen Symbolleisten-Schaltflächen einzufügen bzw. zu entfernen, ohne das Dialogfeld Anpassen zu öffnen, halten Sie ALT gedrückt, und ziehen Sie dann die Symbolleisten-Schaltfläche.


Ändern der Breite eines Dropdown-Listenfeldes auf einer Symbolleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die zu ändernde Symbolleiste ein.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Klicken Sie auf der Symbolleiste auf das entsprechende Dropdown-Listenfeld.

5	Zeigen Sie auf den linken oder rechten Rand des Dropdown-Listenfeldes. Wenn der Mauszeiger die Form eines Doppelpfeils annimmt, ziehen Sie den Rand des Listenfeldes, um die Breite zu ändern.


Ändern des Symbols bzw. Textes einer Symbolleisten-Schaltfläche bzw. eines Menübefehls

Sie können das Symbol aller Symbolleisten-Schaltflächen und Menübefehle ändern, mit Ausnahme von Schaltflächen, bei denen durch Klicken eine Liste oder ein Menü eingeblendet wird. Sie können ein Symbol auf eine andere Symbolleisten-Schaltfläche bzw. einen anderen Menübefehl kopieren sowie Symbole in einem Grafikprogramm erstellen oder bearbeiten. Darüber hinaus können Sie auf einer Symbolleisten-Schaltfläche Text einfügen und festlegen, ob auf einem Menübefehl ein Symbol angezeigt werden soll.

Was möchten Sie tun?

Ein Symbol zwischen zwei Symbolleisten-Schaltflächen oder Menübefehlen kopieren

Ein in einem Grafikprogramm erstelltes Symbol auf einer Symbolleisten-Schaltfläche oder einem Menübefehl einfügen

Das Symbol einer Symbolleisten-Schaltfläche oder eines Menübefehls bearbeiten

Auf einem Menübefehl ein Symbol und Text oder ausschließlich Text einfügen

Text oder ein Symbol auf einer Symbolleisten-Schaltfläche einfügen


Kopieren eines Symbols zwischen zwei Symbolleisten-Schaltflächen oder Menübefehlen

Sie können ein Symbol nur dann von einer Schaltfläche zu einer anderen kopieren, wenn sich beide Schaltflächen auf Symbolleisten befinden.

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie sowohl die Symbolleiste mit dem zu kopierenden Schaltflächensymbol bzw. Menübefehl als auch die Symbolleiste mit dem zu ändernden Schaltflächensymbol bzw. Menübefehl ein.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Um das Symbol einer Symbolleisten-Schaltfläche zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleisten-Schaltfläche mit dem gewünschten Symbol, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Schaltflächensymbol kopieren.

Um das Symbol eines Menübefehls zu kopieren, klicken Sie auf das Menü, in dem sich der Befehl mit dem gewünschten Symbol befindet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menübefehl, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Schaltflächensymbol kopieren.

5	Um das kopierte Symbol auf einer Symbolleisten-Schaltfläche einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Symbolleisten-Schaltfläche, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Schaltflächensymbol einfügen.

Um das kopierte Symbol auf einem Menübefehl einzufügen, klicken Sie auf das Menü mit dem gewünschten Befehl. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menübefehl, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Schaltflächensymbol einfügen.


Einfügen eines in einem Grafikprogramm erstellten Symbols auf einer Symbolleisten-Schaltfläche oder einem Menübefehl

Damit das Symbol einwandfrei dargestellt wird, kopieren Sie eine Grafik in der Standardgröße für integrierte Schaltflächensymbole, d. h. 16 x 16 Pixel. Das Symbol für große Schaltflächen, das Sie in der Registerkarte Optionen im Dialogfeld Anpassen auswählen können, wird an die Größe der Schaltfläche angepaßt.

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Kopieren Sie im Grafikprogramm die Grafik, die auf einer Symbolleisten-Schaltfläche oder einem Menübefehl eingefügt werden soll, in die Zwischenablage.

Wählen Sie, wenn möglich, ein Format für die kopierte Grafik aus (Bitmap oder Bild).

3	Wechseln Sie zu Microsoft Graph.

4	Blenden Sie die Symbol- oder Menüleiste mit dem zu ändernden Schaltflächensymbol bzw. Menübefehl ein.

5	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

6	Um das kopierte Symbol auf einer Symbolleisten-Schaltfläche einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleisten-Schaltfläche mit dem zu ändernden Symbol, und klicken sie dann im Kontextmenü auf Schaltflächensymbol einfügen.

Um das kopierte Symbol auf einem Menübefehl einzufügen, klicken Sie auf das Menü, in dem sich der Befehl mit dem zu ändernden Symbol befindet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menübefehl, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Schaltflächensymbol einfügen.


Bearbeiten des Symbols einer Symbolleisten-Schaltfläche oder eines Menübefehls

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbol- oder Menüleiste mit dem zu ändernden Schaltflächensymbol bzw. Menübefehl ein.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Um das Symbol einer Symbolleisten-Schaltfläche zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Schaltfläche, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Schaltflächensymbol bearbeiten.

Um das Symbol eines Menübefehls zu bearbeiten, klicken Sie auf das Menü, das den Befehl mit dem zu ändernden Symbol enthält. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menübefehl, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Schaltflächensymbol bearbeiten.

5	Wählen Sie die gewünschten Bearbeitungsoptionen aus.

Um Hilfe zu einer Option anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen  [image]  und klicken Sie dann auf die Option.


Hinzufügen einer Schaltfläche zu einer Symbolleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste ein, der Sie eine Schaltfläche hinzufügen möchten.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte Befehle.

5	Klicken Sie im Feld Kategorien auf eine Kategorie für den Befehl, den die Schaltfläche ausführen soll.

6	Ziehen Sie den gewünschten Befehl oder das Makro aus dem Feld Befehle auf die eingeblendete Symbolleiste.


Löschen einer Symbolleisten-Schaltfläche

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die zu ändernde Symbolleiste ein.

3	Halten Sie ALT gedrückt, und ziehen Sie die Schaltfläche aus der Symbolleiste heraus.

Anmerkung   Wenn Sie eine integrierte Symbolleisten-Schaltfläche löschen, ist diese weiterhin im Dialogfeld Anpassen verfügbar. Das Löschen einer benutzerdefinierten Schaltfläche ist jedoch endgültig. Um eine benutzerdefinierte Symbolleisten-Schaltfläche zu entfernen und zur späteren Verwendung zu speichern, erstellen Sie eine Symbolleiste, auf der aktuell nicht benötigte Schaltflächen abgelegt werden. Verschieben Sie die Schaltfläche auf diese Symbolleiste, die Sie anschließend ausblenden.


Verschieben oder Kopieren einer Symbolleisten-Schaltfläche

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie sowohl die Symbolleiste mit der zu verschiebenden bzw. zu kopierenden Schaltfläche ein als auch die Symbolleiste, auf der die Schaltfläche eingefügt werden soll.

3	Um eine Symbolleisten-Schaltfläche zu verschieben, halten Sie ALT gedrückt, und ziehen Sie die Schaltfläche dann an eine neue Stelle auf derselben oder einer anderen Symbolleiste.

Um eine Symbolleisten-Schaltfläche zu kopieren, halten Sie STRG+ALT gedrückt, und ziehen Sie die Schaltfläche dann an eine neue Stelle.


Wiederherstellen der Standardeinstellungen einer integrierten Symbolleisten-Schaltfläche oder eines Menübefehls

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste mit der Schaltfläche oder dem Menübefehl ein, dessen Standardeinstellungen wiederhergestellt werden sollen.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Um eine Symbolleisten-Schaltfläche wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Schaltfläche, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Zurücksetzen.

Um einen Menübefehl wiederherzustellen, klicken Sie auf das Menü mit dem entsprechenden Befehl. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menübefehl, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Zurücksetzen.

Anmerkungen

•	Der Befehl Zurücksetzen stellt das ursprüngliche Symbol sowie den Standardnamen und -befehl der integrierten Symbolleisten-Schaltfläche bzw. des Menübefehls wieder her.

•	Der Befehl Zurücksetzen steht nicht für benutzerdefinierte Schaltflächen oder Schaltflächen, bei denen durch Klicken eine Liste angezeigt wird, zur Verfügung.


Einfügen von Text oder einem Symbol auf einer Symbolleisten-Schaltfläche

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste mit der zu ändernden Schaltfläche ein.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde Symbolleisten-Schaltfläche, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf die gewünschte Option.

Anmerkung   Das Text- und Symbolformat einer Schaltfläche, bei der durch Klicken eine Liste oder ein Menü eingeblendet wird, kann nicht geändert werden.


Einfügen eines Symbols mit Text oder ausschließliches Einfügen von Text auf einem Menübefehl

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Befindet sich der zu ändernde Menübefehl auf einer Symbolleiste, blenden Sie die Symbolleiste ein.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Klicken Sie auf der Menü- oder Symbolleiste auf das Menü mit dem zu ändernden Menübefehl.

5	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu ändernden Menübefehl, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf die gewünschte Option.

Anmerkungen

•	Einige Befehle verfügen nicht über ein zugeordnetes Symbol und können auf einem Menü lediglich als Text dargestellt werden.

•	Ein Menübefehl kann nicht ausschließlich als Symbol dargestellt werden. Wenn Sie jedoch für einen Menübefehl das Format Standard auswählen und ihn dann auf eine Symbolleiste kopieren oder verschieben, wird der Befehl auf der Symbolleiste als Symbol angezeigt.


Umbenennen eines Menübefehls oder einer Symbolleisten-Schaltfläche

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste mit dem zu ändernden Menübefehl oder der Symbolleisten-Schaltfläche ein.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Um einen Menübefehl umzubenennen, klicken Sie auf das Menü mit dem zu ändernden Befehl, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Befehl, geben Sie im Feld Name den Namen ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.

Wenn Sie Befehle mit Hilfe der Tastenkombination ALT+beliebiger Buchstabe auswählen, fügen Sie vor dem zu verwendenden Buchstaben ein kaufmännischen Und-Zeichen (&) ein. Verwenden Sie einen Buchstaben, der nicht bereits durch einen anderen Befehl im selben Menü belegt ist. Der Buchstabe wird im Menü unterstrichen.

Um eine Symbolleisten-Schaltfläche umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, geben Sie im Kontextmenü im Feld Name den Namen ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.

Anmerkung   Wenn auf der Symbolleisten-Schaltfläche kein Text dargestellt wird, können Sie die Namensänderung lediglich im zugehörigen QuickInfo überprüfen. Informationen zur die Anzeige von Text, einem Symbol oder beidem auf einer Symbolleisten-Schaltfläche erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Verschieben von Menüs

Sie können ein Menü zwischen Symbol-Menüleisten verschieben oder kopieren. Sie können auch ein Untermenü, das über einen Ziehpunkt zum Verschieben  [image]  verfügt, von der Zeichnen-Symbolleiste an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm ziehen, um eine unverankerte Symbolleiste zu erstellen. Wenn ein Untermenü nicht über einen Ziehpunkt zum Verschieben verfügt, kann es nicht verschoben werden.

Was möchten Sie tun?

Ein Menü auf eine Symbol- oder Menüleiste verschieben oder kopieren

Ein Untermenü der Zeichnen-Symbolleiste an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm verschieben


Verschieben eines Untermenüs der Zeichnen-Symbolleiste an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm

Das Dialogfeld Anpassen (Menü Ansicht, Untermenü Symbolleiste) ist zum Verschieben von Untermenüs nicht erforderlich.

1	Blenden Sie die Zeichnen-Symbolleiste ein.

2	Blenden Sie das zu verschiebende Untermenü ein.

3	Klicken Sie auf den Ziehpunkt zum Verschieben  [image]  am oberen Rand des Untermenüs, und ziehen Sie das Untermenü dann an eine neue Stelle auf dem Bildschirm.

Das Untermenü wird zu einer unverankerten Symbolleiste.


Verschieben oder Kopieren eines Menüs auf eine Symbol- oder Menüleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Befindet sich das Menü, das Sie verschieben oder kopieren möchten, auf einer Symbolleiste, blenden Sie die Symbolleiste ein.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Um ein Menü zu verschieben, klicken Sie darauf, und ziehen Sie es dann an eine neue Stelle auf derselben oder auf einer anderen Symbolleiste.

Um ein Menü zu kopieren, halten Sie STRG gedrückt, und ziehen das Menü auf der Symbolleiste an eine neue Stelle.


Hinzufügen eines integrierten Menüs zu einer Symbolleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste ein, der Sie ein integriertes Menü hinzufügen möchten.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte Befehle.

5	Klicken Sie im Feld Kategorien auf Eingebaute Menüs.

6	Ziehen Sie das gewünschte Menü aus dem Feld Befehle auf die eingeblendete Symbolleiste.


Entfernen eines Menüs von einer Symbolleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste ein, von der Sie ein Menü entfernen möchten.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Ziehen Sie das zu löschende Menü aus der Symbolleiste an eine Stelle im Microsoft Graph-Fenster, an der sich keine andere Symbolleiste befindet.

Tip   Wenn Sie ein integriertes Menü löschen, ist dieses weiterhin im Dialogfeld Anpassen verfügbar. Das Löschen eines benutzerdefinierten Menüs ist jedoch endgültig. Um ein benutzerdefiniertes Menü zu entfernen und zur späteren Verwendung zu speichern, erstellen Sie eine Symbolleiste, auf der aktuell nicht benötigte Schaltflächen abgelegt werden. Verschieben Sie das Menü auf diese Symbolleiste, die Sie anschließend ausblenden.


Hinzufügen eines benutzerdefinierten Menüs zu einer Symbolleiste

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Möchten Sie einer Symbolleiste ein benutzerdefiniertes Menü hinzufügen, blenden Sie die Symbolleiste ein.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte Befehle.

5	Klicken Sie im Feld Kategorien auf Neues Menü.

6	Ziehen Sie Neues Menü aus dem Feld Befehle auf die eingeblendete Menü- oder Symbolleiste.

7	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Symbolleiste auf das neue Menü, geben Sie im Kontextmenü im Feld Name einen Namen ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.

8	Um einem benutzerdefinierten Menü einen Befehl hinzuzufügen, klicken Sie auf der Menü- oder Symbolleiste auf den Namen des benutzerdefinierten Menüs, um ein leeres Feld einzublenden. Klicken Sie im Feld Kategorien auf die gewünschte Kategorie für den Befehl, und ziehen Sie den Befehl dann aus dem Feld Befehle in das leere Feld im benutzerdefinierten Menü.


Wiederherstellen der Standardeinstellungen eines integrierten Menüs

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste mit dem Menü ein, dessen Standardeinstellungen wiederhergestellt werden sollen.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während des Gruppiervorganges geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Menü- oder Symbolleiste auf das wiederherzustellende Menü, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Zurücksetzen.

Anmerkung   Der Befehl Zurücksetzen stellt das Standardsymbol sowie die ursprünglichen Befehle und Untermenüs des integrierten Menüs wieder her.


Umbenennen eines benutzerdefinierten Menüs

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste mit dem Menü ein, das umbenannt werden soll.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während des Gruppiervorganges geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Menü- oder Symbolleiste auf das Menü, das Sie umbenennen möchten, und geben Sie dann im Kontextmenü im Feld Name einen Namen ein.


Hinzufügen eines Befehls zu einem Menü

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste mit dem Menü ein, dem Sie einen Befehl hinzufügen möchten.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte Befehle.

5	Klicken Sie im Feld Kategorien auf die gewünschte Kategorie für den Befehl.

6	Ziehen Sie den Befehl aus dem Feld Befehle über das Menü auf der Symbolleiste. Enthält das Menü eine Liste mit Menübefehlen, zeigen Sie auf die Stelle, an der der Befehl eingefügt werden soll, und lassen Sie dann die Maustaste los.


Entfernen eines Befehls aus einem Menü

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie die Symbolleiste mit dem Menü ein, das den zu löschenden Befehl enthält.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während der Bearbeitung geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Klicken Sie auf der Menü- oder Symbolleiste auf das Menü mit dem zu löschenden Befehl.

5	Ziehen Sie den zu löschenden Befehl aus dem Menü heraus.


Verschieben oder Kopieren eines Menübefehls

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Blenden Sie sowohl die Symbolleiste mit dem Menü ein, das den zu verschiebenden bzw. zu kopierenden Befehl enthält, als auch die Symbolleiste mit dem Menü, in dem der Befehl eingefügt werden soll.

3	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

Da das Dialogfeld Anpassen während des Gruppiervorganges geöffnet sein muß, müssen Sie es gegebenenfalls verschieben.

4	Klicken Sie auf der Menü- oder Symbolleiste auf das Menü mit dem Befehl, den Sie verschieben oder kopieren möchten.

5	Um den Befehl zu verschieben, ziehen Sie ihn über das gewünschte Menü. Wird im Menü eine Liste mit Befehlen angezeigt, zeigen Sie auf die Stelle, an der der Befehl eingefügt werden soll, und lassen Sie dann die Maustaste los.

Um den Befehl zu kopieren, halten Sie STRG gedrückt, und ziehen Sie den Befehl über das gewünschte Menü. Wird im Menü eine Liste mit Befehlen angezeigt, zeigen Sie auf die Stelle, an welcher der Befehl eingefügt werden soll, und lassen Sie dann die Maustaste los.


Ein- oder Ausblenden von Symbolleisten-QuickInfos

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

3	Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen.

4	Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen QuickInfos auf Symbolleisten anzeigen.

Anmerkung   Wenn Sie das Kontrollkästchen QuickInfos auf Symbolleisten anzeigen aktivieren oder deaktivieren, wirkt sich diese Einstellung auf alle Microsoft Office-Programme aus.


Ändern der Größe von Symbolleisten-Schaltflächen

1	Klicken Sie im Programm, in dem Sie ein Microsoft Graph-Diagramm erstellt haben, auf ein Diagramm, zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Wenn Sie zum Bearbeiten auf das Microsoft Graph-Diagramm doppelgeklickt haben, schließen Sie Microsoft Graph, indem Sie in dem Programm auf das Dokument, das Formular oder die Folie klicken, und führen Sie dann Schritt 1 aus.

2	Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie dann auf Anpassen.

3	Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen.

4	Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Große Schaltflächen.

Anmerkung   Wenn Sie das Kontrollkästchen Große Schaltflächen aktivieren oder deaktivieren, wirkt sich diese Einstellung auf alle Microsoft Office-Programme aus.


Wie können Symbolleisten und Menüs nach dem Entfernen des Befehls Symbolleisten geändert werden?

•	Um eine Symbolleiste anzupassen, wenn Sie den Befehl Symbolleisten aus dem Menü Ansicht oder die Menüs selbst entfernt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Symbolleiste oder die Menüleiste, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Anpassen.

•	Um alle Befehle im Menü Ansicht (einschließlich des Befehls Symbolleisten) wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Symbolleiste oder die Menüleiste, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Anpassen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menü Ansicht, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Zurücksetzen. Möchten Sie nicht alle Befehl im Menü Ansicht zurücksetzen, können Sie auch nur den Befehl Symbolleisten zurücksetzen. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

•	Um das Menü Ansicht in der Menüleiste wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Symbolleiste oder die Menüleiste, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Anpassen. Klicken Sie auf die Registerkarte Befehle. Klicken Sie im Feld Kategorien auf Eingebaute Menüs. Ziehen Sie das Menü Ansicht im Feld Befehle in die Menüleiste.


Problembehandlung bei Microsoft Graph

Wobei benötigen Sie Hilfe?

Das gewünschte Menü, ein Befehl, eine Symbolleisten-Schaltfläche, eine Registerkarte oder eine Dialogfeldoption wird nicht angezeigt.

Die Tabelle kann nicht gedruckt werden.

Im Diagramm werden die Daten nicht in der gewünschten Weise dargestellt.

Im Punkt (XY)-Diagramm werden die eingegebenen Werte auf der horizontalen Achse (X) nicht dargestellt.

Nach der Eingabe von neuem Text oder Zahlen in der Tabelle werden die Datenbeschriftungen nicht aktualisiert.

Auf der horizontalen Achse des Diagramms wird kein Text angezeigt.

Zwischen den im Diagramm dargestellten Datumsangaben befinden sich Zwischenräume.

Der Schriftgrad im Diagramm hat sich geändert.

Die zur Erstellung eines Diagramms verwendeten Daten werden nicht mehr angezeigt.


Die Tabelle kann nicht gedruckt werden

Um die zur Erstellung eines Diagramms verwendeten Daten zu drucken, gehen Sie nach einem der folgenden Verfahren vor:

•	Wenn Sie ein Linien-, Flächen-, Säulen-, Netz- oder Balkendiagramm erstellt haben, fügen Sie dem Diagramm eine Datentabelle hinzu. Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagramm-Optionen, und aktivieren Sie dann in der Registerkarte Datentabelle das Kontrollkästchen Datentabelle anzeigen.

•	Kopieren Sie die Daten aus der Tabelle in das Programm, in das Sie das Diagramm eingefügt haben, z. B. ein Word-Dokument oder eine PowerPoint-Präsentation. Klicken Sie auf Datenblattansicht  [image], um zur Tabelle zu wechseln, und markieren Sie dann die zu kopierenden Zellen. Klicken Sie in Microsoft Graph auf Kopieren  [image], wechseln Sie zu dem anderen Programm, und klicken Sie dann im Menü Bearbeiten dieses Programms auf Einfügen.


Das gewünschte Menü, ein Befehl, eine Symbolleisten-Schaltfläche, eine Registerkarte oder eine Dialogfeldoption wird nicht
Das gewünschte Menü, ein Befehl, eine Symbolleisten-Schaltfläche, eine Registerkarte oder eine Dialogfeldoption wird nicht angezeigt

•	Die Microsoft Graph-Menüs und -Symbolleisten werden eingeblendet, wenn Sie auf ein Microsoft Graph-Diagramm doppelklicken, oder wenn Sie im Menü Einfügen auf Objekt klicken und dann ein Microsoft Graph-Objekt auswählen.

•	Der Name des Befehls, der im Menü Format für ein markiertes Diagrammelement angezeigt wird, hängt vom Elementtyp ab. Wenn Sie z. B. eine Datenreihe markieren, wird im Menü Format als erster Befehl Markierte Datenreihen angezeigt. Sie können auch auf ein Diagrammelement doppelklicken, um die für das Element zur Verfügung stehenden Formatierungsoptionen einzublenden. Weitere Informationen zum Markieren von Diagrammelementen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

•	Einige Befehle stehen lediglich zur Verfügung, wenn die Tabelle aktiv ist. Um zwischen Tabelle und Diagramm zu wechseln, klicken Sie auf Datenblattansicht  [image].


Nach der Eingabe von neuem Text oder Zahlen in der Tabelle werden die Datenbeschriftungen nicht aktualisiert

Microsoft Graph hebt die Verknüpfungen zwischen den Datenbeschriftungen und den zugrundeliegenden Tabellendaten auf, wenn Sie Informationen direkt in die Datenbeschriftungen im Diagramm eingeben. Um die Verknüpfungen zwischen den Datenbeschriftungen und der Tabelle wiederherzustellen, löschen Sie die Datenbeschriftungen, und fügen Sie sie erneut ein. Klicken Sie auf die zu löschenden Datenbeschriftungen, und drücken Sie ENTF. Informationen zum Hinzufügen von Datenbeschriftungen zu einem Diagramm erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Im Punkt (XY)-Diagramm werden die eingegebenen Werte auf der horizontalen Achse (X) nicht dargestellt

•	Wenn auf der Rubrikenachse anstatt der gewünschten Werte Zahlen, wie z. B. 1, 2, 3, 4, angezeigt werden, haben Sie bei der Erstellung des Diagramms möglicherweise ein Liniendiagramm anstelle eines Punkt (XY)-Diagramms ausgewählt. Klicken Sie im Dialogfeld Diagrammtyp (Befehl Diagrammtyp, Menü Diagramm) im Feld Diagrammtyp auf Punkt (XY). Wenn Sie die Datenpunktmarkierungen durch eine Linie verbinden möchten, klicken Sie auf einen Punkt (XY)-Untertyp, in dem eine Verbindungslinie angezeigt wird.

•	Stellen Sie sicher, daß Sie die Daten für das Punkt (XY)-Diagramm in der Tabelle in der richtigen Reihenfolge eingeben. Die obere Reihe (bzw. linke Spalte) der markierten Daten stellt die X-Datenreihe dar, und jede nachfolgende Reihe (bzw. Spalte) stellt eine Y-Datenreihe dar. Ein Beispiel für die Darstellung von Daten in einem Punkt (XY)-Diagramm erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

•	Stellen Sie sicher, daß auf der X-Achse die richtige Zeile bzw. Spalte dargestellt wird. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Auf der horizontalen Achse des Diagramms wird kein Text angezeigt

Wenn einige der Rubrikennamen nicht auf der horizontalen Achse des Diagramms angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

•	Klicken Sie auf das Diagramm, und ziehen Sie dann einen der Ziehpunkte zur Größenänderung, um das Diagramm zu vergrößern. Beim Ändern der Diagrammgröße werden standardmäßig auch die Schriftgrade proportional angepaßt.

•	Klicken Sie auf die Achse, dann auf den Pfeil neben Schriftgrad  [image] und anschließend auf einen kleineren Schriftgrad.

•	Doppelklicken Sie auf die Achsenbeschriftungen, und ändern Sie dann in der Registerkarte Ausrichtung den Drehwinkel. Wenn der Winkel 0, 90 oder  – 90 Grad beträgt, wird der Text umbrochen.


Der Schriftgrad im Diagramm hat sich geändert

Die Schriftgrade in einem Diagramm werden standardmäßig proportional angepaßt, wenn Sie die Größe des Diagramms ändern. Wenn die Schriftgrade in einem Diagramm nicht geändert werden sollen, markieren Sie die Diagrammfläche, indem Sie auf die leere Fläche zwischen dem Diagrammrahmen und der Zeichnungsfläche klicken. Klicken Sie im Menü Format auf Markierte Diagrammfläche, dann auf die Registerkarte Schrift, und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Automatisch anpassen.


Die zur Erstellung eines Diagramms verwendeten Daten werden nicht mehr angezeigt

•	Die zur Erstellung eines Diagramms verwendeten Daten verbleiben in der Tabelle. Wenn Sie zwischen Tabelle und Diagramm wechseln, indem Sie auf Datenblattansicht  [image] oder im Menü Ansicht auf Datenblatt klicken, blendet Microsoft Graph die Tabelle aus. Um die Tabelle einzublenden, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche oder den Befehl. Um zwischen Tabelle und Diagramm zu wechseln, ohne daß die Tabelle ausgeblendet wird, klicken Sie auf die Tabelle oder das Diagramm.

•	Wenn Sie außerhalb des Diagramms klicken, um zum Programm mit dem Diagramm zurückzukehren, wird Microsoft Graph geschlossen. Um Microsoft Graph erneut zu starten, doppelklicken Sie auf das Diagramm.


Im Diagramm werden die Daten nicht in der gewünschten Weise dargestellt

In jedem Diagrammtyp werden Daten auf andere Weise dargestellt und dabei verschiedene Aspekte hervorgehoben. Ein Kreisdiagramm empfiehlt sich z. B. zur Veranschaulichung des Verhältnisses von Teilen zu einem Ganzen; ein Säulendiagramm hingegen ist eher für einen Vergleich von Elementen oder zur Darstellung von Änderungen über einen Zeitraum hinweg geeignet. Beispiele zu Diagrammtypen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.

Sie können verschiedene Diagrammtypen in einem Diagramm miteinander kombinieren. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Zwischen den im Diagramm dargestellten Datumsangaben befinden sich Zwischenräume

Wenn die Tabellendaten für die Rubrikenachse das Zahlenformat Datum besitzen, verwendet Microsoft Graph im Diagramm automatisch einen besonderen Achsentyp, die sogenannte Zeitachse. Auf einer Zeitachse werden alle Datumsangaben, für die keine Daten existieren, als leere Kategorien dargestellt. Sollen diese Zwischenräume nicht angezeigt werden, z. B. wenn für den 1. Jan., 15. Jan., 3. Feb., 12. Feb. und 2. Mär. keine Daten vorhanden sind, und Sie diese Tage direkt nebeneinander im Diagramm darstellen möchten, können Sie die Zeitachse in eine Standard-Rubrikenachse umwandeln. Klicken Sie auf das Diagramm, um es zu markieren, und dann im Menü Diagramm auf Diagramm-Optionen. Klicken Sie anschließend in der Registerkarte Achsen unter Rubrikenachse (X) auf Kategorie.

Weitere Informationen zu Zeitachsen erhalten Sie, indem Sie auf  [image]  klicken.


Wenn die Elemente in der Textdatei durch Tabstops, Doppelpunkte, Semikola oder andere Zeichen getrennt sind, wählen Sie Getrennt aus. Sind alle Elemente in der Textdatei gleich lang, wählen Sie Feste Breite aus.


Geben Sie die Zeilennummer ein, um die erste Zeile der zu importierenden Daten festzulegen.


Klicken Sie im Feld Dateiursprung auf das Format der Textdatei.


Wählen Sie das für die Daten verwendete Trennzeichen aus.


Teilt die durch Tabstops getrennten Daten in Spalten.


Teilt die durch Semikola getrennten Daten in Spalten.


Teilt die durch Kommata getrennten Daten in Spalten.


Teilt die durch Leerzeichen getrennten Daten in Spalten.


Teilt die Daten mit Hilfe des für die Daten verwendeten, benutzerdefinierten Trennzeichens in Spalten.


Klicken Sie auf Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln, wenn die Daten zwischen Datenfeldern ein aus mehreren Zeichen zusammengesetztes Trennzeichen enthalten oder wenn mehrere benutzerdefinierte Trennzeichen eingesetzt wurden.


Wählen Sie das in den Daten enthaltene Trennzeichen aus. Wird das gewünschte Trennzeichen nicht angezeigt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anderes, und geben Sie dann im Feld, in dem sich die Einfügemarke befindet, ein oder mehrere Zeichen ein.


Unter Vorschau der markierten Daten zeigen Linien mit Pfeilen an, daß für eine Spalte oder ein Feldtrennzeichen eine Leerzeile gefunden wurde. Klicken Sie auf die gewünschte Stelle, um eine zusätzliche Leerzeile zu erstellen. Doppelklicken Sie auf die Linie, um eine bestehende Leerzeile zu entfernen. Klicken Sie auf eine Leerzeile, und ziehen Sie diese, um sie an eine andere Stelle im Text zu verschieben.


Wählen Sie unter Vorschau der markierten Daten die Spalte aus. Klicken Sie anschließend unter Datenformat der Spalten auf das Datenformat, das auf die markierte Spalte mit konvertiertem Text angewendet werden soll. Wenn Sie ein Datenformat für die markierte Spalte ausgewählt haben, zeigt die Spaltenüberschrift unter Vorschau der markierten Daten das angewendete Format an. Wenn Sie Datum auswählen, klicken Sie im Feld Datum auf ein Datumsformat.

Um beim Importieren der Textdatei eine Datenspalte auszuschließen, wählen Sie die Spalte unter Vorschau der markierten Daten aus, und klicken Sie dann auf Spalten nicht importieren (überspringen).


Zeigt an, wie der Text in Spalten unterteilt in der Tabelle dargestellt wird.


Auswählen eines anderen Diagrammtyps

In der Regel können Sie bei 2D-Diagrammen sowohl den Diagrammtyp einer Datenreihe als auch des gesamten Diagramms ändern. Bei Punkt- (XY) und Blasendiagrammen ist es jedoch nur möglich, den Typ des gesamten Diagramms zu ändern. Bei den meisten 3D-Diagrammen wirkt sich eine Änderung des Diagrammtyps auf das gesamte Diagramm aus. In dreidimensionalen Balken- und Säulendiagrammen kann eine Datenreihe in ein Kegel-, Zylinder- oder Pyramidendiagramm umgewandelt werden.

1	Um den Diagrammtyp einer Datenreihe zu ändern, klicken Sie auf die Datenreihe.

Möchten Sie den Typ des gesamten Diagramms ändern, stellen Sie sicher, daß kein Diagrammelement markiert ist.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagrammtyp.

3	Klicken Sie in der Registerkarte Standardtypen oder Benutzerdefinierte Typen auf den gewünschten Diagrammtyp.

Um eine Datenreihe in einem dreidimensionalen Balken- oder Säulendiagramm als Zylinder, Kegel oder Pyramide darzustellen, klicken Sie im Feld Diagrammtyp in der Registerkarte Standardtypen auf Zylinder, Kegel oder Pyramide, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Auf Auswahl anwenden.

Anmerkung   Wenn Sie das Kontrollkästchen Auf Auswahl anwenden deaktivieren, ändert Microsoft Graph den Diagrammtyp des gesamten Diagramms auch dann, wenn eine einzelne Datenreihe markiert wurde.


Speichern eines benutzerdefinierten Diagrammtyps als Grundlage für andere Diagramme

1	Formatieren Sie das Diagramm mit dem gewünschten Diagrammtyp, Farben und anderen Optionen.

2	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagrammtyp.

3	Klicken Sie in der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen auf Benutzerdefiniert.

4	Klicken Sie auf Hinzufügen.

5	Geben Sie im Feld Formatname einen Namen ein.

Möchten Sie eine Erläuterung hinzufügen, geben Sie im Feld Beschreibung den entsprechenden Text ein.

6	Klicken Sie auf OK.


Löschen eines benutzerdefinierten angepaßten Diagrammtyps

Ein vordefinierter angepaßter Diagrammtyp kann nicht gelöscht werden.

1	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagrammtyp.

2	Klicken Sie in der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen auf Benutzerdefiniert.

3	Klicken Sie im Feld Diagrammtyp auf das zu löschende Format.

4	Klicken Sie auf Löschen und dann auf OK.


Freigeben eines angepaßten Diagrammtyps für andere Benutzer

1	Öffnen Sie auf den Computern der betreffenden Benutzer eine Kopie des Dokumentes mit dem freizugebenden angepaßten Diagrammtyp, und doppelklicken Sie dann auf das Diagramm, um die Menüs von Microsoft Graph zu aktivieren.

2	Fügen Sie den angepaßten Diagrammtyp als neuen angepaßten Diagrammtyp hinzu.

Wie wird's gemacht?


Ändern des Standarddiagrammtyps

Der Standarddiagrammtyp in Microsoft Graph ist ein Säulendiagramm. Wenn Sie vorwiegend andere Diagrammtypen erstellen, z. B. Liniendiagramme, können Sie den Standarddiagrammtyp ändern. Liegt bereits ein Diagramm dieses Typs mit den gewünschten Elementen und Formaten vor, können Sie es als Standarddiagrammtyp verwenden.

Was möchten Sie tun?

Den Standarddiagrammtyp ändern

Das markierte Diagramm als Standarddiagrammtyp verwenden


Verwenden des markierten Diagramms als Standarddiagrammtyp

1	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagrammtyp.

2	Klicken Sie in der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen auf Standard Diagrammtyp und dann auf Ja.

3	Wird das Dialogfeld Benutzerdefiniertes AutoFormat hinzufügen eingeblendet, geben Sie im Feld Formatname einen Namen und im Feld Beschreibung eine Erläuterung ein, und klicken Sie dann auf OK.


Ändern des Standarddiagrammtyps

1	Klicken Sie im Menü Diagramm auf Diagrammtyp.

2	Klicken Sie in der Registerkarte Standardtypen oder Benutzerdefinierte Typen auf den gewünschten Diagrammtyp.

In der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen werden das aktuelle Standarddiagramm, die vordefinierten angepaßten Diagrammtypen und die von Ihnen hinzugefügten angepaßten Diagrammtypen aufgelistet. Sie können ein Diagramm des bevorzugten Typs mit den gewünschten Elementen und Formaten erstellen und dann als angepaßten Diagrammtyp speichern.

Wie wird's gemacht?

3	Klicken Sie auf Standard Diagrammtyp und dann auf Ja.

4	Um das Dialogfeld zu schließen, ohne den Typ des aktuellen Diagramms zu ändern, klicken Sie auf Abbrechen.

Um das Dialogfeld zu schließen und den Typ des aktuellen Diagramms zu ändern, klicken Sie auf OK.


Benutzerdefinierte Diagrammtypen

Wenn Sie ein Diagramm erstellen oder den Typ eines Diagramms ändern möchten, können Sie zwischen Standard- und benutzerdefinierten Diagrammtypen wählen.

Mit einem benutzerdefinierten Diagrammtyp, der mit einer Muster- oder Formatvorlage vergleichbar ist, können Sie das Aussehen eines Diagramms schnell ändern. Jeder benutzerdefinierte Diagrammtyp basiert auf einem Standarddiagrammtyp und enthält zusätzliche Formatierungen und Optionen, beispielsweise Legenden, Gitternetzlinien, Datenbeschriftungen, eine Sekundärachse, Farben, Muster, Füllbereiche und Anordnungsvarianten für verschiedene Diagrammelemente.

Sie können einen der integrierten benutzerdefinierten Diagrammtypen verwenden oder eigene erstellen. Benutzerdefinierte Diagrammtypen werden in Arbeitsmappen gespeichert. Integrierte Diagrammtypen befinden sich in der Datei Xl8galry.xls. Wenn Sie neue Diagrammtypen erstellen, werden diese in der Datei Xlusrgal.xls gespeichert.


Beispiele zu Diagrammtypen (Flächendiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		In einem Flächendiagramm wird das Ausmaß von Änderungen innerhalb einer bestimmten Zeit dargestellt. Durch die Anzeige der Summe der aufgezeichneten Werte wird in einem Flächendiagramm auch das Verhältnis von Teilen zu einem Ganzen verdeutlicht. In diesem Beispiel wird durch das Flächendiagramm der gesteigerte Absatz in Washington hervorgehoben und der Anteil dargestellt, den jeder einzelne Staat am Gesamtumsatz hat.


Beispiele zu Diagrammtypen (Säulendiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		In einem Säulendiagramm werden Datenänderungen innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts angezeigt bzw. Vergleiche zwischen Elementen dargestellt. Zur Herausstellung der Veränderungen innerhalb einer bestimmten Zeit werden Kategorien horizontal und Werte vertikal angeordnet. In einem gestapelten Säulendiagramm wird das Verhältnis einzelner Elemente zu einem Ganzen dargestellt. In einem perspektivischen 3D-Säulendiagramm werden Datenpunkte über zwei Achsen miteinander verglichen. Mit Hilfe dieses 3D-Diagramms können Verkäufe in Europa über vier Quartale mit denen zweier anderer Niederlassungen verglichen werden.


Beispiele zu Diagrammtypen (Balkendiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		In einem Balkendiagramm werden Vergleiche zwischen einzelnen Elementen dargestellt. Um mehr Gewicht auf den Vergleich von Werten als auf eine Zeitspanne zu legen, werden Kategorien vertikal und Werte horizontal angeordnet. Gestapelte Balkendiagramme stellen das Verhältnis einzelner Elemente zu einem Ganzen dar.


Beispiele zu Diagrammtypen (Liniendiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		Mit Hilfe eines Liniendiagramms werden Datentrends in regelmäßigen Intervallen dargestellt.


Beispiele zu Diagrammtypen (Kreisdiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		In einem Kreisdiagramm wird die proportionale Größe von Elementen einer Datenreihe im Verhältnis zur Gesamtzahl der Elemente angezeigt. Da immer nur eine Datenreihe dargestellt wird, empfiehlt sich der Einsatz dieses Diagrammtyps, wenn ein bestimmtes Element besonders hervorgehoben werden soll. Um kleine Segmente deutlicher darzustellen, können sie in einem Kreisdiagramm zu einem Element zusammengefaßt werden. Die einzelnen Bestandteile dieses Elementes werden dann in einem kleineren Kreis- oder Balkendiagramm neben dem Hauptdiagramm detailliert dargestellt.


Beispiele zu Diagrammtypen (Ringdiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		In einem Ringdiagramm wird, wie in einem Kreisdiagramm, das Verhältnis von Teilen zu einem Ganzen dargestellt, wobei jedoch mehr als eine Datenreihe angezeigt werden kann. Jeder Ring eines Ringdiagramms entspricht einer Datenreihe.


Beispiele zu Diagrammtypen (Kursdiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		Das Hoch-Tief-Schlußdiagramm wird in der Regel zur Darstellung von Aktienkursen verwendet. Dieses Diagramm kann auch zur Darstellung wissenschaftlicher Daten verwendet werden, z. B. Temperaturänderungen. Zur Erstellung von Kursdiagrammen müssen die Daten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sein. Ein Kursdiagramm, in dem die Menge dargestellt wird, verfügt über zwei Größenachsen: eine für die Spalten mit den entsprechenden Mengenangaben und eine mit den Aktienkursen. Die Menge kann in Hoch-Tief-Schlußdiagrammen oder Öffnungs-Hoch-Tief-Schlußdiagrammen dargestellt werden.


Beispiele zu Diagrammtypen (Punkt (XY)-Diagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		Mit Hilfe eines Punkt (XY)-Diagramms kann entweder das Verhältnis zwischen numerischen Werten in mehreren Datenreihen angezeigt werden, oder es können zwei Zahlengruppen als eine Reihe von XY-Koordinaten aufgezeichnet werden. In diesem Diagrammtyp, der in der Regel zur Darstellung wissenschaftlicher Daten eingesetzt wird, werden unregelmäßige Datenintervalle, sogenannte Cluster, angezeigt. Fügen Sie beim Anordnen der Daten zuerst die X-Werte in eine Zeile bzw. Spalte ein, und geben Sie dann die zugehörigen Y-Werte in die angrenzenden Zeilen bzw. Spalten ein.


Beispiele zu Diagrammtypen (Blasendiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		Ein Blasendiagramm ist mit einem Punkt (XY)-Diagramm vergleichbar. Die Größe der Datenpunktmarkierungen gibt den Wert einer dritten Variablen an. Fügen Sie beim Anordnen der Daten zuerst die X-Werte in eine Zeile bzw. Spalte ein, und geben Sie dann die zugehörigen Y-Werte und Blasengrößen in die angrenzenden Zeilen bzw. Spalten ein. Aus dem Diagramm in diesem Beispiel geht hervor, daß das Unternehmen A zwar die meisten Produkte und Marktanteile besitzt, jedoch nicht den höchsten Absatz verzeichnet.


Beispiele zu Diagrammtypen (Netzdiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		In einem Netzdiagramm verfügt jede Kategorie über eine eigene Größenachse, die vom Mittelpunkt ausgeht. Alle Werte derselben Datenreihe sind über Linien miteinander verbunden. Ein Netzdiagramm vergleicht die Durchschnittswerte mehrerer Datenreihen. In diesem Diagramm stellt die Datenreihe, die den größten Bereich abdeckt, Produkt B, das Produkt mit dem höchsten Vitamingehalt dar.


Beispiele zu Diagrammtypen (Oberflächendiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		Der Einsatz eines 3D-Oberflächendiagramms empfiehlt sich, wenn die optimale Kombination zweier Datensätze gefunden werden soll. Ähnlich wie bei topographischen Landkarten kennzeichnen die verschiedenen Farben und Muster Bereiche, die denselben Wert aufweisen. In diesem Diagramm werden die verschiedenen Kombinationen von Temperatur und Zeit angezeigt, die dieselbe Zugfestigkeit ergeben.


Beispiele zu Diagrammtypen (Kegel-, Zylinder- und Pyramidendiagramm)
Beispiele zu Diagrammtypen

Welches Beispiel soll angezeigt werden?

Säulen- diagramm Balken- diagramm Linien- diagramm Kreis- diagramm Punkt (XY)-Diagramm Flächen- diagramm Ringdiagramm Netzdiagramm Oberflächen- diagramm Blasen- diagramm Kurs- diagramm Kegel-, Zylinder- und Pyramiden- diagramm		Mit Kegel-, Zylinder- und Pyramiden-Datenpunktmarkierungen können 3D-Säulen- und Balkendiagrammen mit eindrucksvollen Effekten versehen werden.


Verbunddiagramme zur Darstellung gemischter Daten


In einem Verbunddiagramm werden zur Hervorhebung der unterschiedlichen Daten mindestens zwei Diagrammtypen verwendet. Im vorliegenden Diagramm wird eine Datenreihe in Säulenform und eine andere als Linie dargestellt. Um diesen Überlagerungseffekt zu erstellen, ändern Sie den Diagrammtyp für eine oder mehrere Datenreihen im Diagramm.

Um den Diagrammtyp einer Datenreihe zu ändern, klicken Sie auf die Datenreihe und dann im Menü Diagramm auf Diagrammtyp. Klicken Sie anschließend auf den gewünschten Diagrammtyp.


Ist der Wertebereich mehrerer Datenreihen sehr unterschiedlich oder liegen gemischte Datentypen (z. B. Preis oder Menge) vor, können Sie eine oder mehrere Datenreihen auf einer sekundären Größenachse (Y) aufzeichnen. Die Skalierung der Sekundärachse spiegelt die Werte für die zugehörigen Datenreihen wider.

Um Datenreihen entlang einer Sekundärachse zu aufzuzeichnen, klicken Sie auf die Reihen und dann im Menü Format auf Markierte Datenreihen. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Achsen und dann auf Sekundärachse.


Darstellungsart von Daten in einem Microsoft Graph-Diagramm


Microsoft Graph verwendet die Zeilen und Spalten in einer Tabelle und stellt diese in einem Diagramm als Balken, Linien, Säulen, Kreissegmente und andere Formen dar. Wenn Sie in der Tabelle einen Wert eingeben oder ändern, wird das Diagramm automatisch entsprechend angepaßt. In einem Säulendiagramm z. B. erstellt Microsoft Graph für jeden Wert in der Tabelle Säulen in der entsprechenden Höhe.


Sie können Daten in einem Diagramm basierend auf den Zeilen und Spalten in der Tabelle darstellen. Eine Gruppe zusammengehöriger Datenpunkte in einem Diagramm, die aus einer Zeile oder Spalte in einer einzelnen Tabelle erstellt wurde, wird Datenreihe genannt. Jede Datenreihe in einem Diagramm verfügt über eine eindeutige Farbe oder ein einzigartiges Muster.

Im Diagramm des Hauptbeispiels werden Daten aus den Spalten der Tabelle als Datenreihen verwendet. In den Spaltenüberschriften der Tabelle wird die für die einzelnen Datenreihen verwendete Form und Farbe angezeigt, in der Legende der Name und die Farbe.

Wenn die Zeilen in der Tabelle die Datenreihe darstellen, ...
... erstellt Microsoft Graph dieses Diagramm.


Wissenswertes über das Formatieren von Diagrammen


Sie können Datenpunktmarkierungen, der Diagramm- bzw. Zeichnungsfläche und anderen Diagrammelementen Farben, Rahmenlinien und Fülleffekte zuweisen.

	Um einen Fülleffekt zuzuweisen, wie z. B. eine Struktur oder eine Grafik, klicken Sie auf ein Diagrammelement, dann auf den Pfeil neben Füllfarbe und anschließend auf Fülleffekte. Wählen Sie in den Registerkarten Fließend, Struktur, Muster und Grafik die gewünschten Optionen aus.


Der Text in einem Diagramm kann auf die gleiche Weise wie gewöhnlicher Text formatiert werden. Klicken Sie auf den Text bzw. das Element, und ändern Sie dann die Schriftart, den Schriftgrad und die Schriftfarbe, indem Sie auf der Format-Symbolleiste auf die entsprechenden Schaltflächen klicken.

Formatierungs-Schaltflächen

	Um Text um 45 Grad nach links oder rechts zu drehen, klicken Sie auf der Diagramm-Symbolleiste auf Text nach oben drehen oder Text nach unten drehen.


Sie können den auf der Größenachse dargestellten Wertebereich festlegen und das Intervall zwischen den auf der Achse aufgezeichneten Werten ändern. Das Diagramm in diesem Beispiel beginnt nicht mit 0 (Null), sondern zeigt den Wertebereich 25 DM bis 275 DM an. Darüber hinaus können Sie festlegen, ob auf einer Achse Teilstriche aufgetragen werden.

Zahlen in einem Diagramm können auf die gleiche Weise wie Zahlen in einem Tabellenblatt formatiert werden. Um die am häufigsten verwendeten Zahlenformate zuzuweisen, klicken Sie auf die Achse oder die Datenbeschriftung mit der zu formatierenden Zahl, und wenden Sie dann das Währungs-, Prozent- oder 1.000er-Trennzeichen-Format an, indem Sie auf der Format-Symbolleiste auf die entsprechenden Schaltflächen klicken.


Für die verschiedenen Diagrammtypen stehen unterschiedliche Linien-, Balken-, Datenpunktmarkierungs- sowie weitere Optionen zur Verfügung. In Säulen- und Balkendiagrammen können Sie z. B. einen Stapeleffekt erzielen, indem Sie die Überlagerungseigenschaft für Datenreihen ändern.

Im Liniendiagramm des Hauptbeispiels wurden die diamantförmigen Datenpunktmarkierungen mit einem Schatten unterlegt und geglättete Linien verwendet.

	In diesem gestapelten Balkendiagramm werden die Datenreihen durch Linien verbunden.

Um für eine Datenreihe eine besondere Formatierung zu verwenden, klicken Sie auf die Datenreihe, dann im Menü Format auf Markierte Datenreihen, und wählen Sie anschließend in den Registerkarten Muster und Optionen die gewünschten Optionen aus.