Geben Sie hier den benutzerdefinierten Diagrammtyp ein, den Sie hinzufügen möchten. Der Name kann bis zu 31 Zeichen enthalten und wird auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen im Feld Diagrammtyp angezeigt.


Beschreiben Sie hier den benutzerdefinierten Diagrammtyp, den Sie hinzufügen möchten. Die Beschreibung kann bis zu 250 Zeichen enthalten und wird auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Typen im Feld Beispiel angezeigt, wenn Sie auf den Namen eines benutzerdefinierten Diagramms im Feld Diagrammtyp klicken.


Legt den in der Liste markierten Diagrammtyp als Standarddiagrammtyp für das Erstellen neuer Diagramme fest.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 3D-Effekt, um sämtlichen Datenpunkten in einem 3D-Blasendiagramm einen 3D-Effekt zuzuweisen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den 3D-Effekt der Datenpunktmarkierungen zu entfernen.


Weist dem markierten 3D-Oberflächendiagramm eine 3D-Schattierung zu.


Geben Sie im Feld Größe der zweiten Zeichnungsfläche einen Wert zwischen 5 und 200 ein, um die prozentuale Größe der zweiten Kreis- bzw. Balkenzeichnungsfläche im Verhältnis zur Größe des ersten Kreises in einem Kreis-aus-Kreis bzw. Balken-aus-Kreis-Diagramm festzulegen. Wenn Sie in diesem Feld beispielsweise den Wert 100 eingeben, wird die Größe der zweiten Kreis- bzw. Balkenzeichnungsfläche an die Größe der Zeichnungsfläche des ersten Kreises angepasst.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatischer Text, um die Verknüpfung von Daten in Datenbeschriftungen direkt im Tabellenblatt herzustellen. Verwenden Sie diese Option, um die Verknüpfung von Datenbeschriftungen zu Quelldaten wiederherzustellen, nachdem die Beschriftungen im Diagramm manuell geändert wurden.


Beschreibt den Typ, Untertyp oder eine Variation des im Feld Diagrammtyp ausgewählten Diagramms. Werden keine Untertypen angezeigt, ist das aktuelle Diagramm unter Umständen ein benutzerdefinierter Diagrammtyp.


Zeigt die Version und das Copyright des Microsoft-Programms an. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.


Wählen Sie unter Anzeige die gewünschten Optionen aus, um zu markiertem Text Texteffekte hinzuzufügen.


Wählen Sie im Feld Art eine Option aus, um die Linienart für Achsen, Linien bzw. Rahmen festzulegen.


Wählen Sie im Feld Farbe eine Option aus, um die Achsen-, Linien- bzw. Rahmenfarbe des markierten Objekts zu ändern.


Wählen Sie im Feld Stärke eine Option aus, um die Stärke der markierten Achse, Linie bzw. des Rahmens zu ändern.


Zeigt die Achse, die Linie bzw. den Rahmen mit den zugewiesenen Optionen an.


Weist die Standardeinstellungen für das markierte Objekt zu.


Geben Sie das Kennwort ein, um den Kennwortschutz aufzuheben. Bei Kennwörtern ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten. Die Groß- bzw. Kleinbuchstaben müssen bei der Eingabe des Kennworts exakt eingegeben werden.


Klicken Sie im Feld Kategorie auf einen Eintrag, und wählen Sie dann die gewünschten Optionen aus, um ein Zahlenformat festzulegen. Im Feld Beispiel können Sie sehen, wie markierte Zellen nach dem Zuweisen der von Ihnen gewählten Formatierung dargestellt werden. Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Zahlenformate, wie beispielsweise Produktcodes, erstellen möchten.


Zeigt das Dokument so an, wie es nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Legt fest, wie Datums- und Zeitwerte, Brüche oder benutzerdefinierte Formate angezeigt werden.


Markieren Sie unter Typ das Zahlenformat, und klicken Sie dann auf Löschen, um ein benutzerdefiniertes Zahlenformat zu entfernen. Es ist nicht möglich, integrierte Zahlenformate zu löschen.


Geben Sie eine Zahl ein, um die Anzahl der Ziffern festzulegen, die rechts vom Dezimalkomma angezeigt werden sollen.


Blendet Zahlen mit einem Währungssymbol ein.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit 1000er-Trennzeichen, um Zahlen mit einem 1.000er-Trennzeichen zu versehen.


Wählen Sie im Feld Negative Zahlen eine Option aus, um die Darstellung negativer Werte festzulegen.


Zellen mit dem Format Standard wurde kein besonderes Zahlenformat zugewiesen. Zellen mit dem Format Text werden auch dann wie Text behandelt, wenn Sie eine Zahl enthalten; diese wird jedoch so dargestellt, wie sie eingegeben wurde.


Wählen Sie im Listenfeld Horizontal eine Option aus, um die horizontale Ausrichtung von Zellinhalten zu ändern. Standardmäßig wird in Microsoft Excel Text linksbündig und Zahlen rechtsbündig ausgerichtet. Logische- sowie Fehlerwerte werden zentriert. Die Voreinstellung für die horizontale Ausrichtung ist Standard.

Änderungen der Datenausrichtung haben keine Auswirkung auf den Datentyp.


Ändert, entsprechend der von Ihnen ausgewählten Optionen, die horizontale bzw. vertikale Ausrichtung von Zellinhalten.


Wählen Sie im Feld Vertikal eine Option aus, um die vertikale Ausrichtung von Zellinhalten zu ändern. Standardmäßig wird in Microsoft Excel Text vertikal am unteren Rand der Zelle ausgerichtet. Die Voreinstellung für die horizontale Ausrichtung ist Standard.


Wählen Sie unter Ausrichtung eine Option aus, um die Ausrichtung von Text in markierten Zellen zu ändern. Wurden weitere Aursrichtungsoptionen ausgewählt, stehen die Optionen für die Drehung von Text möglicherweise nicht zur Verfügung.


Legt den Grad der Textdrehung in der markierten Zelle fest. Geben Sie im Feld Grad eine positive Zahl an, um den Text in der markierten Zelle von links unten nach rechts oben zu drehen. Verwenden Sie negative Gradwerte, um den Text in der markierten Zelle von links oben nach rechts unten zu drehen.


Richtet Zellinhalte vertikal aus.


Wählen Sie einen Schriftartnamen aus, um die Schriftart des markierten Textes zu ändern. Wählen Sie in der Registerkarte Schrift die gewünschten Optionen aus, um die Darstellung des markierten Textes zu ändern.


Ändert den Schriftschnitt des markierten Textes.


Ändert die Größe des markierten Textes. Die verfügbaren Schriftgrade richten sich nach dem ausgewählten Drucker und der Schriftart.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Durchgestrichen, um eine Linie durch markierten Text oder Zahlen zu ziehen.


Formatiert markierten Text oder Zahlen hoch gestellt.


Formatiert markierten Text oder Zahlen tief gestellt.


Wählen Sie eine Unterstreichungsart aus, um den markierten Text mit einer Unterstreichung zu formatieren.


Wählen Sie aus der Liste eine Farbe aus, um die Farbe des markierten Textes oder Objektes zu ändern.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardschrift, um die Einstellungen für Schriftart, -schnitt und -grad sowie für weitere Effekte aus der Standard-Formatvorlage zu übernehmen.


Zeigt an, wie das Dokument nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Beschreibt die im Feld Schriftart ausgewählte Schriftart.


Registerkarte Ausrichtung\rechts nach links ausrichten
Wählen Sie im Feld Textrichtung eine Option aus, um die Leserichtung und die Ausrichtung festzulegen.


Registerkarte Ausrichtung\Listenfeld rechts nach links
Legt eine feste oder variable Leserichtung und Ausrichtung fest. Klicken Sie auf die Schaltfläche Von rechts nach links, um die Ausgangsausrichtung auf rechts und die Leserichtung auf linksläufig festzulegen, und auf Von links nach rechts, um die Ausgangsausrichtung auf links und die Leserichtung auf rechtsläufig festzulegen. Klicken Sie auf Kontext, um die Attribute in Übereinstimmung mit der Sprache des eingegebenen Textes festzulegen, so dass beispielsweise bei der Eingabe eines arabischen Textes die Leserichtung auf linksläufig und die Ausrichtung auf rechts festgelegt wird.


Listet die verfügbaren Standarddiagrammtypen auf.


Klicken Sie auf die gewünschte Variante des Diagrammtyps. Werden keine Varianten angezeigt, handelt es sich bei dem aktiven Diagramm möglicherweise um einen benutzerdefinierten Diagrammtyp.


Wählen Sie den Diagrammtyp und die Formatierungsoptionen für das aktive Diagramm oder die markierten Datenreihen aus, die auf dem gewählten Diagrammtyp basieren.


Wendet den gewählten Diagrammtyp auf die markierten Datenreihen des Diagramms an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn keine Datenreihe markiert ist.


Entfernt die Formatierung, die Sie auf den Diagrammtyp oder ein beliebiges markiertes Diagrammelement angewendet haben, und stellt das Diagramm im Standardformat dar. Die Daten bleiben unverändert.


Zeigt das Erscheinungsbild des aktuell ausgewählten Diagrammtyps nach Anwendung auf die Daten an.


Zeigt die benutzerdefinierten oder integrierten benutzerdefinierten Diagrammtypen an, die von Graph zur Verfügung gestellt werden.


Zeigt die benutzerdefinierten Diagramme an.


Zeigt die benutzerdefinierten Diagramme an.


Wählen Sie den benutzerdefinierten oder in Microsoft Graph vordefinierten Diagrammtyp aus, der auf das Diagramm angewendet werden soll.


Zeigt ein Beispiel des im Feld Diagrammtyp ausgewählten benutzerdefinierten Diagrammtyps an.


Fügt der Liste der verfügbaren Diagrammtypen das aktive Diagramm hinzu.


Löscht den im Feld Diagrammtyp ausgewählten benutzerdefinierten Diagrammtyp.


Zeigt ein Beispiel des ausgewählten benutzerdefinierten Diagrammtyps an.


Startet den Microsoft Office-Assistenten. Zeigt Tipps und Hilfethemen an, mit deren Hilfe die Schritte im Assistenten ausgeführt werden können.


Fügt allen Datenpunkten im Diagramm Datenbeschriftungen hinzu oder entfernt sie.


Entfernt die Datenbeschriftungen aller Datenpunkte


Zeigt die Werte aller Datenpunkte an.


Zeigt den Gesamtprozentsatz für jeden Datenpunkt in Kreis- und Ringdiagrammen an.


Zeigt die den Datenpunkten zugewiesenen Rubrikenachsenbeschriftungen an. Bei Flächendiagrammen zeigt diese Option den Namen der Datenreihen an.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen sowohl den Gesamtprozentsatz als auch die Rubrikenachsenbeschriftung für jeden Abschnitt des Diagramms an.


Zeigt die Größen der einzelnen Blasen in einem Blasendiagramm an, die auf den Werten der dritten Datenreihe basieren.


Zeigt Legendensymbole mit der zugewiesenen Formatierung und Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 255 ein, um die Spaltenbreite dort zu ändern, wo Zellen markiert sind. Die Zahl steht für die Anzahl der Zeichen, die in der Standardschriftart innerhalb einer Zelle angezeigt werden können.


Setzt die markierten Spalten auf die Standardbreite von neun Zeichen in der Standardschriftart zurück.


Setzt die Spalte auf die Breite, die mindestens erforderlich ist, um den Inhalt der markierten Zellen anzuzeigen. Wenn Sie den Zellinhalt später ändern, müssen Sie die Zellen erneut markieren und noch einmal auf die Schaltfläche Optimale Breite klicken.


Entfernt die Werte in der markierten Tabellenzeile oder -spalte von den im zugehörigen Diagramm angezeigten Daten. Sie können eine Zeile oder Spalte auch ausschließen, indem Sie auf den Zeilen- oder Spaltenkopf in der Tabelle doppelklicken.


Gibt an, dass die markierten Zeilen von der Diagrammanzeige ausgeschlossen sind.


Gibt an, dass die markierten Spalten von der Diagrammanzeige ausgeschlossen sind.


Fügt die Werte in der markierten Tabellenzeile oder -spalte den Daten hinzu, die im zugehörigen Diagramm angezeigt werden. Sie können Zeilen oder Spalten auch einbeziehen, indem Sie in der Tabelle auf den Zeilen- oder Spaltenkopf doppelklicken.

Wenn Sie an Stelle einer oder mehrerer Zellen eine ganze Zeile oder Spalte markieren und dann im Menü Daten auf Zeile/Spalte einschließen klicken, wird die Zeile oder Spalte automatisch einbezogen. Das Dialogfeld wird nicht angezeigt.


Gibt an, dass die markierten Zeilen in die Diagrammanzeige einbezogen werden.


Gibt an, dass die markierten Spalten in die Diagrammanzeige einbezogen werden.


Entfernt die Daten oder Formate bzw. beides aus der markierten Datenreihe eines Diagramms.


Entfernt die markierten Datenreihen aus dem Diagramm. Die entfernten Quelldaten werden in der Tabelle abgeblendet dargestellt.


Entfernt jegliche zugewiesene Formatierung aus dem markierten Diagrammelement. Das Standardformat wird nicht entfernt.


Entfernt Formate und Daten aus dem Diagramm, je nachdem was Sie ausgewählt haben.


Gibt die Richtung an, in die angrenzende Zellen, Zeilen oder Spalten beim Löschen von Zellen verschoben werden.


Versetzt den Inhalt der verbleibenden Zellen nach links, um die beim Löschen von Zellen entstandene Lücke zu füllen.


Versetzt den Inhalt der verbleibenden Zellen nach oben, um die beim Löschen von Zellen entstandene Lücke zu füllen.


Löscht eine ganze Zeile.


Löscht eine ganze Spalte.


Gibt die Richtung an, in die angrenzende Zellen, Zeilen oder Spalten verschoben werden, um Platz für die eingefügten Zellen zu schaffen.


Versetzt den Inhalt der Zielzellen beim Einfügen von Zellen nach rechts.


Versetzt den Inhalt der Zielzellen beim Einfügen von Zellen nach unten.


Fügt beim Einfügen von Zellen eine ganze Zeile ein.


Fügt beim Einfügen von Zellen eine ganze Spalte ein.


Blendet die Primärachsen des Diagramms ein oder aus.


Zeigt die Rubrikenachse (X) an.


Zeigt Daten automatisch mit einer Zeitachse (X) an, wenn die Daten der X-Achse ein Datumsformat aufweisen. Zeigt bei allen anderen Daten die Standard-Rubrikenachse (X) an.


Zeigt die Daten auf der markierten Achse auch dann als Standard-Rubrikenachse (X) an, wenn sie ein Datumsformat aufweisen.


Zeigt die Rubrikenachse auch dann als Zeitachse (X) an, wenn die Achsendaten kein Datumsformat aufweisen. Zeitachsen-Teilstriche werden in regelmäßigen Abständen auf der X-Achse aufgetragen, basierend auf den Haupt- und Hilfsintervallen für Zeitangaben.


Zeigt die Größenachse (y) an.


Zeigt die Sekundärachse des Diagramms an.


Zeigt eine sekundäre Rubrikenachse (X) an.


Zeigt eine sekundäre Größenachse (Y) an.


Legt Anzeigeoptionen für die Primärachse des Diagramms fest.


Zeigt die 3D-Rubrikenachse (X) an.


Zeigt die Reihenachse (Y) in einem 3D-Diagramm an.


Zeigt die Größenachse (Z) in einem 3D-Diagramm an.


Richtet die aus Daten im Tabellenblatt erstellten Textbeschriftungen an den ausgewählten Diagrammelementen aus.


Fügt über dem Diagramm einen Titel ein.


Fügt der ausgewählten Achse einen Titel hinzu.


Zeigt unter Berücksichtigung der ausgewählten Optionen Gitternetzlinien auf der Rubrikenachse (X) an.


Zeigt Gitternetzlinien bei den Hauptintervallen der Rubrikenachse (X) an.


Zeigt Gitternetzlinien bei den Hilfsintervallen der Rubrikenachse (X) an.


Zeigt unter Berücksichtigung der gewählten Optionen Gitternetzlinien auf der Größenachse (Y) an.


Zeigt unter Berücksichtigung der gewählten Optionen Gitternetzlinien auf der Reihenachse (Y) an.


Zeigt Gitternetzlinien bei den Hauptintervallen der Reihenachse (Y) an.


Zeigt Gitternetzlinien bei den Hilfsintervallen der Reihenachse (Y) an.


Zeigt unter Berücksichtigung der ausgewählten Optionen Gitternetzlinien auf der Größenachse (Z) eines 3D-Diagramms an.


Zeigt auf der Größenachse (Z) eines 3D-Diagramms bei den Hauptintervallen Gitternetzlinien an.


Zeigt auf der Größenachse (Z) eines 3D-Diagramms bei den Hilfsintervallen Gitternetzlinien an.


Ändert das Erscheinungsbild von Wänden und Gitternetzlinien in 3D-Balken-, gestapelten 3D-Flächen- und gruppierten 3D-Säulendiagrammen in zweidimensional.


Fügt der Diagrammfläche eine Legende hinzu.


Fügt die ausgewählte Legende an der gewünschten Position ein und passt die Größe der Diagrammfläche entsprechend an.


Fügt allen Datenpunkten im Diagramm Datenbeschriftungen hinzu oder entfernt sie.


Entfernt die Datenbeschriftungen aller Datenpunkte.


Zeigt die Werte aller Datenpunkte an.


Zeigt für jeden Datenpunkt in Kreis- und Ringdiagrammen den Prozentsatz vom Ganzen an.


Zeigt für alle Datenpunkte die zugehörige Rubrikenbeschriftung an. Bei Flächendiagrammen blendet diese Option den Namen der Datenreihe ein.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen für alle Abschnitte des Diagramms den Prozentsatz vom Ganzen und die Rubrikenbeschriftungen an.


Zeigt auf der Grundlage der Werte der dritten Datenreihe die Größen der Blasen in einem Blasendiagramm an.


Zeigt Legendensymbole mit der zugewiesenen Formatierung und Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Zeigt in Kreisdiagrammen eine Linie vom Datenpunkt eines Kreissegments zu der zugehörigen Beschriftung an.


Zeigt die Werte der Datenreihen in einem Gitternetz unterhalb des Diagramms an. Diese Option ist bei Kreis-, XY(Punkt)-, Ring-, Blasen-, Netz- und Oberflächendiagrammen nicht verfügbar.


Zeigt Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der festgelegten Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Zeigt, wie sich die ausgewählten Optionen auf das Erscheinungsbild des Diagramms auswirken.


Klicken Sie auf ein Feld, und geben Sie dann den gewünschten Text für den Diagramm- und Achsentitel ein. Um in einem Diagramm- oder Achsentitel einen Zeilenwechsel einzufügen, klicken Sie im Diagramm auf den Text, dann auf die Stelle, an der Sie den Zeilenwechsel einfügen möchten, und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.


Gibt die Anzeigegröße des Diagramms in Prozent der Normalgröße an.


Klicken Sie auf einen Vergrößerungsfaktor oder von der Normalgröße abgeleiteten Prozentsatz, um die Anzeigegröße des Diagramms festzulegen.


Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um ein Diagramm um einen bestimmten Prozentsatz zu vergrößern oder zu verkleinern, je nachdem, ob Sie im Diagramm blättern, Objekte positionieren oder einzelne Elemente überprüfen möchten, und geben Sie den Prozentsatz dann im Feld Benutzerdefiniert ein.


Wählen Sie den gewünschten Schriftartnamen aus, um die Schriftart des markierten Textes zu ändern.


Versieht markierten Text oder Zahlen mit einer Kontur.


Unterlegt markierten Text oder Zahlen mit einer Schattierung.


Formatiert den Hintergrund der markierten Textabschnitte oder Zahlen mit dem von Ihnen ausgewählten Muster oder einer Farbe.


Skaliert mit einem Objekt verbundenen Text oder Zahlen proportional, wenn Sie die Größe des Objektes ändern.


Zeigt an, wie Text oder Zahlen nach der Annahme der ausgewählten Optionen aussehen.


Wählen Sie im Feld Linie eine Option aus, um die Linienart, -farbe und -stärke für eine Gitternetz- oder Rahmenlinie festzulegen.


Wendet die Standardeinstellungen für Gitternetz- oder Rahmenlinien auf die markierte Datentabelle an.


Entfernt eine Gitternetz- oder Rahmenlinie aus der markierten Datentabelle.


Wählen Sie im Feld Art eine Option aus, um eine Linienart für die Gitternetz- oder Rahmenlinie festzulegen.


Wählen Sie im Feld Farbe eine Option aus, um die Gitternetz- oder Rahmenlinienfarbe der markierten Datentabelle zu ändern.


Wählen Sie im Feld Stärke eine Option aus, um die Stärke bzw. den Durchmesser der Gitternetz- oder Rahmenlinien der markierten Datentabelle zu ändern.


Fügt neben den Datenreihennamen in der zum Diagramm gehörigen Datentabelle Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der festgelegten Farbe ein.


Zeigt an, wie die Datentabelle nach Annahme der ausgewählten Optionen aussieht.


Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Gitternetzlinien in der markierten Datentabelle eine Formatierung zuzuweisen bzw. die Formatierung zu entfernen. Die Grafik im Feld Vorschau spiegelt die zugewiesene Formatierung wider.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY), um den Schnittpunkt der Größen- bzw. Rubrikenachsen von Microsoft Graph festlegen zu lassen. Ändern Sie den Wert im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei, wenn der Schnittpunkt der markierten Achse bei einem anderen Wert auf der Achse liegen soll.


Geben Sie im Feld Achse (X) schneidet bei einen Wert für die Skalierung Größenachse (Y) ein, um den Wert für den Schnittpunkt der Achse (X) und der Größenachse (Y) festzulegen. Ist das Kontrollkästchen Automatisch aktiviert, liegt der Wert für den Schnittpunkt der Achse (X) und der Größenachse (Y) bei 0 (Null) bzw. entspricht der gegen 0 (Null) gehenden Zahl im Größenachsenbereich.

Geben Sie im Feld Größenachse (X) schneidet bei einen Wert für die markierte Skalierung Größenachse (Y) ein, um den Wert für den Schnittpunkt der Gößenachse (X) und der Größenachse (Y) festzulegen. Ist das Kontrollkästchen Automatisch aktiviert, liegt der Wert für den Schnittpunkt der Größenachse (X) und der Größenachse (Y) bei 0 (Null) bzw. entspricht der gegen 0 (Null) gehenden Zahl im Größenachsenbereich.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Rubriken, um den Schnittpunkt der Größenachse (Y) und der Rubrikenachse (X) von Microsoft Graph festlegen zu lassen. Ändern Sie den Wert im Feld Größenachse (Y) schneidet bei größter Rubrik, wenn der Schnittpunkt der ausgewählten Achse und der Größenachse (X) bei einem anderen Wert liegen soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY), um den Schnittpunkt der markierten Achse mit der Größen- bzw. Rubrikenachse von Microsoft Graph festlegen zu lassen. Ändern Sie den Wert im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei, wenn der Schnittpunkt auf der Achse bei einem anderen Wert liegen soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größen in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge der Werte auf der Achse eines Punkt (XY)-Diagramms umzukehren oder um die Richtung der Balken oder Säulen in einem Balken- oder Säulendiagramm umzukehren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bodenfläche (XY) schneidet bei Minimum, damit die Bodenfläche bzw. die Rubrikenachse, je nach 3D-Diagrammtyp, die Größenachse beim niedrigsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Bodenfläche (XY) schneidet bei eingegeben ist.


Aktivieren Sie für die Skalierung der ausgewählten Rubrikenachse (X) das Kontrollkästchen Rubrikenachse (X) schneidet bei Maximum, damit die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei eingegeben ist.

Aktivieren Sie für die Skalierung der ausgewählten Größenachse (Y) das Kontrollkästchen Größenachse (X) schneidet bei Maximum, damit die Größenachse (X) die Größenachse (Y) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Größenachse (X) schneidet bei eingegeben ist.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei Maximum, damit die Größenachse (Y) die Größenachse (X) beim höchsten Wert schneidet. Diese Option hat Vorrang vor dem Wert, der im Feld Größenachse (Y) schneidet bei eingegeben ist.


Jede Rubrik auf der Rubrikenachse ist durch eine Beschriftung gekennzeichnet und durch Teilstriche von anderen Rubriken getrennt. Sie können die Intervalle ändern, in denen Beschriftungen und Teilstriche angezeigt werden.


Geben Sie im Feld Anzahl der Reihen zwischen den Teilstrichbeschriftungen eine Zahl ein, um festzulegen, wie viele Datenreihen auf der ausgewählten Achse beschriftet werden sollen. Geben Sie eine 1 ein, um jede Reihe zu beschriften, geben Sie eine 2 ein, um jede zweite Reihe zu beschriften, geben Sie ein 3 ein, um jede dritte Reihe zu beschriften usw.


Geben Sie im Feld Anzahl der Reihen zwischen den Teilstrichen eine Zahl ein, um festzulegen, wie viele Datenreihen sich auf der ausgewählten Achse zwischen jeweils zwei Teilstrichen befinden sollen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenreihen in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge umzukehren, in der die Reihen auf der Reihenachse angezeigt werden sollen.


Schließt dieses Dialogfeld und wendet alle vorgenommenen Änderungen an.


Die Schaltfläche Abbrechen schließt dieses Dialogfeld, ohne die vorgenommenen Änderungen anzuwenden. Die Schaltfläche Beenden schließt dieses Dialogfeld und behält die vorgenommenen Änderungen bei.


Einheiten anzeigen
Verkürzt zwecks besserer Lesbarkeit den Text der Größenachsenbeschriftung. Bewegt sich der Diagrammwertebereich beispielsweise zwischen 1,000,000 und 50,000,000, können Sie die Zahlen auf der Achse in Millionen darstellen, indem Sie in der Liste Einheiten anzeigen auf Millionen klicken.


Optionsfeld Einheiten anzeigen
Wählen Sie diese Option, um eine Beschriftung anzuzeigen, in der die in der Liste Einheiten anzeigen ausgewählten Einheiten beschrieben werden. Haben Sie beispielsweise in der Liste Einheiten anzeigen den Wert Millionen gewählt, wird im Diagramm neben der Größenachse eine Beschriftung mit der Angabe "Millionen" eingeblendet.


Textabstand ändern
Ändert den Abstand zwischen der Größenachse und der Beschriftung. Je höher der eingegebene Wert, desto größer der Abstand.


Listenfeld positionieren
Klicken Sie auf den Bereich der Datenpunktmarkierung, in dem die Datenbeschriftung eingeblendet werden soll.


Setzt Rahmenoptionen für das markierte Objekt.


Wendet die Standardeinstellungen auf die Linie oder den Rahmen des markierten Objektes an.


Entfernt eine Linie oder einen Rahmen aus dem markierten Objekt. Ist das Objekt eine gezeichnete Linie, wird sie durch Klicken auf Ohne möglicherweise ausgeblendet.


Gehört zu den  benutzerdefinierten Formaten auf dem ausgewähltem Objekt.


Wählen Sie eine Option im Feld Art aus, um die Linien- oder Rahmenart festzulegen.


Wählen Sie eine Option im Feld Farbe aus, um die Linien- oder Rahmenfarbe des markierten Objektes zu ändern.


Wählen Sie eine Option im Feld Stärke aus, um die Stärke der markierten Linie oder des markierten Rahmens festzulegen.


Fügt der unteren und rechten Seite des markierten Objektes einen Schatten hinzu.


Setzt Optionen für den Hintergrund des markierten Objektes.


Wendet die Standardeinstellungen auf die Fläche des markierten Objektes an.


Entfernt die auf den Hintergrund des markierten Objektes angewendeten Einstellungen.


Klicken Sie auf die gewünschten Kästchen im Feld Muster, um das Muster und die Farbe des markierten Objektes festzulegen.


Klicken Sie im Feld Farben auf die gewünschte Farbe, um dem Diagrammelement eine Farbe zuzuweisen.


Ändert die Vordergrundfarbe der Datenpunktmarkierung.


Ändert die Hintergrundfarbe der Datenpunktmarkierung.


Klicken Sie auf Fülleffekte, um Optionen für Farben, Farbverlauf, Struktur, Muster und Grafiken zur Formatierung des markierten Objektes zu ändern.


Tauscht Vorder- und Hintergrundfarbe einer Datenreihe aus, wenn der dargestellte Wert negativ ist. Diese Option betrifft Datenreihen in Balken-, Säulen-, Flächen- und Kreisdiagrammen.


Wendet die ausgewählten Formatierungsoptionen auf alle Datenreihen an.


Zeigt ein Beispiel mit den ausgewählten Farben und Mustern an.


Geben Sie Art, Farbe und Stärke der Linien für das markierte Objekt an.


Glättet die Winkel oder eckigen Kanten in den Linien eines Linien- oder Punkt (XY)-Diagramms. Diese Funktion wirkt sich nicht auf die Daten aus.


Geben Sie Art und Stil der Datenpunktmarkierungen in Linien-, Netz- und Punkt (XY)-Diagrammen an.


Geben Sie Art, Farbe, Stärke und Darstellungsweise der Achsen für das markierte Diagramm an.


Geben Sie die Art der Haupt- und Hilfsteilstriche an, die entlang der markierten Achse angezeigt werden sollen.


Zeigt Teilstriche am Hauptgitternetz der markierten Achse an.


Blendet die Hauptteilstriche der markierten Achse aus.


Zeigt die Hauptteilstriche der markierten Achse an der Innenseite (im Diagramm) an.


Zeigt die Hauptteilstriche der markierten Achse an der Außenseite an.


Zeigt die Hauptteilstriche der markierten Achse innen und außen an.


Zeigt Teilstriche am Hilfsgitternetz der markierten Achse an.


Blendet die Hilfsteilstriche der markierten Achse aus.


Zeigt die Hilfsteilstriche der markierten Achse an der Innenseite (im Diagramm) an.


Zeigt die Hilfsteilstriche der markierten Achse an der Außenseite an.


Zeigt die Hilfsteilstriche der markierten Achse innen und außen an.


Geben Sie die Art der Teilstrichbeschriftungen für Haupt- und Hilfsstriche an, die entlang der markierten Achse angezeigt werden sollen.


Blendet Teilstrichbeschriftungen der markierten Achse aus.


Zeigt Teilstrichbeschriftungen der horizontalen Achse am unteren Rand und Teilstrichbeschriftungen der vertikalen Achse am rechten Rand der Diagrammfläche an, je nachdem, welche Achse markiert ist.


Zeigt Teilstrichbeschriftungen der horizontalen Achse am oberen Rand und Teilstrichbeschriftungen der vertikalen Achse am linken Rand der Diagrammfläche an, je nachdem, welche Achse markiert ist.


Zeigt Teilstrichbeschriftungen neben der markierten Achse an.


Zeigt die Darstellungsweise der Achse mit den gewählten Optionen an.


Sie können den Bereich bzw. die Skalierung der Werte entlang der markierten Achse ebenso ändern wie die Intervalle, in denen die Werte angezeigt werden, und den Schnittpunkt der Achsen.


Microsoft Graph berechnet automatisch die Skalierung der markierten Achse auf der Grundlage der Datenwerte. Alle Kontrollkästchen unter Automatisch sind standardmäßig aktiviert, und die Werte in den Feldern Minimum, Maximum, Hauptintervall, Hilfsintervall und Rubrikenachse (X) schneidet bei werden in Achsennähe angezeigt. Geben Sie die Werte zur Berechnung der Achsenskalierung in den darunter liegenden Feldern ein. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die Sie auf die Vorgabewerte zurücksetzen möchten.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Minimum, um den niedrigsten (gerundeten) Wert aller Datenreihen als kleinsten Wert der markierten Achse anzuzeigen.


Geben Sie einen Wert im Feld Minimum ein, um den niedrigsten Wert zu definieren, der an der markierten Achse angezeigt werden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maximum, um den größten (gerundeten) Wert aller Datenreihen als höchsten Wert der markierten Achse anzuzeigen.


Geben Sie einen Wert im Feld Maximum ein, um den größten Wert zu definieren, der an der markierten Achse angezeigt werden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hauptintervall, um das Intervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetz (falls angezeigt) der markierten Achse von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Geben Sie im Feld Hauptintervall einen Wert ein, um das Intervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetz (falls angezeigt) der markierten Achse festzulegen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hilfsintervall, um das Intervall für Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetz (falls angezeigt) auf markierten Achse von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Geben Sie im Feld Hilfsintervall einen Wert ein, um das Intervall für Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetz (falls angezeigt) auf der Größenachse (Y) selbst festzulegen.


Geben Sie einen Wert im Feld Größenachse (X) schneidet bei ein, um den Punkt festzulegen, an dem die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) schneidet. Ist das Kontrollkästchen unter Automatisch aktiviert, schneidet die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) bei 0 (Null) oder dem Wert der Größenachse, der 0 (Null) am nächsten liegt.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logarithmische Skalierung, um die in den Feldern Minimum, Maximum, Hauptintervall und Hilfsintervall angezeigten Werte für die Größenachse mit der Potenz von 10 auf der Grundlage des im Diagramm dargestellten Datenbereichs neu zu berechnen. Bei logarithmischen Diagrammen sind Nullwerte und negative Werte nicht erlaubt, und die Werte in den Feldern Hauptintervall und Hilfsintervall müssen gleich oder größer dem Wert 10 sein.


Wählen Sie diese Option, um die Richtung der Werte auf der Achse eines Punkt (XY)-Diagramms oder die Richtung der Balken oder Säulen in einem Balken- oder Säulendiagramm zu drehen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rubrikenachse (X) schneidet bei Höchstwert, wenn die Rubrikenachse (X) die Größenachse (Y) beim höchsten Wert schneiden soll. Diese Option setzt den im Feld Rubrikenachse (X) schneidet bei angegebenen Wert außer Kraft.


Jede Rubrik der Rubrikenachse wird durch eine Beschriftung gekennzeichnet und durch Teilstriche von anderen Rubriken abgetrennt. Sie können die Intervalle, an denen Beschriftungen und Teilstriche angezeigt werden, ändern. Bei 2D-Diagrammen können Sie angeben, wo die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) schneiden soll.


Geben Sie im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr. eine Rubriknummer ein, um festzulegen, bei welcher Rubrik die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) schneidet.


Geben Sie im Feld Rubrikenanzahl zwischen den Teilstrichbeschriftungen eine Zahl ein, um festzulegen, wie viele Rubriken auf der Rubrikenachse (X) beschriftet werden sollen. Geben Sie 1 ein, um jede Rubrik zu beschriften, 2, um jede zweite und 3, um jede dritte Rubrik zu beschriften usw.


Geben Sie im Feld Rubrikenanzahl zwischen den Teilstrichen eine Zahl ein, um die Rubrikenanzahl zwischen einem Teilstrichpaar auf der Rubrikenachse (X) festzulegen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Rubriken, wenn die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) am Rand der im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr. angegebenen Rubrik schneiden soll. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden die Datenpunkte zwischen den Teilstrichen angeordnet, ist es deaktiviert, werden die Datenpunkte an den Teilstrichpositionen angezeigt. Sollen die Ränder eines Flächendiagramms mit den Rändern der Diagrammfläche übereinstimmen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Rubriken.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rubriken in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge, in der die Rubriken entlang der Rubrikenachse (X) angezeigt werden, umzukehren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei größter Rubrik, wenn die Größenachse (Y) die Rubrikenachse (X) hinter der letzten Rubrik auf der Rubrikenachse schneiden soll. Diese Option setzt den Wert im Feld Größenachse (Y) schneidet bei Rubrik Nr. außer Kraft.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Z) schneidet zwischen Rubriken, um die Größenachse (Z) zwischen den Rubriken anzuzeigen. Diese Option ist nur in 3D-Linien- und in 3D-Flächendiagrammen verfügbar.


Eine Zeitachse ist eine besondere Rubrikenachsenvariante für Daten, die nach Datum organisiert sind. Microsoft Graph setzt die Zeitachse in einem Diagramm automatisch ein, wenn die Daten in der Tabelle ein Datumsformat aufweisen. Die Zeitachse im Diagramm stellt die Daten auch dann in chronologischer Reihenfolge dar, wenn sie in der Tabelle anders angeordnet sind. Zeitachsen sind in zweidimensionalen Linien-, Säulen- und Flächendiagrammen sowie in dreidimensionalen Säulen-, Linien-, Balken-, Flächen- und Oberflächendiagrammen verfügbar.


Microsoft Graph verwendet automatisch eine Zeitachse im Diagramm, wenn die Tabellendaten ein Datumszahlenformat aufweisen. Microsoft Graph berechnet die Zeiteinheiten der markierten Achse auf der Grundlage der Datenwerte. Alle Kontrollkästchen unter Automatisch sind standardmäßig aktiviert, und die automatischen Kleinst- und Maximume sowie die Werte für Haupt-, Hilfsintervall und Grundeinheit werden in Feldern neben den Beschriftungen angezeigt. Geben Sie eigene Werte in die darunter liegenden Felder ein, um die Zeitachse anzupassen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die auf die Vorgabewerte zurückgesetzt werden sollen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Minimum, um den Anfangswert oder das Minimum für die Hauptteilstriche und das Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Geben Sie im Feld Minimum den Anfangs- oder Minimum für die Hauptteilstriche und das Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse ein. Um den von Microsoft Graph bestimmten Standardwert wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Minimum.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maximum, um den Endwert oder das Maximum für die Hauptteilstriche und das Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Geben Sie im Feld Maximum den End- oder Maximum für die Hauptteilstriche und das Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse ein. Um den von Microsoft Graph bestimmten Standardwert wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maximum.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einheit, um die Zeiteinheit oder Grundeinheit, die als Intervall zwischen zwei Datumsangaben der Zeitachse verwendet werden soll, von Microsoft Graph festlegen zu lassen.


Klicken Sie auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um die Grundeinheit der Zeitachse an verschiedene Datumsebenen im Diagramm anzupassen. Die Zeit- oder Grundeinheit der Zeitachse ist die kleinste Zeitdifferenz zwischen zwei Datumsangaben innerhalb der Daten.


Geben Sie im Feld Hauptintervall einen Wert ein, um das Zeitintervall für Hauptteilstriche und Hauptgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse (X) festzulegen. Klicken Sie im Feld rechts neben dem Feld Hauptintervall auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um die Grundeinheit der Zeitachse an verschiedene Datumsebenen im Diagramm anzupassen. Die Zeitachse im Diagramm zeigt die Datumswerte auch dann in chronologischer Reihenfolge an, wenn die Daten in der Tabelle nicht chronologisch sortiert sind. Die Zeit- oder Grundeinheit der Zeitachse ist die kleinste Zeitdifferenz zwischen zwei Datumsangaben der Daten.


Geben Sie im Feld Hilfsintervall einen Wert ein, um das Zeitintervall für Hilfsteilstriche und Hilfsgitternetz (falls angezeigt) der Zeitachse (X) festzulegen. Klicken Sie im Feld rechts neben dem Feld Hilfsintervall auf Tag(e), Monat(e) oder Jahr(e), um die Grundeinheit der Zeitachse an verschiedene Datumsebenen im Diagramm anzupassen. Die Zeitachse im Diagramm zeigt die Datumswerte auch dann in chronologischer Reihenfolge an, wenn die Daten in der Tabelle nicht chronologisch sortiert sind. Die Zeit- oder Grundeinheit der Zeitachse ist die kleinste Zeitdifferenz zwischen zwei Datumsangaben der Daten.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei, wenn die Größenachse (Y) die Zeitachse (X) bei dem im Feld Minimum angegebenen Wert schneiden soll. Ändern Sie das Datum im Feld Größenachse (Y) schneidet bei, wenn die Größenachse (Y) die Zeitachse bei einem anderen Datum schneiden soll.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet zwischen Zeiten, um die Größenachse (Y) zwischen Datumsangaben anzuzeigen.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeiten in umgekehrter Reihenfolge, um die Reihenfolge, in der die Daten auf der Zeitachse (X) angezeigt werden, umzukehren.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenachse (Y) schneidet bei größter Zeit, wenn die Größenachse (Y) die Zeitachse (X) am höchsten Datumswert schneiden soll. Diese Option setzt den Datumswert im Feld Größenachse (Y) schneidet bei außer Kraft.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Durchgestrichen, um einen Strich durch die markierten Textabschnitte oder Zahlen zu ziehen.


Formatiert markierte Textabschnitte oder Zahlen als hoch gestellt.


Formatiert markierte Textabschnitte oder Zahlen als tief gestellt.


Wählen Sie eine Unterstreichungsart aus, um eine Linie unter dem markierten Text anzuzeigen.


Wählen Sie eine Farbe aus der Liste aus, um die Farbe des markierten Textes oder Objektes zu ändern.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch anpassen, um Schriftart, -schnitt, -größe und -effekte auf die Vorgabewerte zurückzusetzen.


Klicken Sie auf eine Option im Feld Hintergrund, um den Hintergrund zum Diagrammtext undurchsichtig oder transparent zu formatieren oder von Microsoft Graph automatisch festlegen zu lassen.


Beschreibt die im Feld Schriftart ausgewählte Schrift.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Quelldaten verknüpft, um die Zahlenformate der Diagrammwerte mit den Tabellenwerten zu verknüpfen. Wenn Sie Datenbeschriftungen im Diagramm manuell ändern, wird die Verknüpfung aufgehoben.


Ändert die horizontale oder vertikale Ausrichtung von Text, je nachdem, welche Optionen Sie auswählen.


Wählen Sie eine Option im Feld Horizontal, um die horizontale Ausrichtung von Text zu ändern.


Wählen Sie eine Option im Feld Vertikal, um die vertikale Ausrichtung von Text zu ändern.


Wählen Sie eine Option unter Ausrichtung, um die Textausrichtung zu ändern. Drehoptionen sind eventuell nicht verfügbar, wenn andere Ausrichtungsoptionen ausgewählt sind.


Klicken Sie auf eine Option, um die markierte Legende am unteren, oberen, linken oder rechten Rand bzw. in der oberen rechten Ecke der Diagrammfläche anzuordnen.


Fügt eine lineare Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der linearen Gleichung y = mx + b.


Fügt eine logarithmische Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der logarithmischen Gleichung y = clnx + b.


Fügt eine polynomische oder krummlinige Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der polynomischen Gleichung  [image].


Fügt eine potenzielle Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der Potenzgleichung  [image]. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Ihre Daten negative oder Nullwerte enthalten.


Fügt eine exponentielle Trendlinie ein. Diese Option erstellt eine Trendlinie mit Hilfe der Exponentialgleichung  [image]. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Ihre Daten negative oder Nullwerte enthalten.


Fügt eine Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt ein. Beim gleitenden Durchschnitt wird aus einer bestimmten, in der Option Periode festgelegten Anzahl von Punkten ein Durchschnittwert errechnet und anschließend der Durchschnittswert als Linienpunkt verwendet.


Geben Sie im Feld Ordnung einen Wert ein, um die höchste polynomische Ordnung festzulegen. Der Wert wird als Ganzzahl zwischen 2 und 6 ausgedrückt.


Geben Sie im Feld Perioden einen Wert ein, um die Anzahl der Perioden festzulegen, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden sollen.


Klicken Sie unter Trend-/Regressionstyp auf die gewünschte Option, um Trendlinien zu Datenreihen in Flächen-, Säulen-, Linien- und Punkt (XY)-Diagrammen hinzuzufügen oder den Trendlinientyp zu ändern. In 3D-, Netz-, Kreis-, Ring- oder Blasendiagrammen können Sie keine Trendlinien einfügen.


Markieren Sie die Datenreihe, für die Sie eine Trendlinie anzeigen möchten.


Gibt an, wie der Trendlinienname erstellt werden soll. Der einer Trendlinie zugewiesene Name wird in der Legende angezeigt.


Benennt die Trendlinie anhand des ausgewählten Typs und der zugehörigen Datenreihe automatisch. Der vorgeschlagene Name wird rechts neben dieser Option angezeigt.


Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, und geben Sie eine maximal 256 Zeichen umfassende Bezeichnung in das Feld ein, um der Trendlinie einen benutzerdefinierten Namen zuzuweisen.


Geben Sie in einem der beiden Felder unter Trend die gewünschten Zahlen ein, um festzulegen, wie die Regressionstrendlinien ermittelt werden sollen. Diese Option ist für Trendlinien mit gleitendem Durchschnitt nicht verfügbar.


Geben Sie im Feld Vorwärts eine Zahl ein, um die Anzahl der Perioden (oder Einheiten bei Punktdiagrammen) für die vorwärtsgerichtete Trendlinie festzulegen.


Geben Sie im Feld Rückwärts eine Zahl ein, um die Anzahl der Perioden (oder Einheiten bei Punktdiagrammen) für die rückwärtsgerichtete Trendlinie festzulegen.


Geben Sie im Feld Schnittpunkt = einen Wert ein, um den Schnittpunkt von Trendlinie und Y-Achse festzulegen. Diese Option betrifft lineare, polynomische und exponentielle Trendlinien und ist für logarithmische und potenzielle Trendlinien sowie Trendlinien mit gleitendem Durchschnitt nicht verfügbar.


Zeigt eine Regressionsgleichung für die Trendlinie in der Trendlinienbeschriftung des Diagramms an.


Zeigt ein Bestimmtheitsmaß für die Trendlinie in der Trendlinienbeschriftung des Diagramms an. Das angezeigte Bestimmtheitsmaß ist kein angepasster Wert.


Rundet die Rahmenecken des markierten Objektes.


Passt den Umfang der Textdrehung des markierten Textes an. Geben Sie im Feld Grad eine positive Zahl ein, um den markierten Text von links unten nach rechts oben zu drehen. Geben Sie eine negative Zahl ein, um den Text von links oben nach rechts unten zu drehen.


Legt den Umfang der Textdrehung des markierten Textes fest. Verwenden Sie im Feld Grad eine positive Zahl, um den markierten Text von links unten nach rechts oben zu drehen. Geben Sie eine negative Zahl ein, um den Text von links oben nach rechts unten zu drehen.


Ordnet den markierten Text vertikal an.


Schützt das markierte Objekt vor Änderungen.


Schützt den Text des markierten Objektes vor Änderungen.


Gibt an, wie Datums- und Zeitangaben, Brüche und benutzerdefinierte Formate angezeigt werden.


Stellt die Verknüpfung zwischen einem Diagrammelement und den Daten in der Tabelle wieder her. Wenn Sie das Zahlenformat in einem Diagramm geändert haben, wird die Verbindung zur Tabellenzelle unterbrochen. Klicken Sie auf das Diagrammelement, wie z. B. Datenbeschriftungen oder eine Größenachse, deren Verbindung Sie wiederherstellen möchten, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Mit Quelldaten verknüpft.


Klicken Sie auf die gewünschten Einstellungen zur vertikalen und horizontalen Ausrichtung, die auf den Text im markierten Objekt oder in den markierten Zellen angewendet werden sollen.


Klicken Sie auf die gewünschte Ausrichtung für den Text in der markierten Zelle oder im markierten Textfeld.


Richtet Text in den markierten Zellen oder im markierten Textfeld horizontal aus. Hierbei handelt es sich um die standardmäßige Textausrichtung.


Richtet den markierten Text vertikal aus, wobei die einzelnen Buchstaben untereinander dargestellt werden, so dass der Text von oben nach unten gelesen werden kann:

T

E

X

T


Richtet Text vertikal aus, von unten nach oben.


Richtet Text vertikal aus, von oben nach unten.


Passt die Größe der AutoForm automatisch an, so dass sie genau der Textgröße entspricht.


Wählen Sie im Feld Art eine Option aus, um die Linienart für eine Linie oder einen Rahmen festzulegen.


Wählen Sie im Feld Stärke eine Option aus, um die Breite oder Dicke der markierten Linie oder des markierten Rahmens zu ändern.


Wählen Sie im Feld Breite eine Option aus, um die Länge der markierten Linie zu ändern.


Zeigt das Erscheinungsbild des markierten Objektes mit den ausgewählten Optionen an.


Zeigt den Wert aller Datenpunkte an.


Zeigt Legendensymbole mit dem zugewiesenen Format und der zugewiesenen Farbe an.


Zieht Zellinhalte von der linken Seite der Zelle oder Text von der linken Seite des Textfeldes ein. Jedes Inkrement im Feld Einzug entspricht der Breite eines Zeichens.


Verhindert, dass markierte Objekte geändert, verschoben, gelöscht oder in der Größe geändert werden. Darüber hinaus müssen Sie das Kontrollkästchen Text gesperrt aktivieren, um zu verhindern, dass der Text im markierten Objekt geändert, verschoben oder gelöscht wird.

Das Sperren von Objekten wird erst wirksam, wenn das Blatt geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, klicken Sie im Menü Extras auf Schutz, dann auf Blatt schützen, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Objekte.


Verhindert, dass der Text in markierten Objekten geändert, verschoben oder gelöscht wird. Darüber hinaus müssen Sie das Kontrollkästchen Gesperrt aktivieren, um zu verhindern, dass sowohl das markierte Objekt als auch der Objekttext geändert, verschoben, gelöscht oder in der Größe geändert werden.

Das Sperren von Text in Objekten wird erst wirksam, wenn das Blatt geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, klicken Sie im Menü Extras auf Schutz, dann auf Blatt schützen, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Objekte.


Das Sperren von Objekten oder von Text in Objekten wird erst wirksam, wenn das Blatt geschützt ist. Um ein Blatt zu schützen, klicken Sie im Menü Extras auf Schutz, dann auf Blatt schützen, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Objekte.


Legt fest, wie Objekte sortiert und im Verhältnis zu den angrenzenden Zellen in der Größe geändert werden.


Stellt sicher, dass ein Grafikobjekt in einem Diagramm mit dem Diagramm verschoben und in der Größe geändert wird.


Stellt sicher, dass ein Grafikobjekt mit den darunter liegenden Zellen verschoben, jedoch nicht in der Größe angepasst wird.


Behält die Position und Größe eines Grafikobjektes auf dem Tabellenblatt bei.


Druckt markierte Grafikobjekte beim Drucken eines Tabellenblatts.


Ändert die Farbe, die Helligkeit und den Kontrast des markierten Grafikobjektes.


Legen Sie Optionen fest, um das markierte Objekt im Verhältnis zu den angrenzenden Zellen zu verschieben oder in der Größe zu ändern.


Gleitender Durchschnitt

Eine Folge von Durchschnitten, die aus den Teilen einer Datenreihe berechnet wird. In einem Diagramm glättet ein gleitender Durchschnitt die Datenschwankungen, so dass das Muster oder der Trend deutlicher sichtbar wird.


Einfügebereich

Der Zielbereich für Daten, die kopiert bzw. ausgeschnitten wurden.


Regressionanalyse

Eine für Prognosen verwendete Art der statistischen Analyse. Bei einer Regressionsanalyse wird das Verhältnis zwischen Variablen geschätzt, so dass eine gegebene Variable mit Hilfe einer oder mehrerer anderer Variablen vorausgesagt werden kann.


Bereich

Mindestens zwei Zellen auf einem Blatt. Die Zellen in einem Bereich können entweder angrenzend oder nichtangrenzend sein.


Markieren

Das Auswählen einer Zelle oder eines Zellbereichs in einem Tabellenblatt. Der nächste Befehl oder die nächste Aktion wirkt sich auf die markierten Zellen aus.


Datenbereich

Ein Zellbereich, der Daten enthält und von leeren Zellen bzw. den Rändern des Tabellenblatts umgeben ist.


Datenpunktmarkierung

Ein Balken, eine Fläche, ein Punkt, ein Segment oder ein anderes Symbol in einem Diagramm, das einen einzelnen Datenpunkt oder Wert darstellt, der aus einer Tabellenzelle stammt. Zusammengehörende Datenpunktmarkierungen in einem Diagramm bilden eine Datenreihe.


Datenbeschriftung

Eine Beschriftung, die zusätzliche Informationen zu einer Datenpunktmarkierung liefert. Eine Datenpunktmarkierung stellt einen einzelnen Datenpunkt oder Wert dar, der aus einer Tabellenzelle stammt. Datenbeschriftungen können für eine einzelne Datenpunktmarkierung, eine ganze Datenreihe oder sämtliche Datenpunktmarkierungen im Diagrammblatt verwendet werden. Je nach Diagrammtyp können Datenbeschriftungen Werte, Namen von Datenreihen bzw. Rubriken, Prozentsätze oder eine Kombination dieser Elemente anzeigen.


Datenreihe

Eine Gruppe von zusammengehörenden Datenpunkten, die in einem Diagramm gezeichnet werden und aus Zeilen oder Spalten in einem Tabellenblatt stammen. Jede Datenreihe in einem Diagramm besitzt eine eindeutige Farbe bzw. ein eindeutiges Muster. Sie können in einem Diagramm eine oder mehrere Datenreihen darstellen. Kreisdiagramme besitzen nur eine Datenreihe.


Datenpunkte

Einzelne Werte, die in einem Diagramm gezeichnet werden und aus einzelnen Zellen in einem Tabellenblatt stammen. Datenpunkte werden durch Balken, Säulen, Linien, Kreis- bzw. Ringsegmente, Punkte sowie eine Vielzahl anderer Formen dargestellt. Diese Formen werden als Datenpunktmarkierungen bezeichnet. Datenpunktmarkierungen derselben Farbe bilden eine Datenreihe.


3D-Wände und -Boden

Die Bereiche, die viele dreidimensionale Diagrammtypen umgeben und dem Diagramm eine Tiefenwirkung und Begrenzungen verleihen. Innerhalb der Zeichnungsfläche werden zwei Wände und ein Boden angezeigt.


Trendlinie

Eine grafische Darstellung des Trends bzw. der Richtung der Daten in einer Datenreihe. Trendlinien werden für die Erstellung von Prognosen, d. h. zur Regressionsanalyse verwendet. Trendlinien können Datenreihen in nichtgestapelten zweidimensionalen Flächen-, Balken-, Säulen-, Linien-, Börsen-, Punkt(XY)- und Blasendiagrammen hinzugefügt werden.


Trendlinienbeschriftung

Optionaler Text für eine Trendlinie, der die Regressionsgleichung, das Bestimmtheitsmaß oder beides enthält. Eine Trendlinienbeschriftung kann formatiert und verschoben, ihre Größe jedoch nicht geändert werden.


Fehlerindikatoren

Grafische Fehlerbalken, die mögliche Fehler (oder den Unsicherheitsgrad) bezüglich der einzelnen Datenpunktmarkierungen in einer Datenreihe ausdrücken. Sie können Datenreihen in zweidimensionalen Flächen-, Balken-, Säulen-, Linien-, Punkt (XY)- und Blasendiagrammen Y-Fehlerindikatoren hinzufügen. In Punkt (XY)- und Blasendiagrammen können auch X-Fehlerindikatoren angezeigt werden. Fehlerindikatoren können als Gruppe markiert und formatiert werden.


Legende

Ein Feld, das die Muster oder Farben anzeigt, die den Datenreihen oder Rubriken in einem Diagramm zugewiesen sind.


Gitternetzlinien in Diagrammen

Linien, die Sie einem Diagramm hinzufügen können, um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten und die Auswertung von Daten zu erleichtern. Gitternetzlinien verlaufen von den Teilstrichen auf einer Achse über die Zeichnungsfläche.


Teilstriche und Teilstrichbeschriftungen

Teilstriche sind kleine Linien, die eine Achse, ähnlich wie die Skala auf einem Lineal, unterteilen. Teilstrichbeschriftungen kennzeichnen die Rubriken, Werte oder Reihen im Diagramm. Die Teilstrichbeschriftungen werden den Tabellenzellen entnommen, die zum Erstellen des Diagramms verwendet wurden.


Achse

Eine Linie in einem Diagramm, die eine Seite des Zeichnungsbereichs begrenzt, so dass ein Bezugssystem für Messungen oder Vergleiche entsteht. Bei den meisten Diagrammen werden Datenwerte entlang der Größenachse abgetragen, die normalerweise vertikal verläuft (die Y-Achse), und Rubriken entlang der Rubrikenachse, die in der Regel horizontal verläuft (die X-Achse).


Textfeld

Ein rechteckiges Objekt in einem Diagramm, in dem Text eingegeben werden kann.


Vergleichsoperator

Ein Zeichen, das in vergleichenden Suchkriterien für den Vergleich zweier Werte verwendet wird. In der folgenden Tabelle sind die sechs Standard-Vergleichsoperatoren aufgeführt.

Operator	Bedeutung
=	Gleich
>	Größer als
<	Kleiner als
>=	Größer gleich
<=	Kleiner gleich
<>	Ungleich


Legendensymbole

Symbole in Legenden, die die Muster und Farben anzeigen, die den Datenreihen (oder Rubriken) in einem Diagramm zugewiesen sind. Die Legendensymbole werden links neben den Legendeneinträgen angezeigt. Durch das Formatieren eines Legendensymbols wird ebenfalls die zugehörige Datenpunktmarkierung formatiert.


Datentabelle in Diagrammen

Ein Gitternetz in einem Diagramm, das die für das Erstellen des Diagramms verwendeten numerischen Daten enthält. Jede Zeile in der Datentabelle entspricht einer Datenreihe. Die Datentabelle ist normalerweise an die Rubrikenachse des Diagramms angebunden und ersetzt die Teilstrichbeschriftungen auf der Rubrikenachse.


Titel in Diagrammen

Beschreibender Text, der automatisch an einer Achse ausgerichtet oder am oberen Rand eines Diagramms zentriert wird.


Aktive Zelle

Die markierte Zelle, in die Daten eingegeben werden, wenn Sie mit der Eingabe beginnen. Es ist immer nur eine Zelle aktiv. Die aktive Zelle ist von einem dicken Rahmen umgeben.


Zeichnungsfläche

In einem 2D-Diagramm die Fläche, die von den Achsen eingeschlossen ist und alle Datenreihen enthält. In einem 3D-Diagramm die Fläche, die von den Achsen eingeschlossen ist und alle Datenreihen, Rubrikennamen, Teilstrich- bzw. Achsenbeschriftungen enthält.


Diagrammfläche

Die gesamte Diagrammfläche sowie alle Diagrammelemente.


Verbindungslinien

Linien in gestapelten 2D-Balken- und 2D-Säulendiagrammen, die die Datenpunktmarkierungen in den einzelnen Datenreihen verbinden.


Bezugslinien

Linien in Linien- und Flächendiagrammen, die von einem Datenpunkt zur Rubrikenachse (X) verlaufen. Die Verwendung von Bezugslinien empfiehlt sich insbesondere in Flächendiagrammen, um die Position der einzelnen Datenpunktmarkierungen zu verdeutlichen.


Pos./neg. Abweichungsbalken

Balken in Liniendiagrammen mit zwei oder mehr Datenreihen, die auf einen Blick die Unterschiede zwischen den Datenpunkten in der ersten und der letzten Datenreihe anzeigen. Microsoft Excel verwendet automatisch weiße Balken, um anzuzeigen, dass der Punkt in der letzten Reihe größer als der in der ersten Reihe ist, und schwarze Balken, um anzuzeigen, dass der Punkt in der letzten Reihe kleiner als der Punkt in der ersten Reihe ist.


Spannweitenlinien

Linien in 2D-Liniendiagrammen, die in den einzelnen Rubriken den höchsten mit dem niedrigsten Wert verbinden.


Bestimmtheitsmaß

Das Bestimmtheitsmaß, auch als Bestimmungskoeffizient bezeichnet, ist ein Indikator, dessen Wert zwischen 0 und 1 betragen kann und der den Grad der Übereinstimmung zwischen den geschätzten Werten für eine Trendlinie und Ihren tatsächlichen Daten anzeigt. Die Verlässlichkeit einer Trendlinie ist am größten, je näher sich der Betrag des Bestimmtheitsmaßes dem Wert 1 nähert.


Scheitelpunkte

Schwarze verschiebbare Quadrate, die an den Enden und an den Schnittstellen von Linien und Kurven in bestimmten AutoFormen eingeblendet werden, wenn Sie im Menü Zeichnen (Symbolleiste Zeichnen) auf Punkte bearbeiten klicken.


Dropdownlistenfeld

Ein Steuerelement in einem Menü, auf einer Symbolleiste oder in einem Dialogfeld, in dem eine Liste der Optionen angezeigt wird, wenn Sie auf die kleinen, neben dem Listenfeld platzierten Pfeile klicken. So stellt beispielsweise das Listenfeld Schriftart auf der Symbolleiste Formatierung ein Dropdownlistenfeld dar. Sie können eine Option in das Feld eingeben oder ein Element aus der Liste auswählen.


Symbolleiste

Um eine Symbolleiste anzuzeigen, zeigen Sie im Menü Ansicht auf Symbolleisten, und klicken Sie anschließend auf die gewünschte Symbolleiste. Ist die gewünschte Symbolleiste nicht im Untermenü Symbolleisten aufgeführt, klicken Sie auf Anpassen, und aktivieren Sie anschließend in der Registerkarte Symbolleisten das entsprechende Kontrollkästchen. (Der Befehl Anpassen ist nur verfügbar, wenn Sie Microsoft Graph aufrufen, indem Sie im Menü Bearbeiten auf Diagrammobjekt und anschließend auf Öffnen klicken.)

Sollte das gewünschte Symbol nach dem Einblenden der Symbolleiste nicht angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr Symbole [image]  auf der Symbolleiste. Um Hilfe zu einer Option aufzurufen, drücken Sie UMSCHALT+F1, und klicken Sie anschließend auf die Option.


Aktivieren oder deaktivieren Sie die untergeordneten Kontrollkästchen, um die Verfahren zum Bewegen und zur Dateneingabe in der Tabelle zu ändern.


Verschiebt die aktive Zelle automatisch um eine Zeile nach unten, nachdem Sie die EINGABETASTE gedrückt haben, um einen Wert in die Zelle einzugeben. Drücken Sie UMSCHALT+EINGABE, um die aktive Zelle um eine Zeile nach oben zu verschieben.


Verschiebt und kopiert Zellen und Daten durch Ziehen.


Legt fest, wie die Datenpunkte leerer Tabellenzellen dargestellt werden.


Stellt Leerzellen als Lücken in der Linie dar, so dass die Linie aus Teilstücken besteht.


Behandelt Leerzellen als Nullen, so dass die Linie von Nullwert-Datenpunkten gegen Null fällt.


Interpoliert die Datenpunkte, die Leerzellen darstellen, und füllt die Lücken mit Verbindungslinien.


Zeigt den Namen eines Diagrammelementes an, wenn Sie den Zeiger darüber positionieren.


Zeigt den Wert einer Datenpunktmarkierung an, wenn Sie den Zeiger darüber positionieren.


Zeigt die Farbpalette an.


Die ersten acht Farben, die Microsoft Graph für Diagrammlinien verwendet. Diese Farben können Sie für alle Elemente verwenden, denen Farben zugewiesen werden können.


Die ersten acht Farben, die Microsoft Graph für Diagrammfüllbereiche verwendet. Diese Farben können Sie für alle Elemente verwenden, denen Farben zugewiesen werden können.


Zeigt das Dialogfeld Farben an. Sie können alle 56 Originalfarben der Farbpalette bearbeiten, um benutzerdefinierte Farben zu erstellen.


Setzt die Farbpalette auf die 56 Originalfarben zurück.


Aktivieren oder deaktivieren Sie die untergeordneten Kontrollkästchen, um die Namen von Diagrammelementen oder die Namen und Werte von Datenreihen ein- oder auszublenden, wenn Sie den Zeiger über Diagrammelementen positionieren.


Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Meldung angezeigt werden soll, bevor importierte Daten vorhandene Daten in der Tabelle überschreiben.


Wählen Sie unter Importieren eine Option aus, um die gesamte Tabelle oder einen markierten Bereich zu importieren. Importierte Daten können maximal 4.000 Zeilen und 4.000 Spalten umfassen; in einem Diagramm können jedoch nicht mehr als 255 Datenreihen dargestellt werden.


Importiert alle Daten der angegebenen Tabelle.


Importiert den im Feld Bereich angegebenen Datenbereich, z. B. A1:D40 oder einen benannten Bereich.


Blatt aus Arbeitsmappe auswählen
Importiert Daten aus der im Feld Blatt aus Arbeitsmappe auswählen angegebenen Tabelle oder dem angegebenen Diagramm.


Öffnet das ausgewählte Quelldokument.


Aktualisiert die Tabelle und das Diagramm anhand der Informationen in den ausgewählten Quelldokumenten.


Entfernt die Verknüpfung aus der Tabelle und dem Diagramm; diese werden bei Datenänderungen im früheren Quelldokument nicht mehr aktualisiert.


Blendet das Dialogfeld Quelle wechseln ein, in dem Sie die Verknüpfung zu einem anderen Quelldokument herstellen können.


Gibt das Quelldokument an, mit dem das Graphdiagramm aktuell verknüpft ist.


Gibt an, ob die Verknüpfung manuell oder automatisch aktualisiert wird.


Gibt den Namen des Quelldokumentes an.


Gibt die Quelle der Verknüpfung an.


Beschreibt das verknüpfte Element.


Gibt die Anwendung an, in der das Quelldokument erstellt wurde. Handelt es sich z. B. um eine Tabelle aus Microsoft Excel 97, wird in diesem Feld der Text "Microsoft Excel-Tabelle" angezeigt.


Gibt die verknüpften Daten im Quelldokument an. Ist das Quelldokument z. B. eine Microsoft Excel-Tabelle, wird der Zellbereich angezeigt, der die verknüpften Daten enthält.


Gibt das Quelldokument an, mit dem das Graphdiagramm aktuell verknüpft ist.


Geben Sie im Feld Anwendung die Anwendung an, die mit einer anderen Anwendung verknüpft werden soll. Um z. B. eine Verknüpfung zu einer Tabelle in Microsoft Excel herzustellen, geben Sie Microsoft Excel-Tabelle ein.


Geben Sie den Namen des Dokumentes ein, zu dem Sie die Verknüpfung umleiten möchten.


Geben Sie gegebenenfalls im Feld Element den Dokumentteil an, zu dem Sie die Verknüpfung umleiten möchten. Geben Sie z. B. einen Zellbereich in einem Microsoft Excel-Tabellenblatt ein.


Wendet die aktuellen Einstellungen auf das aktive Diagramm an, ohne das Dialogfeld zu schließen. Die Auswirkungen der vorgenommenen Änderungen werden im Beispieldiagramm angezeigt.


Setzt alle im Dialogfeld vorgenommenen Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück. Das Dialogfeld bleibt weiterhin geöffnet, und die Auswirkungen der vorgenommenen Änderungen werden angezeigt.


Das in diesem Dialogfeld enthaltene Beispieldiagramm spiegelt die aktuellen Einstellungen wider.


Vergrößert die Betrachtungshöhe der Ansicht in 5-Grad-Schritten. Für Diagramme, mit Ausnahme von Kreis- und 3D-Balkendiagrammen, liegt die Ansicht zwischen -90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar unterhalb der Zeichnungsfläche) und 90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar oberhalb der Zeichnungsfläche). Für Kreisdiagramme liegt die Ansicht zwischen 10 und 80 Grad, für 3D-Balkendiagramme zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Verkleinert die Betrachtungshöhe der Ansicht in 5-Grad-Schritten. Für die meisten Diagrammtypen liegt die Ansicht zwischen -90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar unterhalb der Zeichnungsfläche) und 90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar oberhalb der Zeichnungsfläche).


Geben Sie im Feld Betrachtungshöhe einen Wert ein, um die Höhe festzulegen, aus der Sie das Diagramm betrachten möchten. Für die meisten Diagrammtypen liegt die Ansicht zwischen -90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar unterhalb der Zeichnungsfläche) und 90 Grad (Betrachtungswinkel von unmittelbar oberhalb der Zeichnungsfläche).


Erhöht die Einstellung unter Perspektive in 5-Grad-Schritten und damit die Tiefe des Diagramms. Der Wert für die Perspektive gibt das Verhältnis zwischen der Vorder- und Rückseite des Diagramms an und liegt zwischen 0 (Null) und 100 Grad. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn es sich bei dem Diagramm um ein 3D-Balkendiagramm handelt oder wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Verringert die Einstellung unter Perspektive in 5-Grad-Schritten und damit die Tiefe des Diagramms. Der Wert für die Perspektive gibt das Verhältnis zwischen der Vorder- und Rückseite des Diagramms an und liegt zwischen 0 (Null) und 100 Grad. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn es sich bei dem Diagramm um ein 3D-Balkendiagramm handelt oder wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Geben Sie im Feld Perspektive einen Wert (in Grad) ein, um die Ansicht der Diagrammtiefe zu steuern. Der Wert für die Perspektive gibt das Verhältnis zwischen der Vorder- und Rückseite des Diagramms an und liegt zwischen 0 (Null) und 100 Grad. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn es sich bei dem Diagramm um ein 3D-Balkendiagramm handelt oder wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Geben Sie im Feld Drehung einen Wert ein, um die Drehung der Zeichnungsfläche um die Z-Achse (vertikale Achse) zu steuern. Die Drehung wird in Grad gemessen und liegt zwischen 0 (Null) und 360 Grad. Für 3D-Balkendiagramme liegt die Drehung zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Dreht die Zeichnungsfläche um die Z-Achse (vertikale Achse) in 10-Grad-Schritten nach links. Die Drehung wird in Grad gemessen und liegt zwischen 0 (Null) und 360 Grad. Für 3D-Balkendiagramme liegt die Drehung zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Dreht die Zeichnungsfläche um die Z-Achse (vertikale Achse) in 10-Grad-Schritten nach rechts. Die Drehung wird in Grad gemessen und liegt zwischen 0 (Null) und 360 Grad. Für 3D-Balkendiagramme liegt die Drehung zwischen 0 (Null) und 44 Grad.


Ordnet die Achsen in rechten Winkeln an, ungeachtet der Drehung und Betrachtungshöhe des Diagramms. Um die Achsen perspektivisch darzustellen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Für 3D-Balkendiagramme ist diese Option immer ausgewählt.


Geben Sie im Feld Höhe einen Wert ein, um die Höhe der Z-Achse und der Diagrammwände im Verhältnis zur X-Achse oder der Breite der Diagrammbasis zu bestimmen. Die Höhe wird in Prozent der Länge der X-Achse angegeben. Bei einem Wert von 200 Prozent z. B. ist die Diagrammhöhe gleich der doppelten Länge der X-Achse.


Skaliert ein 3D-Diagramm so, dass die Größe mit der 2D-Version weitgehend übereinstimmt. Wenn Sie ein 2D-Diagramm in ein 3D-Diagramm umwandeln, zeichnet Microsoft Graph das Diagramm in einigen Fällen kleiner. Dies gilt besonders dann, wenn die Drehung des Diagramms weniger als 45 Grad beträgt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechtwinklige Achsen aktiviert ist.


Schaltfläche Schließen (3D-Ansicht)
Mit Hilfe der Schaltfläche Schließen können Sie dieses Dialogfeld schließen.


Diagrammfläche

Das gesamte Diagramm und alle zugehörigen Elemente.


Datenblattbereich

Das gesamte Blatt und alle zugehörigen Elemente, einschließlich Zellen, Gitternetzlinien, Zeilen- und Spaltenköpfen, Bildlaufleisten sowie Blattregistern.


Bildlaufleiste

Die schattierten Leisten an der rechten Seite und im unteren Bereich des Fensters. Um einen Bildlauf zu einem anderen Teil der Datei durchzuführen, ziehen Sie das Bildlauffeld, oder klicken Sie auf die Pfeile in der Bildlaufleiste.


Statusleiste

Die Leiste im unteren Bereich des Bildschirms, die Informationen zu einem ausgewählten Befehl oder einem im Verlauf befindlichen Vorgang anzeigt. Im rechten Bereich der Statusleiste wird angezeigt, ob die FESTSTELLTASTE oder NUM aktiviert ist.


Titelleiste

Ziehen Sie zum Verschieben eines Fensters oder Dialogfelds die Titelleiste. Um ein Fenster zu maximieren oder seine ursprüngliche Größe sowie den Anzeigeort wiederherzustellen, doppelklicken Sie auf die Titelleiste.


Fensterrahmen zur Größenanpassung

Der Rahmen um ein Fenster. Ziehen Sie den Fensterrahmen, um die Form und die Größe eines Fensters zu ändern. Um die Größe des Fensters in zwei Richtungen gleichzeitig zu ändern, ziehen Sie eine Ecke des Rahmens.


Zeilenkopf

Der numerierte graue Bereich links neben jeder Zeile. Klicken Sie auf den Zeilenkopf, um die gesamte Zeile auszuwählen. Um die Höhe einer Zeile zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Linie unter dem Zeilenkopf.


Spaltenkopf

Der mit Buchstaben oder Zahlen versehene graue Bereich im oberen Teil jeder Spalte. Klicken Sie auf den Spaltenkopf, um die gesamte Spalte zu markieren. Um die Breite einer Spalte zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie die Linie rechts neben dem Spaltenkopf.


Schaltfläche "Alles markieren"

Das graue Viereck in der oberen linke Ecke des Datenblatts, wo die Zeilen- und Spaltenköpfe zusammentreffen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Zellen auf dem Datenblatt zu markieren.


Titelleiste

Ziehen Sie an der Titelleiste des Fensters, um das Fenster zu verschieben.


Ändert die Größe der Datenpunktmarkierung. Im Feld Vorschau wird die ausgewählte Markierungslinie angezeigt.


Wählen Sie die gewünschten Anzeigeoptionen aus, um festzulegen, wie die eingefügte Grafik im Verhältnis zum Zielobjekt dargestellt werden soll.


Streckt die eingefügte Grafik.


Stapelt die eingefügte Grafik.


Stapelt und skaliert die eingefügte Grafik proportional zur Größe des Zielobjektes.


Unterteilt die eingefügte Grafik.


Skaliert die eingefügte Grafik proportional zur Größe des Zielobjekts.


Positioniert die eingefügte Grafik am Ende des Zielobjekts.


Positioniert die eingefügte Grafik neben dem Zielobjekt.


Positioniert die eingefügte Grafik vor dem Zielobjekt.


Wählen Sie die Achse aus, auf der die markierte Datenreihe gezeichnet werden soll.


Zeichnet die markierte Datenreihe entlang der Primärachse.


Zeichnet die markierte Datenreihe entlang der Sekundärachse. Diese Option zeigt eine Sekundärachse an, falls noch keine Sekundärachse hinzugefügt wurde.


Zeigt an, wie das Diagramm mit den gewählten Optionen dargestellt wird.


Ziehen Sie die Zellen in der Tabelle, um die für die X-Achse gewünschten Werte auszuwählen.


Zeigt das aktuelle Diagramm an, bevor die ausgewählten Optionen angewendet werden.


Markieren Sie die Zelle in der Tabelle, die den Reihennamen der im Diagramm markierten Datenreihen enthält.


Ziehen Sie die Zellen in der Tabelle, um die für die Y-Achse gewünschten Werte auszuwählen.


Klicken Sie auf die gewünschte Anzeigeoption für den Fehlerindikator der markierten Datenreihe.


Zeigt X-Fehlerindikatoren mit Plus- und Minuswerten an.


Zeigt X-Fehlerindikatoren mit Pluswerten an.


Zeigt X-Fehlerindikatoren mit Minuswerten an.


Entfernt X-Fehlerindikatoren aus den markierten Datenreihen.


Geben Sie den gewünschten Fehlerbetrag für die Fehlerindikatoren der markierten Datenreihen ein.


Verwendet einen festgelegten Wert als Fehlerbetrag.


Verwendet einen prozentualen Anteil jedes Datenpunktes als Fehlerbetrag.


Verwendet eine bestimmte Anzahl der Standardabweichungen vom Mittelwert der angezeigten Werte für den Fehlerbetrag.


Verwendet den Standardfehler der angezeigten Werte als Fehlerbetrag für alle Datenpunkte.


Geben Sie im Feld Plus (+) oder Minus (-) bzw. in beiden Feldern den Wert ein, der als benutzerdefinierter Fehlerbetrag für die Datenpunkte verwendet werden soll.


Zeigt Y-Fehlerindikatoren mit Plus- und Minuswerten an.


Zeigt Y-Fehlerindikatoren mit Plus-Werten an.


Zeigt Y-Fehlerindikatoren mit Minus-Werten an.


Enfernt Y-Fehlerindikatoren aus markierten Datenreihen.


Wählen Sie die 3D-Form aus, in der die markierten Datenreihen angezeigt werden sollen.


Fügt den Datenpunkten der markierten Datenreihen Datenbeschriftungen hinzu bzw. entfernt diese.


Entfernt die Datenbeschriftungen aller Datenpunkte der markierten Datenreihen.


Zeigt die Werte aller Datenpunkte der markierten Datenreihen an.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen den Gesamtprozentsatz der Datenpunkte an.


Zeigt die Netzachsenbeschriftungen aller Datenpunkte an. In Flächendiagrammen zeigt diese Option den Reihennamen an.


Zeigt in Kreis- und Ringdiagrammen für jeden Diagrammabschnitt den Gesamtprozentsatz und die Netzachsenbeschriftung an.


Zeigt anhand der Werte der dritten Datenreihe die Größen der Blasen in einem Blasendiagramm an.


Ordnet Legendensymbole mit der zugewiesenen Formatierung und Farbe neben den Datenbeschriftungen im Diagramm an.


Fügt in Linien- und Flächendiagrammen Bezugslinien von der Markierung zur X-Achse ein.


Fügt Spannweitenlinien vom höchsten zum niedrigsten Wert einer Rubrik ein. Diese Option wird hauptsächlich in Börsendiagrammen eingesetzt und ist nur in 2D-Liniendiagrammen verfügbar.


Zeigt die positive/negative Abweichung in Öffnungs-Hoch-Tief-Schluss-Diagrammen an. In Diagrammen zur Anzeige von Aktienkursen wird die positive/negative Abweichung vom Eröffnungskurs zum Schlusskurs eines gegebenen Tages angezeigt. Diese Option ist nur in Liniendiagrammen verfügbar.


Geben Sie im Feld Überlappung einen Wert zwischen -100 und 100 ein, um festzulegen, wie weit die Markierungen innerhalb einer Rubrik überlappen sollen. Je größer der Wert, desto größer die Überlappung; je kleiner der Wert, desto größer die Lücke oder der Abstand.


Geben Sie im Feld Abstand einen Wert zwischen 0 (Null) und 500 ein, um den Abstand zwischen den Rubriken der Datenpunktmarkierungen anzugeben. Je größer der Wert, desto größer ist die Abstand zwischen den Rubriken.


Zeigt Verbindungslinien zwischen den Datenpunktmarkierungen der Datenreihen an, die demselben Diagrammtyp angehören wie die markierten Datenreihen.


Weist den Datenpunktmarkierungen der markierten Datenreihen andere Farben oder Arten zu. Wird hauptsächlich in Diagrammen mit nur einer Datenreihe verwendet.


Geben Sie im Feld Winkel des ersten Segmentes eine Zahl ein, um den Winkel festzulegen, an dem das erste Kreis- oder Ringsegment beginnen soll.


Geben Sie im Feld Innenringgröße einen Wert zwischen 10 und 90 ein, um die Lochgröße eines Ringdiagramms festzulegen. Je größer der Wert, desto größer der Innenring und desto schmaler die einzelnen Ringe des Ringdiagramms.


Fügt Rubrikenbeschriftungen zu einem Diagramm hinzu.


Zeigt negative Blasen in einem Blasendiagramm an, wenn die Blasenwerte negativ sind.


Geben Sie Fläche der Blasen oder Durchmesser der Blasen an, um die Größe und Proportion der Blasen bei der Diagrammanzeige festzulegen.


Geben Sie im Feld Blasengröße anpassen an einen Wert zwischen 0 (Null) und 300 ein, um die Größe der markierten Blase in einem Blasendiagramm festzulegen. Je größer der Wert, desto größer ist die Blase im Verhältnis zu anderen Blasen.


Geben Sie im Feld Diagrammtiefe einen Wert ein, um die Tiefe eines 3D-Diagramms im Verhältnis zur Breite festzulegen.


Geben Sie im Feld Diagrammtiefe einen Wert ein, um den Abstand zwischen den Datenpunktmarkierungen in 3D-Diagrammen festzulegen.


Zeigt an, wie das Diagramm mit der gewählten Option dargestellt wird.


Wählen Sie im Feld Reihen aufteilen mit eine Option aus, um festzulegen, wie die zweite Zeichnungsfläche (oder der Balken-aus-Kreis bzw. Kreis-aus-Kreis) in einem Balken-aus-Kreis- oder Kreis-aus-Kreis-Diagramm abgetrennt werden soll.

Position trennt die zweite Zeichnungsfläche mit Hilfe der endgültigen Datenreihen; wählen Sie Wert aus, um die zweite Zeichnungsfläche anhand der im Feld Zweite Zeichnungsfläche enthält alle Werte, die kleiner sind als eingegebenen Werte abzugrenzen. Verwenden Sie Prozentwert, um die zweite Zeichnungsfläche mit dem im Feld Zweite Zeichnungsfläche enthält alle Werte, die kleiner sind als % eingegebenen prozentualen Anteil des Kreises abzugrenzen. Ziehen Sie die Kreissegmente, die Sie als zweite Zeichnungsfläche verwenden möchten, an die gewünschte Position, wenn Sie das Diagramm anders gestalten möchten.


Geben Sie im Feld Diagrammtiefe einen Wert zwischen 0 (Null) und 500 ein, um den Abstand zwischen den Rubriken der Datenpunktmarkierungen anzugeben. Je größer der Wert, desto größer ist der Abstand zwischen den Rubriken.


Zeigt in Kreisdiagrammen eine Linie vom Kreissegment zu seiner Beschriftung an.


Wenn die Elemente in der Textdatei durch Tabstopps, Doppelpunkte, Semikola oder andere Zeichen getrennt sind, wählen Sie Getrennt aus. Sind alle Elemente in der Textdatei gleich lang, wählen Sie Feste Breite aus.


Geben Sie die Zeilennummer ein, um die erste Zeile der zu importierenden Daten festzulegen.


Klicken Sie im Feld Dateiursprung auf das Format der Textdatei.


Wählen Sie das für die Daten verwendete Trennzeichen aus.


Teilt die durch Tabstopps getrennten Daten in Spalten.


Teilt die durch Semikola getrennten Daten in Spalten.


Teilt die durch Kommata getrennten Daten in Spalten.


Teilt die durch Leerzeichen getrennten Daten in Spalten.


Teilt die Daten mit Hilfe des für die Daten verwendeten benutzerdefinierten Trennzeichens in Spalten.


Klicken Sie auf Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln, wenn die Daten zwischen Datenfeldern ein aus mehreren Zeichen zusammengesetztes Trennzeichen enthalten oder wenn mehrere benutzerdefinierte Trennzeichen eingesetzt wurden.


Wählen Sie das in den Daten enthaltene Trennzeichen aus. Wird das gewünschte Trennzeichen nicht angezeigt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Andere, und geben Sie dann im Feld, in dem sich die Einfügemarke befindet, ein oder mehrere Zeichen ein.


Unter Vorschau der markierten Daten zeigen Linien mit Pfeilen an, dass für eine Spalte oder ein Feldtrennzeichen eine Leerzeile gefunden wurde. Klicken Sie auf die gewünschte Stelle, um eine zusätzliche Leerzeile zu erstellen. Doppelklicken Sie auf die Linie, um eine bestehende Leerzeile zu entfernen. Klicken Sie auf eine Leerzeile, und ziehen Sie diese, um sie an eine andere Stelle im Text zu verschieben.


Wählen Sie unter Vorschau der markierten Daten die Spalte aus. Klicken Sie anschließend unter Datenformat der Spalten auf das Datenformat, das auf die markierte Spalte mit konvertiertem Text angewendet werden soll. Wenn Sie ein Datenformat für die markierte Spalte ausgewählt haben, zeigt die Spaltenüberschrift unter Vorschau der markierten Daten das angewendete Format an. Wenn Sie Datenformat der Spalten auswählen, klicken Sie im Feld Datum auf ein Datumsformat.

Um beim Importieren der Textdatei eine Datenspalte auszuschließen, wählen Sie die Spalte unter Vorschau der markierten Daten aus, und klicken Sie dann auf Spalten nicht importieren (überspringen).


Zeigt an, wie der Text in Spalten unterteilt in der Tabelle dargestellt wird.


Legt den in einer Textdatei anzuzeigenden Typ der Zehner- und 1.000er-Trennzeichen fest. Wird die Datei in Microsoft Graph geöffnet, stimmen die angezeigten Trennzeichen mit dem unter Ländereinstellungen (Windows-Systemsteuerung) festgelegten Trennzeichentyp überein.


Klicken Sie auf diese Option, um Trennzeichen anzuzeigen, die mit den unter Ländereinstellungen (Windows-Systemsteuerung) festgelegten Einstellungen übereinstimmen.


Wählen Sie das in der Textdatei verwendete Dezimaltrennzeichen aus. Wird in der Datei beispielsweise ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet, wählen Sie die Option "," aus, um die Zahl 9.35 als 9,35 anzuzeigen. Wird dagegen ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet, wählen Sie die Option "." aus, um die Zahl 9,35 als 9.35 anzuzeigen.


Wählen Sie das in der Textdatei verwendete 1.000er-Trennzeichen aus. Wird in der Datei beispielsweise ein Punkt als 1.000er-Trennzeichen verwendet, wählen Sie die Option "." aus, um die Zahl 1,985 als 1.985 anzuzeigen. Wird dagegen ein Komma als 1.000er-Trennzeichen verwendet, wählen Sie die Option "," aus, um die Zahl 1.985 als 1,985 anzuzeigen.


Setzt die Trennzeichen auf die unter Ländereinstellungen (Windows-Systemsteuerung) festgelegten Einstellungen zurück.


Zeigt beim Öffnen einer Texdatei in Microsoft Graph die numerischen Trennzeichen in Übereinstimmung mit den unter Ländereinstellungen (Windows-Systemsteuerung) festgelegten Einstellungen an.


Punkt

Eine Maßeinheit, die 1/72 Zoll entspricht.