Copyright: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Citation: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.


Einführung in Norton Disk Doctor

Norton Disk Doctor diagnostiziert und repariert verschiedene Datenträgerprobleme. Das Programm führt mehrere Tests durch, die Ihre Laufwerke von der Partitionstabelle bis zur physischen Oberfläche überprüfen. Wenn Norton Disk Doctor ein Problem feststellt, werden Sie benachrichtigt, bevor Reparaturen vorgenommen werden. Wenn Sie "Automatische Fehlerbehebung" markieren, werden die notwendigen Reparaturen automatisch von Norton Disk Doctor durchgeführt.

Nach der Diagnose und Reparatur eines Datenträgers zeigt Norton Disk Doctor einen leicht verständlichen Bericht an, in dem die gefundenen Probleme, die gelösten Probleme und die Datenträgerbereiche ohne Probleme aufgelistet werden.

Sie können den Testvorgang in Norton Disk Doctor an Ihre eigenen Anforderungen anpassen. Klicken Sie auf "Optionen", um anzugeben, welche Tests durchgeführt werden, wie einige der Tests durchgeführt werden und welche Probleme Norton Disk Doctor automatisch reparieren soll. Sie können Norton Disk Doctor auch dazu konfigurieren, die folgenden Aufgaben durchzuführen:

  Ihre Laufwerke beim Start von Windows automatisch prüfen

  Eine benutzerdefinierte Meldung anzeigen, wenn Fehler gefunden werden

  Eine Audiodatei (WAV- oder MID-Format) während der Diagnose abspielen

Zu Norton Disk Doctor gehören Disk Doctor- und Sensoren für einen Oberflächentest, die Sie darüber benachrichtigen können, sobald potentielle Probleme entdeckt werden, und die Norton Disk Doctor automatisch ausführen können, um sofortige Reparaturen vorzunehmen.

Um Ihre Laufwerke jetzt zu überprüfen, klicken Sie hier [image], um Norton Disk Doctor zu starten.

  Verwandte Themen


Ausführung des Norton Disk Doctor im Hintergrund

Sie können Norton Disk Doctor im Hintergrund ausführen, während Sie weiterarbeiten, indem Sie das Programmfenster minimieren, nachdem Sie den Diagnosevorgang gestartet haben. Wenn Norton Disk Doctor eine Pause in den Datenträgeraktivitäten feststellt, wird die Diagnose des Datenträgers gestartet. (Mit einer der erweiterten Optionen von Norton Disk Doctor können Sie bestimmen, wie lang diese Pause sein soll.)

Norton Disk Doctor prüft Ihren Datenträger bei einer Ausführung im Hintergrund nur jeweils einmal. Wenn Sie die Integrität Ihres Datenträgers ständig beobachten möchten, müssen Sie dazu Norton System Doctor verwenden. Der Disk Doctor-Sensor und der Sensor für den Oberflächentest können Ihren Datenträger überwachen, während Sie arbeiten. Wenn Probleme auftreten, kann Norton System Doctor sofort Norton Disk Doctor ausführen.

  Verwandte Themen


Rücknahme von Reparaturen des Norton Disk Doctor

Mit Norton Disk Doctor haben Sie die Möglichkeit, eine Undo-Datei zu erstellen, bevor Datenträgerreparaturen vorgenommen werden. Im (eher unwahrscheinlichen) Fall, dass Sie die von Norton Disk Doctor vorgenommenen Änderungen rückgängig machen müssen, können Sie den Zustand Ihres Datenträgers vor den Reparaturen mit der Undo-Datei wiederherstellen.

Standardmäßig fordert Norton Disk Doctor Sie dazu auf, eine Undo-Datei zu erstellen, bevor Sie Reparaturen vornehmen. Wenn Sie nicht möchten, dass Norton Disk Doctor eine Undo-Datei erstellt, deaktivieren Sie die Option "Undo-Datei" im Fenster "Benutzerdefinierte Reparaturoptionen". Deaktivieren Sie diese Option nur dann, wenn Sie sicher sind, dass Sie Ihre Reparaturen nicht rückgängig machen müssen.

Warnung: Sie sollten alle Datendateien überprüfen, die von den Reparaturen betroffen sind (diese werden im Bericht von Norton Disk Doctor aufgelistet). Wenn Sie nicht mit den Ergebnissen der Reparatur zufrieden sind, klicken Sie sofort auf die Schaltfläche "Widerrufen". Sie sollten nicht versuchen, die Änderungen rückgängig zu machen, wenn Sie nach den Reparaturen Dateien gespeichert, gelöscht oder kopiert haben. Dies könnte zu einem Datenverlust führen.

  Verwandte Themen


Bericht des Norton Disk Doctor

Wenn Norton Disk Doctor Ihren Datenträger auf Fehler überprüft hat, wird ein zusammenfassender Bericht mit einer Übersicht über die getesteten Bereiche und die gefundenen Probleme angezeigt. Außerdem wird angegeben, ob Reparaturen vorgenommen wurden oder nicht.

Sie können auch einen ausführlicheren Bericht anzeigen, der detailliertere Informationen über den Datenträger und die vorgenommenen Reparaturen enthält. Der detaillierte Bericht kann Ihnen dabei helfen, immer wieder auftretende Datenträgerprobleme zu verfolgen. Sie haben die Möglichkeit, folgende Aufgaben auszuführen:

Bericht drucken.

Bericht als Datei speichern.

Bericht als E-Mail an eine bestimmte Person, wie z. B. Ihren Netzwerkverwalter, senden.

  Verwandte Themen


Konfiguration des Norton Disk Doctor

Sie können den Testvorgang von Norton Disk Doctor an Ihre eigenen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen. Sie können folgende Optionen festlegen:

  Optionen für die allgemeine Datenträgerreparatur

  Optionen für die benutzerdefinierte Datenträgerreparatur

  Tests, die übersprungen werden sollen

  Die Behandlungsweise verlorener Cluster durch Norton Disk Doctor

  Die Meldung, die nach der Datenträgerdiagnose angezeigt werden soll

  Die Audiodatei, die während der Diagnose abgespielt werden soll

  Ausführung von Norton Disk Doctor im Hintergrund

  Ausführung von Norton Disk Doctor automatisch bei jedem Start von Windows

  Verwandte Themen


Ausführung von Norton Disk Doctor beim Start von Windows

Sie können Norton Disk Doctor so konfigurieren, dass bei jedem Start von Windows ein oder mehrere Datenträger automatisch geprüft werden.

Norton Disk Doctor überprüft die angegebenen Datenträger nur einmal, wenn Windows gestartet wird. Norton System Doctor kann die Integrität eines Datenträgers während Ihrer Arbeit ständig überwachen und Norton Disk Doctor automatisch starten, wenn Probleme entdeckt werden.

  Verwandte Themen


Reparaturoptionen

Standardmäßig prüft Norton Disk Doctor den oder die angegebenen Datenträger, warnt Sie, wenn er Probleme findet, und benötigt zur Durchführung einer Reparatur Ihre Bestätigung. Norton Disk Doctor fordert Sie außerdem zur Erstellung einer Undo-Datei auf für den Fall, dass Sie die Reparaturen rückgängig machen möchten.

Mit den Reparaturoptionen können Sie Norton Disk Doctor auch anweisen, die folgenden Aufgaben durchzuführen:

Alle Probleme automatisch reparieren, ohne eine Bestätigung abzuwarten.

Alle Reparaturen überspringen, wenn Sie die Datenträgerprobleme nur diagnostizieren und nicht reparieren möchten.

Über die benutzerdefinierten Optionen können Sie folgendes angeben:

Die Probleme, die Norton Disk Doctor automatisch reparieren soll.

Sie können festlegen, dass Norton Disk Doctor Sie dazu auffordern soll, eine Undo-Datei zu erstellen, bevor Reparaturen vorgenommen werden (wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie später keine Reparaturen rückgängig machen).

Sie können die Verfahrensweise für verlorene Cluster angeben (falls vorhanden).

Weitere Optionen ermöglichen Ihnen die Auswahl bestimmter Tests, die übersprungen werden sollen, falls Ihr Computer nicht exakt mit der Standardtestreihe kompatibel ist.

  Verwandte Themen


Verlorene Cluster

Verlorene Cluster sind Speicherplatzeinheiten, die laut der Dateizuordnungstabelle (FAT) belegt sind, aber in keinem der Verzeichniseinträge auf dem Datenträger nachweisbar sind. Normalerweise entsprechen diese Cluster "Überbleibseln" auf dem Datenträger, die zurückbleiben, wenn Programme unerwartet unterbrochen werden. In seltenen Fällen können verlorene Cluster jedoch wertvolle Daten enthalten.

Über die benutzerdefinierten Reparaturoptionen können Sie festlegen, wie Norton Disk Doctor bei der Ermittlung verlorener Cluster vorgeht:

Sie geben für verlorenen Cluster-Ketten einen Schwellenwert an. Liegt der ermittelte Wert unter dem festgelegten, nimmt Norton Disk Doctor eine automatische Reparatur vor. Eine Cluster-Kette repräsentiert normalerweise die Daten aus einer einzelnen Datei. Wenn Norton Disk Doctor mehr als die angegebene Anzahl von Ketten ermittelt, werden Sie gefragt, ob das Problem behoben werden soll.

Sie geben an, ob die verlorenen Cluster gelöscht oder als Dateien gespeichert werden sollen. Die gespeicherten Dateien werden im Stamm des Datenträgers platziert und weisen Namen wie z. B. FILE0000._DD auf. Sie sollten diese Dateien untersuchen, um sicherzustellen, dass sie keine wertvollen Daten enthalten. Anschließend können Sie sie löschen, um Speicherplatz auf dem Datenträger freizugeben.

  Verwandte Themen


Animation und Hintergrundmusik

Im Norton Disk Doctor können Sie Animation und Hintergrundmusik auswählen. Sie können die Norton Disk Doctor-Animation anzeigen und Ihre bevorzugte Audiodatei (im WAV-, MID- oder RMI-Format) abspielen, während Norton Disk Doctor Ihren Datenträger diagnostiziert.

In Ihrem Computer muss eine Sound-Karte installiert sein, um Audiodateien abspielen zu können.

  Verwandte Themen


Weitere Optionen

Einige Computer haben ungewöhnliche oder nicht standardmäßige Konfigurationen. Manchmal beeinträchtigen diese Konfigurationen bestimmte Tests, die Norton Disk Doctor ausführt. Es werden unter Umständen Fehler gemeldet, die keine sind, oder einige Laufwerke werden vielleicht nicht richtig getestet. Falls dies eintrifft, sollten Sie während der Datenträgerdiagnose bestimmte Tests nicht durchführen.

Norton Disk Doctor ermöglicht das Überspringen folgender Tests:

Partitionstabellentest

CMOS-Test

Komprimierungstest

Host-Laufwerktest

Außerdem können Sie die folgenden erweiterten Optionen einstellen:

Wenn Norton Disk Doctor fälschlicherweise meldet, dass Sie über mehr als eine Festplatte verfügen, können Sie eine Option einstellen, die besagt, dass Sie nur über eine einzelne Festplatte verfügen.

Wenn Sie den Datenträger in einem Diskettenlaufwerk von einem komprimierten in einen nicht komprimierten Datenträger ändern, nachdem Norton Disk Doctor das Laufwerk überprüft hat, kann dies zu falschen Testergebnissen führen. Sie können festlegen, wie oft Norton Disk Doctor den Typ des Datenträgers im Diskettenlaufwerk überprüft. Diese Funktion ist beispielsweise dann hilfreich, wenn Sie eine große Anzahl von Disketten diagnostizieren, von denen einige komprimiert sind. Wenn die Option "Auto-Mount-Laufwerke prüfen" aktiviert ist, überprüft Norton Disk Doctor das Diskettenlaufwerk häufiger und ermittelt, ob das Diskettenformat geändert wurde.

  Verwandte Themen


Optionen für die Hintergrundausführung

Sie können eine Festplatte auch dann prüfen, wenn Norton Disk Doctor minimiert ist.

Norton Disk Doctor kann im minimierten Zustand keine Diskettenprobleme ermitteln.

Wenn Norton Disk Doctor minimiert ist, wird das Programm im Hintergrund ausgeführt. Der Laufwerktest beginnt erst, wenn keine Aktivitäten auf dem Datenträger verzeichnet werden. Sie können angeben, wie lange sich der Datenträger in diesem ungenutzten Zustand befinden soll, bevor Norton Disk Doctor mit der Datenträgerprüfung beginnt.

Sie können auch festlegen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Norton Disk Doctor im minimierten Zustand ein Datenträgerproblem entdeckt. Norton Disk Doctor kann Sie folgendermaßen benachrichtigen:

Anzeige eines Berichtfensters

Signalton

Blinkende Task-Leiste

Alarmton und blinkende Task-Leiste

Verwenden Sie die Optionen unter "Im Hintergrund" auf der Registerkarte "Weitere Optionen", um die ungenutzte Zeit und die Benachrichtigungsart einzustellen.

Norton Disk Doctor prüft einen Datenträger nur einmal, wenn er minimiert ist. Wenn Sie ständig geschützt sein möchten, verwenden Sie Norton System Doctor.

  Verwandte Themen


Anzeige einer benutzerdefinierten Meldung

Wenn Norton Disk Doctor die Diagnose eines Datenträgers beendet hat, wird ein Bericht mit sämtlichen gefundenen Problemen und den ausgeführten Reparaturen angezeigt. Sie können eine benutzerdefinierte Meldung erstellen, die sofort angezeigt wird, bevor der normale Norton Disk Doctor-Bericht meldet, ob Probleme aufgetreten sind.

Diese Funktion kann besonders für Netzwerkverwalter von Interesse sein. Sie könnten zum Beispiel eine benutzerdefinierte Meldung zusammen mit der Option "Reparaturen übergehen" verwenden, damit die Benutzer keine eigenen Reparaturen durchführen und um eine Meldung anzeigen zu lassen, die die Benutzer dazu auffordert, mit dem Netzwerkverwalter oder der Technikabteilung Kontakt aufzunehmen, wenn Probleme auftreten.

  Verwandte Themen


Übersicht über die Tests des Norton Disk Doctor

Norton Disk Doctor überprüft alle Bereiche Ihres Datenträgers und sucht nach Problemen, die sofort behoben werden müssen, und nach Fehlern, die in der Zukunft Probleme verursachen können, falls sie nicht korrigiert werden. Norton Disk Doctor führt die folgenden Tests durch:

  Startbereichstest

  Test komprimierter Laufwerke

  Oberflächentest

  Dateisystemtest

  Oberflächentest

  Host-Laufwerk-Test

  Partitionstabellentest

  Verwandte Themen


Partitionstabellentest

Norton Disk Doctor sucht auf der Partitionstabelle Ihrer Festplatte nach Schäden. Wenn die Partitionstabelle beschädigt ist, kann Ihr Betriebssystem unter Umständen nicht auf die Festplatte zugreifen.

  Verwandte Themen


Startbereichstest

Norton Disk Doctor überprüft die Informationen des Startbereichs, um sicherzustellen, dass diese sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Wenn der Startbereich beschädigt ist, kann Ihr Betriebssystem eventuell nicht auf die Festplatte zugreifen.

  Verwandte Themen


CMOS-Test

In der CMOS werden die Eigenschaften Ihrer Laufwerke gespeichert, damit der Computer ordnungsgemäß auf die Laufwerke zugreifen kann. Norton Disk Doctor vergleicht die gefundenen Laufwerkeigenschaften, während eine Festplatte mit den im CMOS-Chip gespeicherten Informationen getestet wird. Falls die Informationen nicht übereinstimmen, könnte dies bedeuten, dass die CMOS-Informationen falsch sind oder dass die Konfiguration Ihres Systems nicht mit Norton Disk Doctor kompatibel ist. Wenn Sie problemlos auf Ihre Festplatte zugreifen können, sind die CMOS-Informationen wahrscheinlich richtig, und Sie sollten Norton Disk Doctor so einstellen, dass der CMOS-Test übersprungen wird, wenn Norton Disk Doctor eine Nicht-Übereinstimmung feststellt.

  Verwandte Themen


Dateisystemtest

Norton Disk Doctor testet, ob beide Kopien der Dateizuordnungstabelle (FAT) exakt übereinstimmen. Wenn Sie beim Zugriff auf bestimmte Dateien auf Ihrer Festplatte auf Probleme stoßen, wurde Ihre FAT wahrscheinlich beschädigt. Norton Disk Doctor kann die beschädigte FAT mit Informationen aus der fehlerfreien Kopie der FAT reparieren.

  Verwandte Themen


Ordnerstrukturtest

Norton Disk Doctor überprüft die Ordnerstruktur auf kreuzverbundene Dateien, Dateizuordnungsfehler und verlorene Cluster, da alle diese Fehler zu einem Datenverlust führen können.

  Verwandte Themen


Test komprimierter Laufwerke

Norton Disk Doctor kann Probleme mit Datenträgern ermitteln, die unter Verwendung von DriveSpace komprimiert wurden. Hierbei wird die komprimierte Dateizuordnungstabelle (FAT) geprüft, um sicherzustellen, dass auf alle Dateien im komprimierten Volume zugegriffen werden kann.

Bevor Norton Disk Doctor das komprimierte Volume testet, wird das nicht komprimierte Host-Laufwerk geprüft. Der Host-Laufwerktest kann übersprungen werden, wenn Sie ganz sicher sind, dass keine Probleme mit dem Host vorliegen, aber im Normalfall sollte dieser Test von Norton Disk Doctor ausgeführt werden.

  Verwandte Themen


Oberflächentest

Norton Disk Doctor prüft die physische Oberfläche Ihrer Festplatte auf Anomalitäten, die die Datenspeicherung auf der Festplatte beeinträchtigen würden. Norton Disk Doctor verschiebt alle Daten von beschädigten Bereichen der Festplatte auf unbeschädigte Bereiche. Außerdem werden beschädigten Bereiche markiert, damit der Computer nicht versucht, dort in der Zukunft Daten zu speichern.

  Verwandte Themen


So prüfen Sie Datenträger

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Wählen Sie den/die zu prüfende(n) Datenträger aus dem Listenfeld "Laufwerke" aus.

3	Klicken Sie auf "Diagnose".

  Verwandte Themen


So führen Sie Norton Disk Doctor minimiert aus

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Wählen Sie das zu diagnostizierende Laufwerk aus dem Listenfeld "Laufwerke".

3	Klicken Sie auf "Diagnose".

4	Klicken Sie auf die Schaltfläche "Minimieren" in der oberen rechten Ecke des Hauptfensters.

5	Norton Disk Doctor wird im Hintergrund ausgeführt, sobald Ihr Computer für die Zeitdauer untätig war, die unter "Im Hintergrund" auf der Registerkarte "Weitere Optionen" festgelegt wurde.

  Verwandte Themen


So stellen Sie Optionen für die Hintergrundausführung ein

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Wählen Sie die Registerkarte "Weitere Optionen".

4	Wählen Sie die gewünschten Einstellungen zur Hintergrundausführung aus der Gruppe "Im Hintergrund" aus.

  Verwandte Themen


So machen Sie Reparaturen des Norton Disk Doctor rückgängig

Warnung: Falls Sie nach den Reparaturen mit Norton Disk Doctor Dateien auf Ihrer Festplatte kopiert, gespeichert oder gelöscht haben, dürfen Sie nicht versuchen, die Reparaturen rückgängig zu machen. Änderungen am Dateisystem nach den Reparaturen machen die Daten der Undo-Datei ungültig. Wenn Sie versuchen, Reparaturen rückgängig zu machen, nachdem Sie Dateien auf der Festplatte geändert haben, kann dies zu einem Datenverlust oder einer Datenbeschädigung führen. Versuchen Sie auch dann nicht, Änderungen rückgängig zu machen, falls Norton Disk Doctor Oberflächenfehler festgestellt hat.

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Widerrufen".

3	Lesen Sie die Bestätigungsmeldung. Wenn Sie Ihre Reparaturen immer noch rückgängig machen möchten, klicken Sie auf "Weiter".

4	Wählen Sie das Laufwerk mit der Undo-Datei, und klicken Sie auf "OK".

5	Stellen Sie sicher, dass die gefundenen Undo-Informationen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit aufweisen, und klicken Sie auf "Ja".

  Verwandte Themen


So deaktivieren Sie die Erstellung einer Undo-Datei

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Wählen Sie die Option "Benutzerdefiniert" in der Gruppe "Reparaturoptionen".

4	Klicken Sie in der Gruppe "Reparaturoptionen" auf "Auswählen".

5	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Vor Reparaturen Undo-Datei abfragen".

  Verwandte Themen


So übergehen Sie Tests des Norton Disk Doctor

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Wählen Sie die Registerkarte "Weitere Optionen".

4	Wählen Sie in der Gruppe "Tests übergehen" die Tests, die Sie übergehen möchten.

  Verwandte Themen


So stellen Sie allgemeine Reparaturoptionen ein

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Wählen Sie in der Gruppe "Reparaturoptionen" die gewünschten Reparatureinstellungen.

Die Reparaturoptionen sind immer für Norton Disk Doctor wirksam, egal ob er im Vordergrund oder im Hintergrund ausgeführt wird.

  Verwandte Themen


So stellen Sie benutzerdefinierte Reparaturoptionen ein

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Wählen Sie die Option "Benutzerdefiniert" in der Gruppe "Reparaturoptionen".

4	Klicken Sie in der Gruppe "Reparaturoptionen" auf "Auswählen".

5	Wählen Sie im Dialogfeld "Benutzerdefinierte Reparaturoptionen" die gewünschten Reparatureinstellungen.

Diese Reparaturoptionen sind immer für Norton Disk Doctor wirksam, egal ob er im Vordergrund oder im Hintergrund ausgeführt wird.

  Verwandte Themen


So legen Sie die Behandlung verlorener Cluster fest

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Klicken Sie in der Gruppe "Reparaturoptionen" auf "Benutzerdefiniert".

4	Klicken Sie in der Gruppe "Reparaturoptionen" auf "Auswählen".

5	Geben Sie an, wie Norton Disk Doctor verlorene Cluster behandeln soll.

  Verwandte Themen


So führen Sie Norton Disk Doctor beim Start von Windows aus

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Automatisch mit Windows starten" im Gruppenfeld "Startoptionen".

4	Wählen Sie im Listenfeld "Zu prüfende Laufwerke" die Laufwerke, die diagnostiziert werden sollen.

  Verwandte Themen


So lassen Sie Animation und Hintergrundmusik während der Diagnose abspielen

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Klicken Sie auf die Registerkarte "Darstellung".

So spielen Sie die Norton Disk Doctor-Animation ab

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Trickfunktion aktivieren". Diese Option ist nur für Anzeigen hoher Farbauflösung (16-Bit oder besser) verfügbar.

So spielen Sie während der Diagnose Hintergrundmusik ab

1	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Hintergrundmusik spielen". Diese Option ist nur für Anzeigen hoher Farbauflösung (16-Bit oder besser) verfügbar.

2	Geben Sie den Namen einer Audiodatei (im WAV-, MID- oder RMI-Format) an, oder klicken Sie auf die Schaltfläche [image] "Ordner öffnen", um in Ihrem System nach einer Audiodatei zu suchen.

Klicken Sie auf die Abspielschaltfläche [image], um sich die Audiodatei anzuhören.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie eine benutzerdefinierte Meldung nach der Laufwerkdiagnose an

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Klicken Sie auf die Registerkarte "Darstellung".

4	Markieren Sie "Benutzerdefinierte Meldung anzeigen" in der Gruppe "Benutzerdefinierte Meldung".

5	Klicken Sie in der Gruppe "Benutzerdefinierte Meldung" auf "Bearbeiten".

6	Geben Sie den Text ein, der vor dem Testbericht angezeigt werden soll.

  Verwandte Themen


So stellen Sie Optionen für Oberflächentests ein

1	Klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

2	Klicken Sie im Hauptfenster auf "Optionen".

3	Klicken Sie auf die Registerkarte "Oberflächentest".

4	Wählen Sie die gewünschten Oberflächentestoptionen aus.

  Verwandte Themen


So können Sie Testergebnisse anzeigen, drucken, speichern oder als E-Mail versenden

Norton Disk Doctor muss Ihr Laufwerk testen, bevor Sie einen Bericht drucken können.

1	Klicken Sie im Dialogfeld "Testresultate" auf "Details".

2	Klicken Sie im Dialogfeld "Testresultate für Laufwerk" auf "Drucken".

So drucken Sie den Bericht

Klicken Sie auf "Ausgabe an Drucker". Klicken Sie zur Angabe von Druckeroptionen auf das Symbol [image] "Ordner öffnen".

So speichern Sie den Testbericht als Datei

1	Klicken Sie auf "Ausgabe auf Datei".

2	Geben Sie einen Namen für die Datei ein. Klicken Sie auf das Symbol [image] "Ordner öffnen", um das Laufwerk nach einer Datei zu durchsuchen, in die Norton Disk Doctor den Bericht speichern soll.

So versenden Sie den Bericht

Klicken Sie auf "Mail an Benutzer senden". Die Mailfunktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie ein kompatibles elektronisches Mailsystem haben.

  Verwandte Themen


So öffnen Sie Norton Disk Doctor

Sie können alle Programme der Norton Utilities vom Norton Utilities Integrator aus öffnen. So öffnen Sie Norton Disk Doctor:

1	Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Norton Utilities Integrator.

2	Klicken Sie im linken Fensterausschnitt des Integrator auf "Probleme suchen und korrigieren".

3	Klicken Sie im rechten Fensterausschnitt auf "Norton Disk Doctor".

Oder klicken Sie auf [image], um Norton Disk Doctor zu öffnen.

  Verwandte Themen


Diese Option zeigt Laufwerke an, die zur Diagnose zur Verfügung stehen.

Sie können auch mehrere Laufwerke für die Diagnose angeben.


Diese Option verwendet den Undo-Datenträger, der während der letzten Norton Disk Doctor-Sitzung zum Rückgängigmachen der Änderungen dieser Sitzung erstellt wurde.

Warnung: Machen Sie keine Reparaturen rückgängig, wenn Sie nach den Reparaturen Dateien gespeichert, gelöscht oder kopiert haben!


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor dazu konfiguriert, gefundene Fehler automatisch zu beheben, ohne dass eine Benutzerbestätigung erforderlich ist.

Wenn diese Option aktiviert ist, hat diese Funktion Vorrang vor der auf der Registerkarte "Reparaturoptionen" gewählten Reparaturoption.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor dazu konfiguriert, gefundene Fehler automatisch zu beheben, ohne dass eine Benutzerbestätigung erforderlich ist.


Mit dieser Option können Sie Norton Disk Doctor-Optionen auswählen.


Hiermit beginnt die Diagnose des/der zurzeit gewählten Laufwerks/Laufwerke.


Diese Option konfiguriert Norton Disk Doctor so, dass Sie für alle Reparaturen eine Benutzerbestätigung erforderlich ist.


Mit dieser Option repariert Norton Disk Doctor automatisch alle Laufwerkprobleme, die während der Diagnose auftreten.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor nur zum Durchführen von Laufwerktests konfiguriert.

Verwenden Sie diese Option, um einen Bericht über Laufwerkprobleme zu erstellen, ohne Änderungen am Laufwerk vorzunehmen.


Hiermit wird Norton Disk Doctor zur Verwendung der zurzeit gewählten benutzerdefinierten Reparaturoptionen konfiguriert.

Klicken Sie auf "Auswählen", um die benutzerdefinierten Reparaturoptionen einzustellen.


Mit dieser Option können Sie benutzerdefinierte Reparaturoptionen einstellen.


Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, weil die benutzerdefinierte Reparaturoption zurzeit nicht aktiv ist.


Diese Option konfiguriert Norton Disk Doctor so, dass Sie für alle Reparaturen während dieses Tests eine Bestätigung durch den Benutzer erforderlich ist.


Mit dieser Option repariert Norton Disk Doctor automatisch alle Laufwerkprobleme, die während des Tests auftreten.


Diese Option konfiguriert Norton Disk Doctor zur Erstellung eines Berichts für diesen Test, ohne Änderungen am Laufwerk vorzunehmen.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor nur dann zur Reparatur verlorener Cluster konfiguriert, wenn der Cluster weniger als die angegebene Anzahl von Ketten umfasst. Wenn ein Cluster mehr als die angegebene Kettenzahl enthält, werden Sie von Norton Disk Doctor gefragt, ob Reparaturen vorgenommen werden sollen.

Eine Kette ist eine Folge von Einträgen in der Dateizuordnungstabelle (FAT), die eine einzelne Datei repräsentiert. Eine Datei muss von einer FAT-Kette repräsentiert werden, wenn die Daten der Datei fragmentiert (auf nicht-zusammenhängenden Clustern des Laufwerks gespeichert) sind. In diesem Fall zeigt jeder FAT-Eintrag auf den nächsten zusammenhängenden Cluster, der weitere Daten der Datei speichert.


Mit dieser Option können Sie die Anzahl von Ketten festlegen. Wenn ein Cluster weniger als diese Anzahl Ketten enthält, repariert Norton Disk Doctor ihn automatisch. Wenn er mehr als diese Kettenzahl enthält, werden Sie von Norton Disk Doctor gefragt, ob Reparaturen vorgenommen werden sollen.

Eine Kette ist eine Folge von Einträgen in der Dateizuordnungstabelle (FAT), die eine einzelne Datei repräsentiert. Eine Datei muss von einer FAT-Kette repräsentiert werden, wenn die Daten der Datei fragmentiert (auf nicht-zusammenhängenden Clustern des Laufwerks gespeichert) sind. In diesem Fall zeigt jeder FAT-Eintrag auf den nächsten zusammenhängenden Cluster, der weitere Daten der Datei speichert.


Diese Option konfiguriert Norton Disk Doctor zum Schreiben verlorener Clusterdaten auf ein Laufwerk, wenn verlorene Cluster automatisch repariert werden. Die Daten werden in zusammenhängenden nummerierten Dateien im Hauptverzeichnis gespeichert.


Durch diese Option entfernt Norton Disk Doctor bei der automatischen Reparatur verlorene Clusterdaten.


Nach der Konfiguration mit dieser Option fragt Norton Disk Doctor Sie, ob Sie eine Undo-Datei erstellen möchten, bevor Reparaturen an Ihrem Laufwerk vorgenommen werden.

Wenn Sie eine Undo-Datei erstellen, haben Sie die Möglichkeit, Änderungen rückgängig zu machen.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor zum Durchführen von Oberflächentests während der Laufwerksdiagnose konfiguriert.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor dazu konfiguriert, die Oberfläche Ihrer Festplatte in jeder Sitzung so oft wie zurzeit angegeben zu testen.


Mit dieser Option können Sie angeben, wie oft Norton Disk Doctor die Datenträgeroberfläche pro Sitzung testen soll. Geben Sie eine neue Zahl ein, oder klicken Sie zur Änderung des Wertes auf die Pfeile.


Anhand dieser Option testet Norton Disk Doctor die Datenträgeroberfläche wiederholt, bis Sie den Vorgang unterbrechen.

Diese Option ist besonders nützlich für unbeaufsichtigte Sitzungen.


Mit dieser Option führt Norton Disk Doctor eine allgemeine Prüfung der Datenträgeroberfläche durch, um nach potentiellen Problemen zu suchen.


Mit dieser Option führt Norton Disk Doctor eine gründliche Prüfung der Datenträgeroberfläche durch, um nach potentiellen Problemen zu suchen.


Diese Option konfiguriert Norton Disk Doctor zum Testen der gesamten Datenträgeroberfläche.


Mit dieser Option testet Norton Disk Doctor nur den Teil der Platte, der zurzeit Dateien enthält.

Diese Testart geht schneller vonstatten, aber da auch unbelegter Speicherplatz unstabil werden kann, ist es empfehlenswert, von Zeit zu Zeit die ganze Festplatte auf potentielle Probleme zu prüfen.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor dazu eingestellt, eine Datenträgerbelegung während des Oberflächentests anzuzeigen.


Mit dieser Option können Sie anzeigen, wie viele Minuten Maus und Tastatur inaktiv sein sollen, bevor Norton Disk Doctor den Hintergrundtest der zurzeit gewählten Datenträger beginnt.


Mit dieser Option können Sie anzeigen, wie viele Sekunden Maus und Tastatur inaktiv sein sollen, bevor Norton Disk Doctor den Hintergrundtest der zurzeit gewählten Datenträger beginnt.


Mit dieser Konfiguration wird Norton Disk Doctor beim Start von Windows automatisch gestartet.


Diese Option listet die Laufwerke auf, die beim Start von Windows automatisch geprüft werden können.

Sie können auch mehrere Laufwerke für die automatische Diagnose angeben.


Diese Option konfiguriert Norton Disk Doctor zur Anzeige einer animierten Repräsentation des Testvorgangs, während der Test durchgeführt wird.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor angewiesen, während der Diagnose eine MIDI- (MID- oder RMI-) oder WAVE-Audiodatei (WAV) abzuspielen.

In Ihrem Computer muss eine Sound-Karte installiert sein, um diese Funktion nutzen zu können.


Mit dieser Funktion können Sie den Pfadnamen einer Audiodatei angeben, damit Sie während der Diagnose abgespielt wird. Sie können Ihr System auch mit der Schaltfläche [image] auf der rechten Seite des Textfeldes nach einer Audiodatei durchsuchen.

In Ihrem Computer muss eine Sound-Karte installiert sein, um Audiodateien abspielen zu können.


Mit dieser Option können Sie Ihr System durchsuchen und die Audiodatei auswählen, die während der Diagnose abgespielt werden soll.

In Ihrem Computer muss eine Sound-Karte installiert sein, um Audiodateien abspielen zu können.


Diese Option spielt die gewählte Audiodatei ab.

In Ihrem Computer muss eine Sound-Karte installiert sein, um Audiodateien abspielen zu können.


Diese Option ist nicht verfügbar, da das Kontrollkästchen "Hintergrundmusik spielen" momentan nicht ausgewählt ist.


Mit dieser Option zeigt Norton Disk Doctor zusätzlich zur standardmäßigen Fehlermeldung eine benutzerdefinierte Meldung an.

Klicken Sie auf "Bearbeiten", um eine benutzerdefinierte Meldung einzugeben.


Hiermit wird das Textfeld "Benutzerdefinierte Meldung" angezeigt.


Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, da das Kontrollkästchen zum Anzeigen der benutzerdefinierten Meldung momentan nicht ausgewählt ist.


Mit dieser Option können Sie eine benutzerdefinierte Meldung eingeben, die zusätzlich zu den standardmäßigen Fehlermeldungen angezeigt werden soll.


Schließt das Dialogfeld und speichert die von Ihnen vorgenommenen Änderungen.


Schließt das Dialogfeld, ohne die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern.


Mit dieser Funktion können Sie zwischen den Seiten der Testergebnisse wechseln.


Schließt das Dialogfeld, ohne dass ein detaillierter Bericht für die aktuelle Sitzung erzeugt wird.


Diese Option erzeugt einen detaillierten Bericht für die aktuelle Sitzung.


Druckt einen detaillierten Bericht für die aktuelle Sitzung.


Diese Option akzeptiert die momentan gewählten Druckoptionen, druckt die detaillierte Berichtdatei und schließt dieses Dialogfeld.


Schließt dieses Dialogfeld, ohne die momentan gewählten Druckoptionen zu akzeptieren oder die detaillierte Berichtdatei zu drucken.


Mit dieser Option umgeht Norton Disk Doctor den Partitionstabellentest.

Die Partitionstabelle verwaltet die Daten der Festplattenlaufwerke in Ihrem Computer.


Mit dieser Option umgeht Norton Disk Doctor den CMOS-Test.

Der CMOS-Chip verwaltet die Hardware-Setup-Daten Ihres Computers.


Stellt Norton Disk Doctor so ein, dass Tests des Host-Laufwerks komprimierter Volumes umgangen werden.

Das Host-Laufwerk enthält die Daten und Programmdateien, die das komprimierte Laufwerk erstellen und verwalten.


Stellt Norton Disk Doctor so ein, dass der Komprimierungstest auf komprimierten Volumes umgangen wird.


Stellt Norton Disk Doctor so ein, dass fälschlicherweise gemeldete zusätzliche Festplattenlaufwerke ignoriert werden.


Stellt Norton Disk Doctor so ein, dass bei der Diagnose von Diskettenlaufwerken regelmäßig nach komprimierten Volumes gesucht wird.

Deaktivieren Sie diese Option, um bei der Diagnose von Diskettenlaufwerken ohne komprimierte Volumes Zeit zu sparen.


Stellt Norton Disk Doctor so ein, dass Dateidatum und -uhrzeit ignoriert werden.

Normalerweise meldet Norton Disk Doctor Dateien, deren Datums- und Zeitstempel zukünftige Daten und Uhrzeiten wiedergeben. In einigen Fällen stellt dies jedoch kein Problem dar. Sie könnten zum Beispiel Dateien von einem anderen Benutzer erhalten, dessen System für eine andere Zeitzone eingestellt ist. Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor die Datums- und Zeitstempelprüfung ignoriert.


Mit dieser Option wird der Test der gerade ausgewählten Datenträger angehalten.


Unterbricht den gerade ausgeführten Oberflächentest und führt die Datenträgerdiagnose fort.


Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, weil im Moment kein Oberflächentest ausgeführt wird.


Anhand dieser Option wird die laufende Datenträgerdiagnose angehalten und der Test des nächsten gewählten Laufwerks begonnen.


Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, weil keine zusätzlichen Laufwerke zur Diagnose ausgewählt sind oder gerade kein Oberflächentest ausgeführt wird.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Stoppen", um die momentan ausgeführten Datenträgerdiagnose anzuhalten.


Zeigt eine Liste der Datenträgertests an.

Der aktuelle Status jedes Tests wird neben dem entsprechenden Testnamen grafisch dargestellt:

Test wird ausgeführt

Test fertig

Test übersprungen


Diese Option zeigt den Verlauf des gerade ausgeführten Datenträgertests an.


Mit dieser Option können Sie den Standort der Undo-Datei aus einer Liste verfügbarer Laufwerke auswählen.

Warnung: Machen Sie keine Reparaturen rückgängig, wenn Sie nach den Reparaturen Dateien gespeichert, gelöscht oder kopiert haben!


Diese Option akzeptiert die aktuelle Laufwerkwahl, schließt dieses Dialogfeld und beginnt den Undo-Vorgang.


Schließt das Dialogfeld, ohne dass die aktuelle Laufwerkwahl akzeptiert oder der Undo-Vorgang begonnen wird.


Mit dieser Option können Sie eine Reparaturoption für diesen Test einstellen.

Abfrage [image] Diese Option konfiguriert Norton Disk Doctor so, dass im Verlauf dieses Tests eine Benutzerbestätigung erforderlich ist, bevor Reparaturen vorgenommen werden.

Automatische Reparatur [image] Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor dazu konfiguriert, die im Verlauf dieses Tests gefundenen Probleme automatisch zu reparieren.

Reparaturen übergehen [image] Diese Option konfiguriert Norton Disk Doctor dazu, Datenträgertests durchzuführen, ohne Änderungen am Datenträger vorzunehmen.


Schließt das Dialogfeld und speichert die von Ihnen vorgenommenen Änderungen.


Schließt das Dialogfeld, ohne die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern.


Hiermit können Sie bestimmen, wie lange die Vorgänge im Vordergrund inaktiv sein sollen, bevor Norton Disk Doctor mit der Datenträgerdiagnose im Hintergrund beginnt. Geben Sie eine neue Zahl ein, oder klicken Sie auf die Pfeile, um einen anderen Wert anzugeben.

Damit Norton Disk Doctor Ihren Datenträger im Hintergrund prüft, während Sie an anderen Dingen arbeiten, klicken Sie auf "Diagnose" im Hauptfenster von Norton Disk Doctor und minimieren Norton Disk Doctor anschließend.


Wählen Sie eines dieser Elemente, um festzulegen, wie Sie benachrichtigt werden, wenn ein Fehler auf Ihrem Datenträger gefunden wird:

Bericht anzeigen [image] Datenträgerprobleme werden in einem Dialogfeld angezeigt.

Signalton [image] Ein Signalton ertönt, wenn ein Datenträgerproblem auftritt.

Task-Leiste blinkt [image] Die Task-Leiste blinkt, wenn ein Datenträgerproblem auftritt.

Ton und Task-Leiste blinkt [image] Ein kurzer Signalton ertönt und die Task-Leiste blinkt, wenn ein Datenträgerproblem auftritt.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor so konfiguriert, dass der detaillierte Bericht auf dem Standarddrucker gedruckt wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche [image], um Druckeroptionen einzustellen oder einen anderen Drucker auszuwählen.


Mit dieser Option wird Norton Disk Doctor so konfiguriert, dass der detaillierte Bericht in eine Datei gedruckt wird. Verwenden Sie das Textfeld zur Eingabe eines Dateinamens. Klicken Sie auf die Schaltfläche [image], um die Datei in einen anderen Ordner oder auf ein anderes Laufwerk zu speichern.


Mit dieser Option können Sie den Bericht per E-Mail an einen anderen Benutzer senden.


Mit dieser Option können Sie Druckeroptionen einstellen oder einen anderen Drucker auswählen.


Mit dieser Option können Sie einen anderen Ordner oder ein anderes Laufwerk auswählen, um die detaillierte Berichtdatei zu speichern.


Diese Option korrigiert die angegebenen Datenträgerfehler und fährt mit der Datenträgerdiagnose fort.


Diese Option setzt die Datenträgerdiagnose fort, ohne die angegebenen Datenträgerfehler zu korrigieren.


Diese Option hält die Datenträgerdiagnose an, ohne die angegebenen Datenträgerfehler zu korrigieren.


Mit dieser Option wird dieses Dialogfeld geschlossen und die Datenträgerdiagnose fortgesetzt.


Mit dieser Option wird die Datenträgerdiagnose angehalten.


Dialogfeld "Norton Disk Doctor"

Verwenden Sie dieses Hauptdialogfeld zur Auswahl der zu prüfenden Laufwerke, zur Angabe, ob Norton Disk Doctor Fehler automatisch korrigieren soll, zum Öffnen des Dialogfelds "Optionen" und zum Start der Diagnose.

Dieses Dialogfeld enthält:

Automatische Fehlerbehebung
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor automatisch alle gefundenen Fehler repariert.

Wählen Sie die LW zur Diagnose
Markieren Sie die Laufwerke, die Norton Disk Doctor diagnostizieren soll.

Diagnose
Klicken Sie auf diese Option, um die Datenträgerdiagnose zu starten.

Optionen
Klicken Sie auf diese Option, um festzulegen, wie Norton Disk Doctor Fehler repariert, ob Tests übersprungen und Animation und Musik abgespielt werden, wie verlorene Cluster bearbeitet und Oberflächentests durchgeführt werden usw.

Widerrufen
Klicken Sie auf diese Option, um Norton Disk Doctor-Änderungen rückgängig zu machen. Diese Option kann nur genutzt werden, wenn Norton Disk Doctor eine Undo-Datei mit den Änderungen erstellt hat.

Schließen
Klicken Sie auf diese Option, um Norton Disk Doctor zu schließen.

  Verwandte Themen


Optionen für Norton Disk Doctor:  Registerkarte "Allgemein"

Verwenden Sie die Registerkarte "Allgemein", um anzugeben, ob Norton Disk Doctor beim Start von Windows automatisch gestartet werden soll und welche Laufwerke beim Start geprüft werden sollen. Sie können auch angeben, wie Norton Disk Doctor Fehler bearbeiten soll.

Diese Registerkarte enthält folgende Optionen:

Automatisch mit Windows starten
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor beim Start von Windows automatisch gestartet wird.

Zu prüfende Laufwerke
Markieren Sie die Laufwerke, die Norton Disk Doctor beim Start von Windows prüfen soll.

Unter Windows 95, Windows 98 und Windows Me enthält dieses Register außerdem die folgenden Optionen.

Abfrage
Markieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor Sie benachrichtigt, wenn er ein Problem findet.

Automatische Reparatur
Markieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor automatisch Reparaturen am Datenträger vornimmt, wenn Probleme auftreten.

Keine Reparaturen
Aktivieren Sie diese Option, wenn Norton Disk Doctor keine Probleme reparieren soll.

Benutzerdefiniert
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor die angegebenen benutzerdefinierten Reparaturoptionen verwendet.

Unter Windows NT und Windows 2000 enthält das Register außerdem die folgende Option.

Nur freien Speicherplatz testen
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor während der Diagnose einen Oberflächentest durchführt.

  Verwandte Themen


Dialogfeld "Benutzerdefinierte Reparaturoptionen"

Verwenden Sie das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Reparaturoptionen" zur Angabe, wie Norton Disk Doctor auf bestimmte Probleme reagieren soll, wie verlorene Cluster gehandhabt werden und ob Sie gefragt werden, bevor eine Undo-Datei erstellt wird.

Dateizuordnungstabellen (FAT)
Wählen Sie "Abfrage", damit Sie gefragt werden, bevor FAT-Fehler repariert werden. Wählen Sie "Automatische Reparatur", damit Norton Disk Doctor FAT-Fehler automatisch repariert. Wählen Sie "Reparaturen übergehen", wenn Norton Disk Doctor keine Reparaturen machen soll, wenn FAT-Fehler ermittelt werden.

Verzeichnisstrukturen
Wählen Sie "Abfrage", damit Sie gefragt werden, bevor Verzeichnisstrukturfehler repariert werden. Wählen Sie "Automatische Reparatur", falls Norton Disk Doctor Verzeichnisstrukturfehler automatisch reparieren soll. Wählen Sie "Reparaturen übergehen", wenn Norton Disk Doctor keine Reparaturen machen soll, wenn Verzeichnisstrukturfehler ermittelt werden.

Komprimierungsstrukturen
Wählen Sie "Abfrage", damit Sie gefragt werden, bevor Komprimierungsstrukturfehler repariert werden. Wählen Sie "Automatische Reparatur", damit Norton Disk Doctor Komprimierungsstrukturfehler automatisch repariert. Wählen Sie "Reparaturen übergehen", wenn Norton Disk Doctor keine Reparaturen machen soll, wenn Komprimierungsstrukturfehler ermittelt werden.

Oberflächenfehler
Wählen Sie "Abfrage", damit Sie gefragt werden, bevor Oberflächenfehler repariert werden. Wählen Sie "Automatische Reparatur", damit Norton Disk Doctor Oberflächenfehler automatisch repariert. Wählen Sie "Reparaturen übergehen", wenn Norton Disk Doctor keine Reparaturen machen soll, wenn Oberflächenfehler ermittelt werden.

Partitionstabellen
Wählen Sie "Abfrage", damit Sie gefragt werden, bevor Fehler in der Partitionstabelle korrigiert werden. Wählen Sie "Automatische Reparatur", damit Norton Disk Doctor Partitionstabellenfehler automatisch repariert. Wählen Sie "Reparaturen übergehen", wenn Norton Disk Doctor keine Reparaturen vornehmen soll, wenn Oberflächenfehler ermittelt werden.

Boot-Sektoren
Wählen Sie "Abfrage", damit Sie gefragt werden, bevor Fehler im Boot-Sektor repariert werden. Wählen Sie "Automatische Reparatur", damit Norton Disk Doctor Ladesatzfehler automatisch repariert. Wählen Sie "Reparaturen übergehen", wenn Norton Disk Doctor keine Reparaturen vornehmen soll, wenn Ladesatzfehler ermittelt werden.

Autom. Rep. verlorener Cluster bei weniger als [Anzahl] Ketten
Aktivieren Sie diese Option, wenn verlorene Cluster mit weniger Ketten als hier angegeben automatisch repariert werden sollen.

Verlorene Cluster als Dateien speichern
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor verlorene Cluster als Dateien speichert.

Verlorene Cluster löschen
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor verlorene Cluster löscht.

Vor Reparaturen Undo-Datei abfragen
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor Sie fragt, bevor er eine Undo-Datei erstellt.

Sie müssen eine Undo-Datei erstellen, um Ihre Änderungen rückgängig machen zu können.

  Verwandte Themen


Optionen für Norton Disk Doctor:  Registerkarte "Darstellung"

Verwenden Sie die Registerkarte "Darstellung", um anzugeben, ob Norton Disk Doctor während der Diagnose eine Animation und Hintergrundmusik abspielen soll. Sie können auch eine benutzerdefinierte Meldung angeben, die nach Beenden der Diagnose und vor Anzeige des Norton Disk Doctor-Testberichts angezeigt werden soll.

Diese Registerkarte enthält folgende Optionen:

Trickfunktion aktivieren
Aktivieren Sie diese Optin, um die Animation während der Datenträgerdiagnose anzuzeigen.

Hintergrundmusik spielen
Aktivieren Sie diese Option, um während der Diagnose eine WAV- oder MID-Datei abzuspielen.

Wählen Sie eine MIDI-, RMI- oder WAV-Datei aus, die während der Datenträgerdiagnose ausgeführt werden soll
Geben Sie das Format der abzuspielenden Audiodatei (WAV, MID oder RMI) an. Um eine Datei in Ihrem System zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche [image] "Ordner öffnen". Klicken Sie auf die Abspielschaltfläche [image], um die Audiodatei auszuprobieren.

  In Ihrem Computer muss eine Sound-Karte installiert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Benutzerdefinierte Meldung anzeigen
Aktivieren Sie diese Option zur Anzeige einer benutzerdefinierten Meldung, wenn ein Fehler auftritt.

Bearbeiten
Klicken Sie auf diese Option, um die anzuzeigende benutzerdefinierte Meldung zu ändern.

  Verwandte Themen


Optionen für Norton Disk Doctor:  Registerkarte "Oberflächentest"

Mit der Registerkarte "Oberflächentest" können Sie den Oberflächentest aktivieren oder deaktivieren und Oberflächentestoptionen angeben, z. B. die Anzahl der Durchgänge, den Testtyp, das zu testende Element, und Sie können angeben, ob die Datenträgerbelegung während der Diagnose angezeigt werden soll.

Diese Registerkarte enthält folgende Optionen:

Oberflächentest aktivieren
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor die Datenträgeroberfläche testet.

Wiederholungen
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor die Oberfläche Ihres Datenträgers so oft prüft, wie momentan angegeben ist. Geben Sie die gewünschte Anzahl Wiederholungen ein.

Fortlaufend
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor die Oberfläche Ihres Datenträgers wiederholt prüft, bis Sie den Vorgang unterbrechen. Diese Option ist nützlich, wenn Sie die Tests durchführen möchten, wenn Sie weg sind.

Normaler Test
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor eine allgemeine Suche der Oberfläche durchführt.

Gründlicher Test
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor eine gründliche Suche der Oberfläche durchführt.

Gesamten Datenträger
Klicken Sie auf diese Option, um den gesamten Datenträger zu prüfen.

Von Dateien belegten Bereich
Klicken Sie auf diese Option, um nur denjenigen Teil des Datenträgers zu prüfen, der momentan Dateien enthält.

Datenträgerbelegung während Oberflächentest anzeigen
Klicken Sie auf diese Option, um die Belegung des Datenträgers und die fehlerhaften Bereiche während der Diagnose anzuzeigen.

  Verwandte Themen


Optionen für Norton Disk Doctor:  Registerkarte "Weitere Optionen"

Verwenden Sie die Registerkarte "Weitere Optionen", um bestimmte Datenträgertests anzugeben, die Norton Disk Doctor überspringen soll, und um anzugeben, wie Norton Disk Doctor im Hintergrund (minimiert) ausgeführt werden soll.

Diese Registerkarte enthält folgende Optionen:

Partitions- und Boot-Sektortest übergehen
Aktivieren Sie diese Option, um die Partitions- und Boot-Sektortests zu übergehen.

CMOS-Tests übergehen
Aktivieren Sie diese Option, um den CMOS-Test zu übergehen.

Nur eine Festplatte
Aktivieren Sie diese Option, um fälschlicherweise gemeldete, zusätzliche Festplattenlaufwerke zu ignorieren.

Test von Dateidatum/-zeit übergehen
Aktivieren Sie diese Option, um die Prüfung von Datums- und Zeitstempeln von Dateien zu übergehen.

Komprimierungstest übergehen
Aktivieren Sie diese Option, um den Komprimierungstest für komprimierte Volumes zu übergehen.

Host-Laufwerkstest übergehen
Aktivieren Sie diese Option, um den Host-Laufwerkstest für komprimierte Volumes zu übergehen.

Auto-Mount-Laufwerke prüfen
Aktivieren Sie diese Option, damit Norton Disk Doctor während eines Diskettenlaufwerktests regelmäßig nach komprimierten Volumes sucht.

Start nach [Anzahl] Minuten und [Anzahl] Sekunden ohne Aktivität
Geben Sie die Dauer in Minuten und Sekunden ein, während derer keine Vordergrundaktivität zu verzeichnen ist, bevor Norton Disk Doctor die Diagnose Ihres Datenträgers im Hintergrund startet.

Beim Feststellen von Fehlern
Bestimmen Sie, was Norton Disk Doctor unternehmen soll, wenn ein Fehler ermittelt wird, während Norton Disk Doctor im Hintergrund ausgeführt wird. Sie können festlegen, dass der Testbericht angezeigt wird, ein Signalton ertönt, die Task-Leiste aufblinkt, oder ein Signalton ertönt und die Task-Leiste zur gleichen Zeit blinkt.

  Verwandte Themen