Copyright: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Citation: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.


Wiederherstellung gelöschter Dateien

Wenn Sie eine Datei im Explorer löschen, bewahrt Windows eine temporäre Kopie der Datei im Papierkorb auf, die Sie bei Bedarf wiederherstellen können. Windows erkennt jedoch nicht, wenn Dateien aus einer Anwendung heraus gelöscht oder überschrieben werden oder von der DOS-Eingabeaufforderung aus gelöscht werden.

Mit Hilfe der Norton Utilities können Sie auf solche Dateien wieder zugreifen. Norton Protection schützt Sie vor dem Verlust von Dateien, die vom Windows-Papierkorb nicht aufbewahrt werden. Mit Hilfe des UnErase-Assistenten können Sie sogar Dateien wiederherstellen, die nicht durch die Norton Utilities geschützt werden.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So stellen Sie eine gelöschte Datei wieder her

1	Klicken Sie auf [image], um den UnErase-Assistenten zu öffnen.

2	Wählen Sie aus, wonach der UnErase-Assistent suchen soll:

Kürzlich gelöschte Dateien: Die 25 zuletzt gelöschten Dateien, die der UnErase-Assistent kennt. Diese Option sollten Sie als erste ausprobieren. Wenn die Datei, die Sie wiederherstellen möchten, nicht in der Liste enthalten ist, klicken Sie auf "Weiter", um zusätzliche Suchkriterien einzugeben.

Alle geschützten Dateien: Dateien, die vom Papierkorb oder von Norton Protection geschützt werden. Wenn die Datei, die Sie wiederherstellen möchten, nicht in der Liste enthalten ist, klicken Sie auf "Weiter", um zusätzliche Suchkriterien einzugeben.

Alle wiederherstellbaren Dateien, die Ihren Kriterien entsprechen: Ermöglicht Ihnen die Eingabe genauer Suchkriterien, um dem UnErase-Assistenten die Suche nach der gelöschten Datei oder Teilen der Datei auf dem Datenträger zu erleichtern.

3	Wenn die Datei, die Sie wiederherstellen möchten, gefunden wurde, klicken Sie auf den Dateinamen und anschließend auf "Wiederherstellen".

4	Klicken Sie auf "Beenden", um den UnErase-Assistenten zu schließen.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Vorbeugung gegen Systemabstürze

Die Norton Utilities bieten Ihnen umfassenden Schutz vor Computerabstürzen.

Der Rettungsdatenträgersatz enthält wichtige Informationen, die Ihr Computer benötigt, um einwandfrei starten und arbeiten zu können. Diese Informationen ändern sich, wenn Sie die Konfiguration Ihres Computers ändern. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Rettungsdatenträger immer auf dem neuesten Stand halten. Norton System Doctor erinnert Sie automatisch daran, wenn es Zeit wird, Ihren Rettungsdatenträgersatz zu aktualisieren. Sie sollten Norton System Doctor ständig ausführen.

Norton Zip Rescue-Diskettensatz: Wenn Sie ein Zip-Laufwerk von Iomega haben, kann Rescue Disk einen Rettungsdatenträgersatz erstellen, mit dem Sie Windows starten können. Dieser Rettungsdatenträgersatz startet den Wiederherstellungsassistenten von Rescue, der Sie durch den Reparaturvorgang führt. Wenn Sie sich nach dem Startvorgang in Windows befinden, haben Sie Zugriff auf alle Programme der Norton Utilities für Windows, um Reparaturen vorzunehmen.

Basic Rescue-Diskettensatz: Mit einem Standarddiskettenlaufwerk und einigen Disketten können Sie einen Rettungsdatenträgersatz erstellen, der den Computer im DOS-Modus startet, und die DOS-Programme der Norton Utilities für Reparaturen benutzen. Vollständige DOS-Notfallverfahren werden im Benutzerhandbuch beschrieben.

Testen Sie Ihren Rettungsdatenträgersatz unmittelbar nach dem Erstellen, und aktualisieren Sie ihn regelmäßig, damit die darauf gespeicherten Informationen immer auf dem neuesten Stand sind.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So erstellen Sie einen Rettungsdatenträgersatz

1	Klicken Sie auf [image], um Rescue Disk zu öffnen.

2	Legen Sie die Datenträger ein:

Für einen Norton Zip Rescue-Diskettensatz legen Sie eine Zip-Disk in das Zip-Laufwerk und eine Diskette in das Diskettenlaufwerk.

Für einen normalen Rettungsdatenträgersatz legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk. Es können mehrere zusätzliche Disketten erforderlich sein. Beschriften Sie die Disketten sorgfältig.

3	Klicken Sie auf "Erstellen".
Rescue Disk kopiert die unentbehrlichen Startinformationen Ihres Computers auf die Datenträger.

Um einen vorhandenen Rettungsdatenträgersatz zu aktualisieren, klicken Sie auf "Aktualisieren" statt auf "Erstellen".

4	Lassen Sie den Rettungsdatenträgersatz von Rescue Disk testen.

5	Bewahren Sie die Rettungsdatenträger an einem sicheren Ort auf.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So stellen Sie Ihr System mit Rescue Disk wieder her

Auch der bestgeschützte Computer kann gelegentlich abstürzen und dabei Daten verlieren oder beschädigen, die für den Systemstart benötigt werden. Mit Hilfe der von Rescue Disk erstellten Rettungsdatenträger können Sie diese wichtigen Daten nach einem Absturz wiederherstellen.

So stellen Sie Ihr System mit Rescue Disk wieder her

1	Legen Sie Ihre Rettungsdatenträger ein:

Bei einem Norton Zip-Rettungsdatenträgersatz legen Sie die Zip-Disk in das Zip-Laufwerk und die Diskette in das Diskettenlaufwerk.

Bei einem normalen Rettungsdatenträgersatz legen Sie die erste Diskette in das Diskettenlaufwerk.

2	Starten Sie den Computer neu.

3	Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Startinformationen Ihres Computers wiederherzustellen.

4	Entfernen Sie alle Rettungsdatenträger.

5	Starten Sie Ihren Computer neu.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Diagnose und Reparatur von Problemen

Der reibungslose Betrieb Ihres Computers hängt zum großen Teil von der Integrität der Datenträger und einer korrekten Installation von Windows ab. Doch selbst, wenn diese Bedingungen anfangs erfüllt sind, verschlechtert sich der Zustand von Windows und der Festplatte im Laufe der Zeit. Wirken Sie dieser Verschlechterung nicht rechtzeitig entgegen, kann es zu Datenverlusten kommen.

Viele Programme der Norton Utilities überwachen Ihr System auf häufige Fehlerbedingungen, die zu Blockierungen und Abstürzen führen können, die wiederum andere Probleme und Datenverluste nach sich ziehen. Wenn ein Programm der Norton Utilities ein potentielles Problem feststellt, kann es diesen Fehler automatisch korrigieren oder Sie benachrichtigen und Ihnen Lösungsmöglichkeiten anbieten.

Wenn Sie Norton System Doctor ständig ausführen, können Probleme frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen empfohlen werden. Verwenden Sie bei Auftreten eines Fehlers immer Norton Disk Doctor und Norton WinDoctor. Verwenden Sie für eine umfassende Systemprüfung Norton System Check.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So suchen und beheben Sie Datenträgerprobleme

Norton Disk Doctor überprüft Ihre Datenträger auf Probleme und bietet an, gefundene Probleme zu reparieren.

1	Klicken Sie hier [image], um Norton Disk Doctor zu starten.

2	Wenn Norton Disk Doctor gefundene Probleme automatisch reparieren soll, klicken Sie auf "Automatische Fehlerbehebung".

3	Klicken Sie in der Laufwerksliste auf das Laufwerk, das Sie untersuchen lassen möchten.

Sie können auch mehrere Laufwerke für die Diagnose angeben.

4	Klicken Sie auf "Diagnose".
Norton Disk Doctor überprüft verschiedene Bereiche Ihrer Laufwerke.

5	Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, wenn Norton Disk Doctor Probleme findet und repariert.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So suchen und beheben Sie Windows-Probleme

Norton WinDoctor überprüft Ihr System auf Windows-Probleme und bietet an, gefundene Probleme zu reparieren.

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu starten.

2	Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um eventuell vorhandene Probleme zu ermitteln.

3	Klicken Sie auf "Fertig stellen".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an.

4	Wählen Sie aus, ob Sie alle oder nur einige Probleme beheben möchten.

Klicken Sie auf "Alle reparieren", um alle aufgelisteten Probleme automatisch reparieren zu lassen.

Wählen Sie eine Problemkategorie, und klicken Sie auf "Details", um alle Probleme dieser Kategorie im unteren Teil des Fensters anzuzeigen. Wählen Sie anschließend eines oder mehrere Probleme aus, und klicken Sie auf "Alle reparieren", um diese Probleme automatisch reparieren zu lassen.

Um die anzuwendende Lösung für eine bestimmte Problemkategorie oder ein einzelnes Problem selbst auszuwählen, klicken Sie auf "Reparieren" und wählen die Option "Ich möchte die Lösung ... selbst wählen". Wählen Sie anschließend die zu verwendende Lösung.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Beschleunigung Ihres Computers

Die Festplatte Ihres Computers speichert alle Ihre Dateien, Anwendungsprogramme und das Windows-Betriebssystem. Mit der Zeit werden die Informationsblöcke, aus denen sich Ihre Dateien zusammensetzen, über die gesamte Festplatte verteilt. Dieses Phänomen bezeichnet man als Fragmentierung. Es beeinträchtigt die Effizienz beim Speichern und Lesen von Daten auf der Festplatte. Je länger Sie Ihren Computer benutzen, desto fragmentierter wird die Festplatte. Eine fragmentierte Festplatte kann schließlich das gesamte System verlangsamen.

Speed Disk ordnet die Informationseinheiten auf Ihrer Festplatte neu an, um größtmögliche Effizienz zu erzielen.

Mit Hilfe des Norton Optimierungsassistenten kann außerdem die Effizienz und Leistung Ihres Computers gesteigert werden, indem diese Aufgaben für Sie ausgeführt werden.

Einstellen einer effizienten Mindestgröße für die Auslagerungsdatei, um deren Fragmentierung zu reduzieren, und Positionieren der Auslagerungsdatei, so dass eine optimale Windows-Leistung erreicht wird. Die Verwaltung der Auslagerungsdatei durch Windows stellt nicht immer die beste Lösung dar.

Reorganisation der Registrierung für ein effizientes Speichern und Lesen der Daten und zur Entfernung ungenutzten Speicherplatzes.

Aktivierung von Norton SpeedStart, das zunächst verfolgt, wie Anwendungsprogrammen in den Speicher geladen werden und dann den Ladevorgang optimiert, so dass Ihre Anwendungen merklich schneller geladen werden.

Hinweis: Da neuere Versionen von Windows ein Dienstprogramm enthalten, das mit SpeedStart vergleichbar ist, wird SpeedStart nur auf Windows 95-Computern installiert.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So beschleunigen Sie Ihre Festplatte mit Speed Disk

1	Klicken Sie hier [image], um Speed Disk zu starten.
Norton Speed Disk überprüft Ihre Festplattenlaufwerke auf Fragmentierung, zeigt einen Ergebnisbericht an und empfiehlt bei Bedarf Korrekturmaßnahmen.

2	Klicken Sie auf "Start", um die Empfehlung zu akzeptieren.
Speed Disk optimiert Ihr Laufwerk.

Gemäß Voreinstellung optimiert Speed Disk Ihr primäres Festplattenlaufwerk, üblicherweise Laufwerk C:. Um ein anderes Laufwerk zu optimieren, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen und klicken anschließend auf "Start".

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So beschleunigen Sie Ihr System mit dem Norton Optimierungsassistenten

1	Klicken Sie hier [image], um den Norton Optimierungsassistenten zu starten.

2	Klicken Sie auf "Weiter".
Nachdem der Norton Optimierungsassistent anbietet, einen Benchmark-Test der Festplattenlaufwerke durchzuführen (falls das vorher noch nicht geschehen ist), überprüft er die Auslagerungsdatei und gibt eine geeignete Empfehlung.

3	Klicken Sie auf "Weiter".
Der Norton Optimierungsassistent bietet an, die Ladevorgänge der Anwendungsprogramme zu analysieren und zu beschleunigen durch die Aktivierung von Norton SpeedStart. Wenn Sie den Vorschlag akzeptieren, wird Norton SpeedStart automatisch bei jedem Start von Windows aktiviert und das Symbol in der Task-Leiste von Windows angezeigt.

4	Klicken Sie auf "Weiter".
Der Norton Optimierungsassistent bietet die Optimierung der Registrierung an.

5	Klicken Sie auf "Weiter".
Der Norton Optimierungsassistent fasst die von Ihnen getroffenen Entscheidungen noch einmal zusammen.

6	Schließen Sie alle anderen Programme, und klicken Sie auf "Neustart". Der Norton Optimierungsassistent führt die ausgewählten Aktionen durch und startet den Computer neu.

Norton SpeedStart wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Norton Utilities installieren. Um SpeedStart zu deaktivieren, ohne den Norton Optimierungsassistenten zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Programms in der Task-Leiste, und wählen Sie "Deaktivieren" im Kontextmenü".

Hinweis: Da Windows 98 ein Dienstprogramm enthält, das mit SpeedStart vergleichbar ist, wird SpeedStart auf Windows 98 nicht installiert.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Aktualisierung von Software

Einige der grundlegenden Komponenten Ihres Computers [image] Ihre Sound-Karte, Ihre Grafikkarte und Ihr CD-ROM-Laufwerk [image] benötigen die richtige Software, um einwandfrei arbeiten zu können.

Hardwarehersteller liefern normalerweise die notwendige Software zusammen mit den Hardwarekomponenten aus. Hardwarehersteller aktualisieren Ihre Software jedoch regelmäßig, um den Betrieb der Hardwarekomponenten weiter zu verbessern.

Dasselbe gilt für die Anwendungsprogramme, die Sie benutzen. Softwarehäuser nehmen oft Verbesserungen vor, die als "Patches" bezeichnet werden, und stellen diese registrierten Benutzern kostenlos zur Verfügung. Woche für Woche werden so viele Patches veröffentlicht, dass es nahezu unmöglich ist, damit Schritt zu halten. Doch ohne diese Updates verpassen Sie möglicherweise bedeutende Verbesserungen oder Fehlerkorrekturen, die Abstürze verhindern.

Die in den Norton Utilities enthaltene LiveUpdate-Technologie kann Ihre Norton Utilities und Ihre Virusdefinitionsdateien auf dem neuesten Stand halten.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So aktualisieren Sie Ihre installierte Software

1	Klicken Sie auf "LiveUpdate" im oberen Bereich des Norton Utilities-Hauptfensters.

2	Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Hinweis:	Zur Aktualisierung der Norton Utilities oder der Virusdefinitionsdateien benötigen Sie eine Internet-Verbindung.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Einführung in die Norton Utilities

Die Norton Utilities sind ein integriertes Paket von Programmen, die Ihnen helfen, Computerprobleme zu finden und zu beheben, die Leistung Ihres Computers zu steigern, vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchzuführen und Fehler im System zu finden.

Die Norton Utilities halten Ihren Computer in Bestform, warnen Sie bei potentiellen Problemen, bevor sie offensichtlich werden, beschränken Ihre Ausfallzeit auf ein Minimum, wenn etwas schief geht, helfen bei der Wiederherstellung verlorener Daten und geben Ihnen die Informationen, die Sie brauchen, wenn Sie neue Hardware oder Software installieren.

Um auf die Programme der Norton Utilities zuzugreifen, doppelklicken Sie auf die Verknüpfung mit dem Norton Utilities Integrator auf Ihrem Desktop, und wählen Sie das Programm, das Sie ausführen möchten.

  Liste und Beschreibung aller Programme der Norton Utilities

  Liste wichtiger Aufgaben, die mit den Norton Utilities durchgeführt werden können


Wichtige Aufgaben, die Sie mit den Norton Utilities durchführen können

Die folgende Liste zeigt Ihnen die wichtigsten Aufgaben, die Sie mit den Norton Utilities erledigen können. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um weiterführende Informationen anzuzeigen:

 Testen der Computer-Hardware

  Durchführen einer umfassenden Systemprüfung

  Wiederherstellung gelöschter Dateien

  Wiederherstellung nach Computerabstürzen

  Diagnose und Reparatur von Problemen

  Beschleunigung Ihres Computers

  Regelmäßige Aktualisierung Ihrer Software

  Informationen über Ihr System

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Wiederherstellung nach Computerabstürzen
Die Norton Utilities helfen Ihnen, Computerabstürzen vorzubeugen und Ihr System nach einem Absturz wiederherzustellen. Mit Rescue Disk können Sie für den Ernstfall vorsorgen, indem Sie wichtige Systeminformationen auf Disketten oder Zip-Disks kopieren. Norton System Doctor verfügt über einen Rescue Disk-Sensor, der dafür sorgt, dass Ihr Rettungsdatenträgersatz immer aktuell ist. Die DOS-Programme helfen Ihnen weiter, wenn Sie Windows einmal nicht starten können. In System Informationen können Sie wichtige Informationen ausdrucken, die Ihnen im Falle eines Systemversagens weiterhelfen können.

Führen Sie Norton System Doctor ständig aus, um den Zustand Ihres Systems zu überwachen.


Wiederherstellung gelöschter Dateien
Norton Protection schützt Sie vor dem Verlust von Dateien, die vom Windows-Papierkorb nicht aufbewahrt werden. Mit dem UnErase-Assistenten können Sie sogar nicht geschützte Dateien wiederherstellen.


Beschleunigung Ihres Computers
Die Norton Utilities helfen Ihnen, Ihr System zu beschleunigen. Speed Disk ordnet die Dateien auf Ihrer Festplatte neu an, um größtmögliche Effizienz zu erzielen. Der Norton Optimierungsassistent stellt eine effiziente Mindestgröße für die Auslagerungsdatei ein, um deren Fragmentierung zu reduzieren, und reorganisiert die Daten in der Windows-Registrierung, um das Speichern und Lesen der Informationen effizienter zu machen. Norton SpeedStart verfolgt, wie Anwendungsprogrammen in den Speicher geladen werden und optimiert dann den Ladevorgang, so dass Ihre Anwendungen merklich schneller geladen werden. Norton System Doctor überwachte den verfügbaren Speicherplatz mit den Sensoren "Speicherplatz" und "Speicherplatzüberhang" und überprüft die Fragmentierung mit Hilfe des Sensors "Datenträgeroptimierung".


Diagnose von Problemen
Die Norton Utilities halten Ausschau nach Fehlerbedingungen, die zu Computerproblemen und Datenverlusten führen können. Wenn ein Problem festgestellt wird, können die Norton Utilities diesen Fehler automatisch korrigieren oder Sie benachrichtigen und Ihnen Lösungsmöglichkeiten anbieten. Lassen Sie Norton System Doctor ständig laufen, um den Zustand Ihres Systems zu überwachen. Wenn Sie auf ein Problem stoßen oder Ihr System rasch überprüfen lassen möchten, verwenden Sie Norton Disk Doctor und Norton WinDoctor.


Regelmäßige Aktualisierung Ihrer Software
Die Norton Utilities können Ihnen helfen, Updates für Ihre Software und Hardware herunterzuladen und zu installieren, wenn Sie über eine Internet-Verbindung verfügen. LiveUpdate kann die Programmdateien der Norton Utilities und Ihre Virendefinitionen auf dem neuesten Stand halten.


Informationen über Ihr System
Die Norton Utilities stellen Ihnen ausführliche Informationen über Ihr System zur Verfügung, die z. B. beim Kauf neuer Hardware oder Software bei der Entscheidungsfindung helfen. Verwenden Sie System Information, um detaillierte Informationen über die Konfiguration Ihres Systems zu erhalten. Über den aktuellen Zustand Ihres Systems informiert Sie der Norton System Doctor.


Liste und Beschreibung aller Norton Utilities
Liste und Beschreibung aller Programme der Norton Utilities

Die Norton Utilities sind eine Reihe von Programmen zur Vorbeugung und Reparatur von Computerproblemen, zur Optimierung der Computerleistung und zur Datenrettung im Notfall.

Klicken Sie in der folgenden Liste auf ein Norton Utilities-Programm, um eine kurze Beschreibung anzuzeigen.

Disk Editor	Norton Registry Tracker
Image	Norton SpeedStart
LiveUpdate	Norton System Check
Norton Diagnostics	Norton Speed Disk
Norton Disk Doctor	Norton System Doctor
Norton File Compare	Norton WinDoctor
Norton Optimierungsassistent	System Information
Norton Protection	UnErase-Assistent
Norton Registry Editor	WipeInfo
  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Disk Editor - Beschreibung
Ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung von Dateien und Datenträgerbereichen wie Startbereich, FAT usw. Dieses Programm stellt ein erweitertes Tool zur Sektorenbearbeitung dar, mit dem Sie nach Dateien, Verzeichnissen, der Partitionstabelle, dem Ladesatz und der FAT-TAbelle (File Allocation Table) suchen und diese bearbeiten können. Dieses Tool sollte nur von erfahrenen Benutzern eingesetzt werden.


Image - Beschreibung
Erstellt eine "Momentaufnahme" wichtiger Dateiinformationen eines Laufwerks, die auf als "Image" bezeichnet wird. Der UnErase-Assistent und UnFormat (ein DOS-Programm) benutzen dieses Datenträgerabbild für die Wiederherstellung gelöschter Dateien und Ordner oder versehentlich formatierter oder stark beschädigter Festplatten.


LiveUpdate - Beschreibung
LiveUpdate macht es Ihnen leicht, die Norton Utilities und Ihre Virendefinitionen immer auf dem neuesten Stand zu halten. Unter Verwendung eines Modems oder einer Internet-Verbindung lädt es Updates direkt von Symantec herunter.


Norton Disk Doctor - Beschreibung
Diagnostiziert und repariert verschiedene Datenträgerprobleme. Das Programm führt mehrere Test durch, die Ihre Laufwerke von der Partitionstabelle bis zur physischen Oberfläche überprüfen.


Norton File Compare - Beschreibung
Vergleicht verschiedene Versionen einer Textdatei, so dass Sie Änderungen überprüfen und bei Bedarf selektiv wieder rückgängig machen können. Sie können zwei beliebige Textdateien miteinander vergleichen, einschließlich Initialisierungsdateien (.INI), Quellcodedateien und HTML-Dateien. Ein Statistikfenster zeigt an, wie viele Zeilen im Vergleich zur älteren Version der Datei hinzugefügt, verschoben oder gelöscht wurden.


Norton Optimierungsassistent
Steigert die Leistung Ihres Computers durch Optimierung mehrerer kritischer Windows-Elemente. Das Programm optimiert die Größe Ihrer Auslagerungsdatei, aktiviert das Programm Norton SpeedStart, um die Ladezeiten Ihrer Anwendungsprogramme zu verkürzen, und reorganisiert die Daten der Windows-Registrierung, um das Speichern und Lesen der Informationen effizienter zu machen.


Norton Protection - Beschreibung
Erweitert den Winodws-Papierkorb zum Schutz gelöschter Dateien. Mit dem UnErase-Assistenten können Sie diese gelöschten Dateien wiederherstellen.


Norton Registry Editor - Beschreibung
Hilft Ihnen bei der Analyse, Bearbeitung und Sicherung der Windows-Registrierung. Die Registrierung ist die zentrale Datenbank, in der Windows Konfigurationsinformationen speichert. Dazu gehören Einstellungen für die Systemhardware, die Software und Netzwerkanwendungen.


Norton Registry Tracker - Beschreibung
Zeichnet Informationen über Änderungen an der Registrierung und den .INI-Dateien auf, einschließlich des Zeitpunkts der Änderung und des Programms, das die Änderung vorgenommen hat. Ermöglicht die Wiederherstellung überwachter Objekte in Ihrem ursprünglicher Zustand mit den Funktionen "Schnellreparatur" und "Wiederherstellen".


Norton System Doctor - Beschreibung
Überwacht Ihr System ständig im Hintergrund, um es von Problemen frei zu halten und optimale Leistung zu gewährleisten. Seine Sensoren können Sie benachrichtigen, wenn bestimmte Bedingungen Ihre Aufmerksamkeit erfordern, Korrekturmaßnahmen vorschlagen und viele Probleme sogar automatisch beheben, ohne Ihre Arbeit zu unterbrechen.


Rescue Disk - Beschreibung
Kopiert wichtige Konfigurationsdaten und Startdateien Ihres Computers auf einen Rettungsdatenträgersatz oder in einen Ordner. Wenn Ihr Computer einmal nicht startet, können Sie ihn mit dem Rettungsdatenträgersatz rasch wieder betriebsbereit machen. Wenn der Computer wieder läuft, können Sie mit den auf den Rettungsdatenträgern gespeicherten Programmen der Norton Utilities eventuelle Probleme beheben und die volle Funktionsfähigkeit des Rechners wiederherstellen.


SpeedStart - Beschreibung
Optimiert Ihre Laufwerke durch Defragmentierung der Dateien und des freien Speicherplatzes, um das Speichern und Lesen von Dateien effizienter zu machen.


SpeedStart - Beschreibung
Optimiert den Ladevorgang einer Anwendung. Norton SpeedStart wird über den Norton Optimierungsassistenten aktiviert und verfolgt, wie Programme in den Speicher geladen werden. Wenn Sie eine Anwendung das nächste Mal starten, wird sie merklich schneller geladen werden.


System Information - Beschreinbung
Gibt Ihnen ausführliche Informationen über Ihren Computer, die daran angeschlossenen Peripheriegeräte [image] Tastatur, Maus, Drucker und Multimedia-Geräte [image] und die Internet- und Netzwerkverbindungen Ihres Computers.


Norton WinDoctor - Beschreibung
Diagnostiziert und repariert die häufigsten Arten von Windows-Problemen und sorgt dafür, dass Windows mit größtmöglicher Effizienz arbeitet. Durch das Beheben von Fehlern, die ansonsten zu Datenverlusten führen könnten, schützt Norton WinDoctor auch Ihre Arbeit.


UnErase-Assistent - Beschreibung
Hilft Ihnen bei der Wiederherstellung gelöschter Dateien, die von Norton Protection, dem Windows-Papierkorb oder Novell Salvage (zur Datenrettung im Netzwerk) geschützt werden.


Einführung in Disk Editor

Mit Disk Editor können Sie Dateien und Datenträgerbereiche anzeigen und bearbeiten. Disk Editor ist ein in den Norton Utilities enthaltenes DOS-Programm.

 Der Disk Editor sollte nur von erfahrenen Benutzern eingesetzt werden.

So starten Sie Disk Editor

1	Wählen Sie "Disk Editor" im Menü "Norton Utilities", oder starten Sie Ihren Computer im MS-DOS-Modus.

2	Starten Sie Disk Editor an der DOS-Eingabeaufforderung im Verzeichnis "Programme\Norton SystemWorks\Norton Utilities" unter Verwendung folgender Befehlssyntax:

DISKEDIT [laufw:] [pfad] [dateiname] [/M] [/X:laufwerke] [/W] [/GO] [/BW|/LCD]

laufw	Laufwerksbuchstabe des Laufwerks, das angezeigt oder bearbeitet werden soll.

Pfad	Pfad des Verzeichnisses, das angezeigt oder bearbeitet werden soll.

dateiname	Name der Datei, die angezeigt oder bearbeitet werden soll.

/M	Wartungsmodus: DOS umgehen und Datenträger direkt anzeigen.

/X	Laufwerke von der Bearbeitung im Modus "Absoluter Sektor" ausschließen.

Laufwerke	Liste der Laufwerke, die ausgeschlossen werden sollen.

/W	Schreibmodus: Deaktivierung des schreibgeschützten Modus.

/GO	Deaktivierung des grafischen Mauszeigers und aller Grafikzeichen.

/BW	Verbesserung der Anzeige auf Monochrommonitoren.

/LCD	Verbesserung der Anzeige auf LCD-Monitoren.

Um auf der DOS-Ebene Hilfe zu diesem Programm zu erhalten, geben Sie ein: DISKEDIT ?


Programm konnte nicht geöffnet werden

Das Programm ist nicht installiert oder wurde nach der Installation in einen anderen Ordner verschoben.

Um das fehlende Programm ordnungsgemäß zu installieren, müssen Sie Setup erneut ausführen.


Physischer Aufbau des Computers

Ein Computer besteht aus:

dem Zentralprozessor (CPU: Central processing unit), der die zum Treffen von Entscheidungen und zur Durchführung von Berechnungen notwendige Logik enthält.

Arbeitsspeicher oder primären Speichergeräten, die die vom Computer zu verarbeitenden Informationen enthalten.

Eingabe-/Ausgabegeräte (I/O) oder Peripheriegeräte, an den der Computer Informationen sendet und von diesen Informationen erhält. Einige Peripheriegeräte, z. B. Monitore, zeigen Informationen an. Andere, z. B. Tastaturen, geben Informationen ein. Wieder andere sind sekundäre Speichergeräte, die Daten vom Computer aufnehmen oder an ihn übertragen.

Alle Datenträger speichern Daten als Gruppen von Bits. Dies sind die kleinsten vom Computer erkennbaren Informationseinheiten. Ein Bit ist vergleichbar mit einer Glühbirne: Es ist entweder an oder aus. Wenn ein Bit "an" oder "gesetzt" ist, hat es den Wert 1. Ist es "aus" oder "zurückgesetzt", hat es den Wert 0. Eine Gruppe von 8 Bits bildet ein Byte.

Die Art der Speicherung von Bits und Bytes ist auf den verschiedenen Datenträgern und Speichermedien unterschiedlich. Bei einigen handelt es sich um magnetische Geräte, z. B. Festplatten-, Disketten- und Bandlaufwerke, während andere optische Geräte sind, z. B. CD-ROM-Laufwerke.

Laufwerke werden auch nach ihren physischen Merkmalen kategorisiert. Beispielsweise haben einige auswechselbare Datenträger und andere fest installierte. CD-ROMs, Disketten, Magnetbandkassetten, SyQuest-Cartridges, optische Platten für WORM-Laufwerke (Write-Once-Read-Many) und Iomega Zip-Disks sind auswechselbare Datenträger. Die Datenträger in Festplattenlaufwerken sind in der Regel fest im Laufwerk montiert und können nicht ausgewechselt werden. Das Laufwerk als ganzes kann zwar aus dem PC entfernt werden, aber die darin enthaltenen Magnetplatten können nicht aus dem Laufwerk entfernt werden.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Festplattenlaufwerke

Ein Festplattenlaufwerk ist eine schnelle Speichereinheit mit hoher Kapazität, die einen Stapel von Magnetplatten in einem Schutzgehäuse enthält. Diese Magnetplatten sind starr, rund, drehen sich und sind mit einem magnetischen Material beschichtet.

Von der Starre der Scheiben her hat das Festplattenlaufwerk seinen Namen. Die einzelnen Scheiben sind an einer Spindel befestigt, die wiederum mit einem Motor verbunden ist. Der Motor dreht die Scheiben mit einer konstanten Geschwindigkeit. Gebräuchliche Geschwindigkeiten sind 3600, 4500, 5400 und 7400 U/min.

An einem sogenannten Kamm sind die Schreib-/Leseköpfe befestigt, die Daten auf beiden Seiten jeder Magnetplatte schreiben und lesen. Die Köpfe berühren während des Betriebs nicht die Plattenoberfläche. Sie schweben vielmehr auf einem Luftkissen, das nicht einmal Haaresbreite hat. Die Festplatte ist hermetisch abgeschlossen, da selbst kleinste Staubpartikel, die zwischen Schreib-/Lesekopf und Plattenoberfläche geraten, die Festplatte beschädigen und zu Datenverlusten führen können, indem sie magnetische Partikel abschürfen.

Nachdem die Festplatte formatiert wurde, ist jede der Magnetplatten in konzentrische Kreise unterteilt, die als Spuren bezeichnet werden. Alle Spuren, die denselben Abstand von der Spindel haben, haben dieselbe Nummer und bilden zusammengenommen einen sogenannten Zylinder. Beispielsweise bilden alle Spuren mit der Nummer 7 einen zylindrischen Ring um die Spindel.

Zylinder, Spuren und Schreib-/Leseköpfe werden durchnummeriert, um darauf Bezug nehmen zu können. Die äußerste Spur wird als Spur 0 bezeichnet, und alle Spuren 0 befinden sich auf dem Zylinder 0. Der Kopf 0 ist der Schreib-/Lesekopf auf der Oberseite der obersten Platte.

Wenn die Festplatte sich nicht dreht, verschwindet das Luftkissen, und der Schreib-/Lesekopf berührt die Plattenoberfläche. Um Beschädigungen zu vermeiden, parken moderne Festplatten sich selbst automatisch, wenn der Computer ausgeschaltet wird, indem sie die Köpfe auf einen sicheren Zylinder bewegen, den man als Landezone bezeichnet.


Sektoren

Jede Spur ist in kreisbogenförmige Teile eingeteilt, die als Sektoren bezeichnet werden. Die Menge der Daten in einem Sektor ist die kleinste Einheit, die auf eine Magnetplatte geschrieben oder von ihr gelesen werden kann.

Sämtliche Spuren verfügen über die gleiche Sektorenanzahl, die Länge dieser Sektoren variiert jedoch, da die Sektoren der äußeren Spuren länger sind als die Sektoren der inneren Spuren.

Jeder Sektor enthält folgendes:

Sektor-Header
Dient zur eindeutigen Identifikation des Sektors durch Zuordnung einer bestimmter Kopf-, Zylinder- und physischen Sektornummer. Der Sektor-Header weist ebenfalls darauf hin, ob der Sektor verwendet werden darf, und, falls nicht, welcher andere Sektor an dessen Stelle eingesetzt werden soll. Der letzte Teil des Sektor-Headers enthält einen CRC-Prüfsummenwert (Cyclic Redundancy Check), mit dessen Hilfe festgestellt wird, ob der Sektor-Header in Ordnung ist.

Lücke
Gibt dem Schreib-/Lesekopf die Zeit, die benötigt wird, um vom Lesen des Sektor-Headers auf das Schreiben im Datenbereich umzuschalten. Beim Lesen von Daten übergeht der Schreib-/Lesekopf diese Lücke.

Daten
Enthält 512 Byte Daten, wenn der Datenträger unter Windows oder DOS formatiert wurde. Am Ende dieses Bereichs befinden sich Fehlerkorrekturcodes (ECCs), um Fehler festzustellen und zu korrigieren.

Lücke zwischen den Sektoren
Gibt dem Schreib-/Lesekopf die Zeit, die benötigt wird, um vom Schreiben der Daten auf das Lesen des nächsten Sektor-Headers umzuschalten. Beim Lesen von Daten übergeht der Schreib-/Lesekopf diese Lücken zwischen den Sektoren.


Lesen und Schreiben von Daten

Beim Zugriff auf die Festplatte empfängt der Kamm ein elektrisches Signal von der Platine des Laufwerks und bewegt die Schreib-/Leseköpfe zur richtigen Spur. Der Computer schreibt oder liest alle Daten des kompletten Zylinders, ohne die Köpfe noch einmal zu bewegen. Der Computer geht die einzelnen Spuren eines Zylinders durch, indem er von einem Kopf zum anderen schaltet.

Um Daten zu schreiben, wird Strom durch eine winzig kleine Drahtspule geschickt, die um einen kleinen Eisenkern im Schreib-/Lesekopf gewickelt ist. Die Kombination von Strom und Spule erzeugt ein magnetisches Feld, das Partikel der Plattenbeschichtung magnetisiert. Jedes Partikel nimmt einen von zwei möglichen Positionen ein und stellt entweder ein 1-Bit oder ein 0-Bit dar. (Das erklärt, warum Daten auf einer Magnetplatte beschädigt werden können, wenn man die Platte starkem Magnetismus aussetzt.)

Beim Lesen der Daten von einem Datenträger wird dieser Vorgang umgekehrt. Die magnetischen Partikel auf der Plattenoberfläche induzieren Strom in die Magnetspule im Schreib-/Lesekopf. Die Platine übersetzt die Änderungen in der Stromspannung zurück in elektronische Bits.

Da die Sektoren unterschiedliche Größe haben, aber alle dieselbe Anzahl von Bits enthalten, sind die Bits auf den äußeren Spuren breiter als auf den inneren. Die unterschiedliche Breite und früher eingesetzte Designs für die Köpfe zwangen einige Laufwerkshersteller, einen elektronischen Ausgleich zu schaffen. An einem willkürlichen Punkt auf dem Datenträger änderten sie die Art und Weise, in der Signale vom Kopf interpretiert oder geschrieben wurden. Dieser Vorgang wurde als "Prewrite Compensation" bezeichnet.

Auch heute noch wird in den längeren Spuren Speicherplatz verschenkt. Einige Festplatten benutzen eine als "Zone Mapping" bezeichnete Methode, um in den äußeren Spuren mehr Sektoren unterzubringen als in den inneren. Andere Festplatten haben nur eine einzige Magnetplatte, die der Platine ermöglicht, das Vorhandensein von mehreren Platten und damit von mehr Speicherplatz zu emulieren.

Verschiedene Methoden (oder Algorithmen) sind entwickelt worden, um Daten auf einer magnetischen Plattenoberfläche zu kodieren. Sie unterscheiden sich in bezug auf die Kapazität und die Zuverlässigkeit, mit der Daten wieder eingelesen werden. Die jeweilige Methode ist das Festplattenlaufwerk eingebaut und kann nicht geändert werden. Zwei Beispiele sind Modified Frequency Modulation (MFM) und Run Length Limited (RLL). Festplatten, die nach der RLL-Methode arbeiten, packen mehr Bits in weniger Speicherplatz als bei Verwendung der MFM-Methode. Es gibt auch Variationen von RLL, nämlich Advanced RLL (ARLL) und Enhanced RLL (ERLL).

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Diskettenlaufwerke

Das gebräuchlichste entfernbare Medium zur Datenspeicherung ist das Diskettenlaufwerk. Eine Diskette stellt eine bequeme Möglichkeit dar, Daten so zu speichern, dass sie von einem Computer zu einem anderen transportiert werden können. Disketten gibt es in zwei Größen: 3,5 Zoll und 5,25 Zoll

Die 3,5-Zoll-Diskette gibt es in unterschiedlichen Kapazitäten, von 720 KB bei niedriger Schreibdichte bis zu 2,88 MB bei extra hoher Schreibdichte. Die am weitesten verbreitete Kapazität ist 1,44 MB bei hoher Schreibdichte. Die harte äußere Hülle und die aus Metall oder Hartplastik bestehende Schutzklappe des Schreib-/Lesefensters bieten einen guten Schutz für den eigentlichen Datenträger und machen diese Diskette zuverlässiger als die älteren 5,25-Zoll-Disketten. Die Klappe schützt die im Innern der Hülle befindliche Magnetscheibe, genannt Cookie, auf der die Daten gespeichert werden. Obwohl ein Cookie im Vergleich zu einer Magnetplatte in einem Festplattenlaufwerk nicht starr ist, kann es doch mit dieser verglichen werden.

Wenn eine 3,5-Zoll-Diskette in das Laufwerk eingelegt wird, wird ein System von Federn und Hebeln in Bewegung gesetzt, das die Schutzklappe der Diskette zur Seite schiebt, um die Magnetscheibe freizulegen und die Schreib-/Leseköpfe damit in Kontakt zu bringen. Die meisten der heute verwendeten Diskettenlaufwerke haben zwei Schreib-/Leseköpfe, je einen für jede Seite der Magnetscheibe.

Wenn an das Diskettenlaufwerk eine Anforderung zum Lesen oder Schreiben von Informationen gerichtet wird, werden zwei Motoren aktiv. Der erste Motor, der sogenannte Spindelmotor, befindet sich am Boden des Laufwerks. Er bringt die Magnetscheibe mit einer Geschwindigkeit von etwa 300 U/min. zum Rotieren, um die Daten an den Schreib-/Leseköpfen vorbeizuführen. Der zweite Motor, ein Schrittmotor (ein Motor, der sich in kleinen Schritten bewegt), bewegt die Schreib-/Leseköpfe nach innen oder außen an die gewünschte Stelle des Datenträgers. Wenn die Schreib-/Leseköpfe sich in Position befinden und die Magnetscheibe sich dreht, führt das Diskettenlaufwerk Schreib- und Leseoperationen in derselben Weise aus wie ein Festplattenlaufwerk.

Löcher in der Hülle der Diskette ermöglichen (oder verhindern) die Ausführung von Schreib- und Lesevorgängen. Ein kleines quadratisches Loch in der einen Ecke einer 3,5-Zoll-Diskette kennzeichnet diese als High-Density-Diskette (hohe Schreibdichte). Außerdem ist eine solche Diskette außen mit dem Aufdruck "High Density" oder "HD" versehen. In der anderen Ecke der Diskettenhülle befindet sich ein weiteres quadratisches Loch (mit einem Schreibschutzschieber, mit dem das Loch geschlossen oder geöffnet werden kann), das bestimmt, ob die Diskette schreibgeschützt ist. Wenn das Loch offen ist, erkennt das Diskettenlaufwerk die Diskette als schreibgeschützt. Dadurch werden die Daten auf der Diskette vor Änderungen und vorm Löschen geschützt, da der Computer nicht auf die Diskette schreiben kann. Eine 5,25-Zoll-Diskette kann vor dem Überschreiben geschützt werden, indem man die Kerbe auf der einen Seite der Diskette mit einem Schreibschutzetikett zuklebt.

Einige Diskettenlaufwerke verwenden Mikroschalter, um Informationen über die eingelegte Diskette zu ermitteln. Andere verwenden ein optisches System, das erkennt, ob ein Lichtstrahl durch eine Öffnung hindurchgeht oder durch einen Verschluss blockiert wird.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


CD-ROM-Laufwerke

CD-ROM-Laufwerke sind eine Variante der Geräte, auf denen man Audio-CDs abspielen kann. (ROM bedeutet Read-Only Memory, also "Nur-Lesen-Speicher".) Dennoch steht ebenfalls eine CD-Technologie zur Wiederbeschreibung von CDs zur Verfügung. Wegen der hohe Kapazität von CDs (mehr als 600 MB) ist die CD das ideale Medium für den Vertrieb von umfangreichen Softwarepaketen, insbesonders im Multimedia-Bereich. Der bedeutendste Unterschied zwischen einem CD-ROM-Laufwerk und einem magnetischen Datenträger ist, dass das CD-ROM-Laufwerk Licht statt magnetischer Felder nutzt, um Informationen von der Oberfläche der CD zu lesen.

Der Photodetektor ist der wichtigste Bestandteil eines CD-ROM-Laufwerks. Er enthält die Elektronik, die erforderlich ist, um Bitfolgen von der CD-Oberfläche zu lesen. In dem Detektor befindet sich ein elektronisches Gerät, das als Laserdiode bezeichnet wird. Diese Diode sendet einen Laserstrahl aus, der durch eine Reihe von Linsen und Spiegeln gebündelt wird, bevor er auf die CD-Oberfläche trifft. Der Laserstrahl wird dann von der CD-Oberfläche in den Detektor reflektiert. Die Optik im Detektor lenkt den Strahl auf eine Photodiode um, die die reflektierte Lichtmenge feststellt.

Die Oberfläche der CD (ein glänzender Aluminiumfilm oder eine Folie, geschützt durch eine Plastikschicht) enthält eine Reihe von mikroskopisch kleinen Vertiefungen (Pits) im Wechsel mit flachen Bereichen (Lands). Ein "Land" reflektiert den Laser und stellt ein gesetztes Bit (1) dar, während ein "Pit" das Licht streut und ein zurückgesetztes Bit (0) darstellt.

Ursprünglich drehten CD-ROM-Laufwerke mit der gleichen Geschwindigkeit wie Audio-CD-Spieler. Um die Geschwindigkeit des Datenlesens zu erhöhen, haben die Hersteller CD-ROM-Laufwerke entwickelt, die mit einer höheren Geschwindigkeit drehen. Allerdings können selbst die schnellsten Laufwerke die Daten nicht so schnell lesen wie eine Festplatte.

Anders als Disketten und Festplatten haben CDs eine feste physische Sektorgröße. Sie verfügen außerdem nur über eine einzige spiralförmige Spur. Zum Lesen der Daten muss ein CD-ROM-Laufwerk die Bits mit derselben Geschwindigkeit am Detektor vorbeiführen, unabhängig davon, wo dieser sich gerade befindet. Da sich die Bits in der Mitte der rotierenden Scheibe langsamer bewegen als am äußeren Rand, muss die CD sich um so schneller drehen, je näher sich der Detektor an der Mitte der CD befindet.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Laufwerkscontroller

Ein Laufwerkscontroller steuert die Operationen auf einem Datenträger. Er ermöglicht die Kommunikation zwischen der CPU und dem Datenträger. Es gibt verschiedene Schnittstellen, die die Regeln für diese Kommunikation definieren. Die folgenden Schnittstellentypen zwischen Controller und Festplatte sind die gebräuchlichsten:

ST-506/412

Enhanced Small Device Interface (ESDI)

Integrated Drive Electronics (IDE)

Small Computer System Interface (SCSI)

Extended Integrated Drive Electronics (EIDE)

Von diesen Schnittstellen sind nur ST-506/412 und ESDI ausschließlich auf Festplatten ausgerichtet und erfordern spezielle Controller.

Diese Schnittstellen unterscheiden sich nicht nur in der Menge der Daten, auf die sie zugreifen, sondern auch hinsichtlich der Geschwindigkeit. Beispielsweise überträgt ST-506/412 etwa 5 bis 7,5 Megabits Daten pro Sekunde, während EIDE bis zu 16,6 Megabits pro Sekunde übertragen kann.

SCSI-Laufwerke sind die schnellsten, da SCSI-Controller (oder Host-Adapter) eine eigene CPU für die Abwicklung der Datenübertragung und andere Laufwerksaufgaben haben und daher keine Ressourcen der CPU des Hauptsystems in Anspruch nehmen müssen. Ihr System arbeitet schneller, da die Haupt-CPU andere Aufgaben erledigen kann.  Das erklärt auch, warum SCSI-Host-Adapter teurer als andere Arten von Laufwerkscontrollern sind.

Außerdem haben SCSI-Laufwerke keine Probleme mit Laufwerksumschlag und Sektorübersetzung (wie das bei EIDE-Laufwerken noch der Fall ist).

Diskettenlaufwerke verwenden heute noch die gleiche langsame Controllerschnittstelle wie in den Anfängen. Sie haben eine maximale Übertragungsrate von 500 Kilobits pro Sekunde, meist sogar nur 350 Kilobits.

CD-ROM-Laufwerke können SCSI, EIDE oder eine eigene Schnittstelle verwenden. Die Adapterkarten vieler CD-ROM-Laufwerke verwenden einen Teilbereich des SCSI-Standards, der die Karte auf ein einzelnes Gerät beschränkt.


Geschwindigkeit

Eine Reihe von Faktoren, die Auswirkungen auf die Geschwindigkeit des Datenzugriffs haben, sind durch den physischen Aufbau eines Laufwerks bedingt und können nicht beeinflusst werden. Dazu gehören:

Zugriffszeit (eine Kombination aus der Suchzeit und der Latenzzeit)

Übertragungsrate

Rotationsgeschwindigkeit (beeinflusst sowohl die Latenzzeit als auch die Übertragungsrate)

Festplattenlaufwerke sind erheblich schneller als Disketten- oder CD-ROM-Laufwerke. Die Geschwindigkeit von Diskettenlaufwerken hat sich im Laufe der Jahre wenig geändert, CD-ROM-Laufwerke jedoch werden ständig schneller.

Festplattenlaufwerke haben eine Zugriffszeit von 8 bis 15 Millisekunden und eine Übertragungsrate von 5 bis 16,6 MB pro Sekunde.

Diskettenlaufwerke haben eine Zugriffszeit von 80 bis 120 Millisekunden und eine Übertragungsrate von 0,35 bis 0,5 MB pro Sekunde.

CD-ROM-Laufwerke haben eine Zugriffszeit von 160 bis 300 Millisekunden und eine Übertragungsrate von 0,15 MB pro Sekunde bei Laufwerken mit einfacher Geschwindigkeit, bis 0,9 MB pro Sekunde bei Laufwerken mit sechsfacher Geschwindigkeit.


Zugriffszeit

Die Zugriffszeit ist die für das Auffinden von Informationen benötigte Zeit. Bei Magnetplattenlaufwerken setzt sich die Zugriffszeit zusammen aus der Zeit, die benötigt wird, um die Schreib-/Leseköpfe von ihrer gegenwärtigen Position zu der Spur zu bewegen, in der die neuen Daten gelesen oder geschrieben werden sollen (Suchzeit) und der Zeit, die vergeht, bis der angeforderte Sektor sich unter dem Schreib-/Lesekopf befindet (Latenzzeit). Bei einem CD-ROM-Laufwerk ist die Zugriffszeit die Zeit, die benötigt wird, um den Laserstrahl auf der Spiralspur der CD an die richtige Position zu bringen, plus die Zeit, die vergeht, bis sich der Sektor unter dem Laserstrahl befindet.

Da der Kopf oder Laserstrahl sich in bezug auf die Zielposition an jeder beliebigen Stelle befinden kann, verwendet man zur Bewertung der Leistung eines Laufwerks die mittlere Zugriffszeit. Die meisten Festplattenlaufwerke haben eine mittlere Zugriffszeit von weniger als 15 Millisekunden, während die mittlere Zugriffszeit selbst schneller CD-ROM-Laufwerke das Zehn- bis Fünfzehnfache beträgt.

Die maximale Latenzzeit bei einer Magnetplatte ist die Zeit, die für eine vollständige Umdrehung der Platte benötigt wird, da es möglich ist, dass ein Sektor um einen winzigen Bruchteil einer Sekunde verpasst wurde. Die mittlere Latenzzeit einer Magnetplatte ist genau die Hälfte der Zeit für eine vollständige Umdrehung, wenn man davon ausgeht, dass die Sektoren willkürlich angefordert werden.

Die Verwendung eines Interleave-Faktors für die Sektoren kann die Latenzzeit reduzieren. Wenn beispielsweise ein Festplattenlaufwerk die Sektoren 1 bis 4 hintereinander liest, kann sie die Wartezeit zwischen den einzelnen Sektorlesevorgängen verringern, wenn die Sektoren auf dem Datenträger nicht direkt nebeneinander liegen. Wenn die Sektoren mit 1, 3, 2, 4 statt mit 1, 2, 3, 4 nummeriert sind, braucht ein langsamerer Computer nur eine Teilumdrehung statt einer ganzen Umdrehung abzuwarten, bis der nächste Sektor gelesen werden kann. Um optimale Leistung zu erzielen, sollte der Interleave-Faktor sorgfältig auf die Geschwindigkeitsmerkmale des Computers und des Festplattenlaufwerks abgestimmt werden. Ein Interleave wird bei der Low-Level-Formatierung eingeführt.

Viele neuere Festplattenlaufwerke haben eigene Speicherpuffer, in denen sie temporär eine oder mehrere Datenspuren auf einmal speichern können. Durch das Einlesen einer ganzen Spur wird die Latenzzeit mit Hilfe dieser Speicherpuffer beseitigt. (Einige CD-ROM-Laufwerke verfügen ebenfalls über solche Speicherpuffer, die bis zu einem Megabyte an Daten speichern können.) Ein Speicherpuffer kann die Leistung eines CD-ROM-Laufwerks erheblich verbessern.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Übertragungsrate

Die Übertragungsrate bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der Daten zwischen dem Laufwerk und dem Arbeitsspeicher des Computers übertragen werden, in Millionen Byte pro Sekunden.

Die heutigen modernen Festplattenlaufwerke wie SCSI und EIDE haben Übertragungsraten von 15 MB oder mehr pro Sekunde. Die Übertragungsrate eines CD-ROM-Laufwerks hängt von der Rotationsgeschwindigkeit und von der Nutzung der Datenpufferung ab.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Rotationsgeschwindigkeit

Die Rotationsgeschwindigkeit beeinflusst sowohl die Latenzzeit als auch die Übertragungsrate. Je höher die Rotationsgeschwindigkeit, desto schneller kann das Laufwerk auf die Daten zugreifen. Die Magnetscheiben eines Festplattenlaufwerks drehen sich mit konstanter Geschwindigkeit, üblicherweise mit 5.400, 7.200 oder 10.000 U/min. Die Rotationsgeschwindigkeit von CDs variiert je nach Position des Laserstrahls in bezug auf den äußeren Rand der CD. Der Geschwindigkeitsbereich eines CD-ROM-Laufwerks hängt vom Modelltyp ab: z.einfache, doppelte, dreifache, vierfache oder sechsfache Geschwindigkeit. Disketten drehen sich mit etwa 300 U/min.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Logischer Aufbau des Computers

Das Betriebssystem ordnet und findet die Daten auf jedem Laufwerk. Bei magnetischen Datenträgern erfordert das Lesen und Schreiben von Daten ein hohes Maß an Interaktion mit dem Betriebssystem des Computers. Da CDs nur gelesen werden, braucht das Betriebssystem die Informationen darüber, welche Daten wo gespeichert sind, nicht ständig zu aktualisieren.

Aus Gründen der Geschwindigkeit und Effizienz beim Zugriff auf bestimmte Bytes auf einem magnetischen Datenträger baut das Betriebssystem Verzeichnisse und Indizes auf, die beschreiben, was belegt ist, was frei ist und welche Teile aufgrund eines physischen Schadens niemals benutzt werden dürfen. Diese Art von Datenträgerinformationen wird als logische Formatierung bezeichnet.

Um eine spezielle Position auf einem Datenträger zu finden, verwendet der Controller die Nummern der Seiten oder Köpfe, der Spur und des Sektors, daher muss der PC Positionen auf einem Datenträger in gleicher Weise bezeichnen. Für ein Betriebssystem ist es allerdings ungewöhnlich, in der Sprache zu kommunizieren, die der Controller versteht. Außerdem ändert sich die Nummerierung der Spuren, Sektoren und Seiten von einem Datenträgertyp zum anderen.

Das Betriebssystem lokalisiert daher Daten, indem es eine sequentielle Nummerierung verwendet, die es ihm ermöglicht, die Statusinformationen für jeden einzelnen Teil eines Datenträgers nachzuhalten. Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, der erforderlich wäre, wenn ein Datenträger auf Sektorebene überwacht würde, benutzen die oberen Ebenen des Betriebssystem Einheiten, die aus mehreren Sektoren zusammensetzt sind und Cluster genannt werden. Die Anzahl der Sektoren in einem Cluster hängt von der Größe des Laufwerks ab und wird bei der Formatierung des Datenträgers festgelegt. (Cluster werden auch als Zuordnungseinheiten bezeichnet.)

Das Betriebssystem unterteilt jedes logische Laufwerk in zwei Hauptbereiche: den Systembereich und den Datenbereich. Der Systembereich besteht aus dem Bootsektor oder Startbereich, der Dateizuordnungstabelle (FAT) und dem Hauptverzeichnis. (Bei FAT32-Laufwerken ist das Hauptverzeichnis eine Clusterkette im Clusterhaufen, und der Startcluster der Kette ist im Startbereich gespeichert.) Im Datenbereich werden die Dateien und Ordner gespeichert.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Partitionierung

Ein anderes Organisationsschema, das das Betriebssystem erkennt, ist die Einteilung von Festplatten in mehrere Partitionen. Es können nur Festplatten partitioniert werden.

Eine Partition kann primär sein (fähig zum Starten eines Betriebssystems) oder sekundär (nicht startfähig). Es sind maximal vier primäre und mehrere sekundäre Partitionen möglich. Sekundäre Partitionen können weiter unterteilt werden in logische Laufwerke (auch Volumes genannt). Logische Laufwerke vermitteln den Eindruck, dass eine einzelne Festplatte aus mehreren Laufwerken besteht. Eine Festplatte kann z. B. drei logische Laufwerke haben, die normalerweise als Laufwerk C:, D: und E: bezeichnet werden. In diesem Falle kann C: die primäre Partition sein und Systemdaten enthalten, während die logischen Laufwerke D: und E: auf der sekundären Partition Anwendungen bzw. Daten speichern können. Dadurch wird die Sicherung Ihrer Daten erleichtert. Ein weiteres Beispiel ist ein Computer mit mehreren Betriebssystemen. Sie können zwei primäre Partitionen haben, so dass Sie DOS und ein weiteres Betriebssystem wie Windows NT oder OS/2 benutzen können.

Ein weiterer Grund für die Einteilung einer Festplatte in mehrere Partitionen ist die Reduzierung des Speicherplatzüberhangs auf dem Datenträger. Da ein Laufwerk maximal 64.000 Cluster haben kann (zumindest bis zur Einführung von FAT32), sind die Cluster um so größer, je größer die Partition ist. Die Partitionierung der Festplatte in mehrere kleinere Laufwerke ermöglicht die Benutzung kleinerer Cluster, wodurch weniger Speicherplatz verschwendet wird.

DOS verfügt über ein Programm namens FDISK, mit dem Sie Partitionen auf Ihrer Festplatte, erzeugen, anzeigen, verändern oder löschen können. Das Programm kann auch Platz für Partitionen reservieren, die von anderen Betriebssystemen verwendet werden sollen. FDISK legt die Partitionstabelle an, die Teil des Hauptladesatzes (Master Boot Record) ist, der Informationen über die Partitionen enthält. Der Hauptladesatz ist im ersten Sektor (Seite 0, Zylinder 0, Sektor 1) jeder Festplatte gespeichert.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Partitionstabelle

Die Partitionstabelle speichert folgende Informationen:

Betriebssystemtyp

Startposition (Kopf, Sektor und Zylinder)

Größe (Anzahl der Sektoren auf der Partition)

Startfähigkeit

Endposition (Kopf, Sektor und Zylinder)

Position der übrigen Partitionen

Damit die Partitionstabelle gültig ist, muss jede Partition einen eindeutigen Anfangspunkt haben und darf sich nicht mit einer anderen Partition überschneiden. Außerdem darf nur eine Partition als aktive Partition, d. h. als Partition, von der das Betriebssystem geladen wird, gekennzeichnet sein. Das im Hauptladesatz gespeicherte Ladeprogramm überprüft in der Partitionstabelle, welche Partition aktiv ist, und führt das Urladeprogramm im Ladesatz dieser Partition aus.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Hauptladesatz (Master Boot Record)

Obwohl jede Partition einen eigenen Ladesatz hat, gibt es auf jeder Festplatte nur einen Hauptladesatz. Wenn Sie von einer Festplatte starten, lädt und startet das ROM-BIOS-Ladeprogramm das Urladeprogramm im Hauptladesatz, bevor die Steuerung an den Ladesatz einer Partition weitergegeben wird. Dieser Schritt erfolgt, weil der Hauptladesatz angibt, welche Partition die aktive ist. Da nicht jede Partition Betriebssystemdateien enthalten muss, muss festgelegt werden, welche Partition zum Laden des Betriebssystems verwendet werden soll.

Sogenannte Bootmanager ändern den Hauptladesatz in der Weise, dass nicht das System automatisch gestartet wird, sondern zunächst ein Menü angezeigt wird, in dem ausgewählt werden kann, von welcher Partition gestartet werden soll (z. B. von einer Windows 95- oder Windows NT-Partition).

Hinweis: Beachten Sie, dass Treiber, die vor DOS geladen werden (z. B. Drive Space und Disk Manager, die den Hauptladesatz ändern, damit sie selbst als erste geladen werden), auch auf einer Diskette vorhanden sein müssen, mit der das System gestartet werden soll (z. B. auf der startfähigen Diskette Ihres Rettungsdatenträgersatzes).

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Bootsektoren und Ladesätze

Der Bootsektor ist ein spezieller Sektor am Anfang eines logischen Laufwerks und enthält den Ladesatz. Der Ladesatz auf FAT32-Laufwerken erfordert drei Bootsektoren, eine Kopie dieser Sektoren und eine bestimmte Anzahl reservierter Sektoren (normalerweise 32), bevor die FATs beginnen. Dieser reservierte Bereich (größer als auf FAT16-Laufwerken) ermöglicht das Speichern von Kopien des Ladesatzes sowie einen Sektor, der die Menge des freien Speicherplatzes und andere Dateisysteminformationen enthält.

Jeder Ladesatz enthält Informationen, die dem Betriebssystem mitteilen, wie Daten auf einem logischen Laufwerk angeordnet sind. Der Ladesatz enthält folgende Informationen:

Anzahl der Byte pro Sektor

Anzahl der Sektoren pro Cluster

Anzahl der Sektoren auf dem Datenträger

Anzahl der Sektoren pro Spur

Anzahl der Seiten des Laufwerks

Mediumbeschreibungsbyte, das den Datenträgertyp anzeigt (z. B. eine Festplatte oder eine 3,5-Zoll-Diskette mit einer Kapazität von 1,44 MB)

Dateisysteminformationen wie die Anzahl der Sektoren pro FAT-Eintrag und die Anzahl der Einträge im Hauptverzeichnis

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Formatierung

Spuren und Sektoren sind keine physischen Strukturen, die beim Betrachten der Datenträgeroberfläche sichtbar sind. Die Oberfläche eines magnetischen Datenträgers ist anfangs eine willkürliche verteilte Ansammlung von Eisenoxidmolekülen. Zur Vorbereitung einer Magnetplatte für den Gebrauch als Speichermedium sind folgende Vorgänge nötig, die Spuren, Sektoren, Partitionen, Ladesätze und Dateizuordnungstabellen (FATs) auf der Plattenoberfläche anlegen.

Die Low-Level-Formatierung bereitet die Datenträgeroberfläche vor.

Die Partitionierung erzeugt die Partitionen und logischen Laufwerke für eine Festplatte.

Die High-Level-Formatierung bereitet ein logisches Laufwerk für den Gebrauch vor.

Wenn Sie eine Diskette formatieren, wird die Low- und High-Level-Formatierung in einem Arbeitsgang vorgenommen.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Low-Level-Formatierung

Bei der Low-Level-Formatierung (auch als physische oder Hartformatierung bezeichnet) wird die Datenträgeroberfläche in Spuren und Sektoren eingeteilt. Während der Formatierung werden Sektorkennungen in jede Spur geschrieben. Dieser Vorgang richtet die sogenannte Sektoradressierung ein, die zum Auffinden der einzelnen Sektoren innerhalb einer Spur genutzt wird. Die Adressierungsinformation eines Sektors ist Bestandteil des Sektor-Headers, der ein Teil eines Sektors ist.

Die Low-Level-Formatierung wird in der Regel direkt vom Festplattenhersteller vorgenommen. Je nach Controller können Sie jedoch die physische Formatierung eines MFM- oder RLL-Laufwerks selbst vornehmen.)


High-Level-Formatierung

Wenn für einen Datenträger die Low-Level-Formatierung und die Partitionierung vorgenommen wurde, kann die High-Level-Formatierung (auch als logische oder Soft-Formatierung bezeichnet) durchgeführt werden. Diese Art der Formatierung versieht den Datenträger mit den Strukturen, die das Betriebssystem benötigt, um darauf zugreifen zu können: Ladesatz FAT, und Hauptverzeichnis. Jede logische Festplatte verfügt über einen Ladesatz, unabhängig davon, ob das System von dieser Festplatte gestartet wird oder nicht.

Diese Strukturen werden entweder mit Hilfe des DOS-Befehl FORMAT angelegt oder mit dem Befehl "Formatieren" im Kontextmenü eines Laufwerksobjekts in Windows. Der DOS-Befehl FORMAT ist nach wie vor wichtig, etwa wenn Sie eine neue oder beschädigte Festplatte für den Gebrauch vorbereiten, da Windows in diesen Fällen nicht verfügbar ist.

Der DOS-Befehl FORMAT führt auch noch einen anderen Prozess aus, bei dem der Datenträger auf defekte Sektoren geprüft wird. Dieser Vorgang ist zwar zeitaufwendig, dient aber der Datensicherheit. Die Überprüfung wird durch Lesen jedes einzelnen Sektor-Headers vorgenommen. Wenn ein defekter Sektor gefunden wird, wird der Cluster, in dem sich der Sektor befindet, in der FAT als defekt gekennzeichnet, so dass das Betriebssystem dort keine Daten speichert. (In Windows 95/98 wird die Überprüfung auf defekte Sektoren durch das Programm ScanDisk vorgenommen.)


Dateizuordnungstabelle (FAT)

Die Dateizuordnungstabelle (FAT) ist integraler Bestandteil vieler Dateioperationen. Sie können keine Datei anlegen, lesen oder Daten anhängen, ohne dass auf die FAT zurückgegriffen wird.

Die FAT dient dazu, die Position sowohl von Dateien als auch von freiem Speicherplatz auf einem logischen Laufwerk festzuhalten. Es gibt zwei Kopien der FAT, die sich auf dem Datenträger unmittelbar an den Ladesatz anschließen. Wenn eine FAT beschädigt ist, kann dies dazu führen, dass die gesamte Festplatte unbrauchbar wird. In diesem Fall wird die Kopie verwendet.

Die FAT ist eine Tabelle, die einen Eintrag für jeden einzelnen Cluster eines Laufwerks enthält. Der erste FAT-Eintrag ist ein Wert, der das Mediumbeschreibungsbyte darstellt, und ist eine Kopie des entsprechenden Werts im Ladesatz. Der zweite Eintrag ist für spezielle Informationen reserviert. Die restlichen Einträge entsprechen den Clustern auf dem Datenträger. Diese Einträge enthalten einen von vier Wertetypen, die den Status eines Clusters anzeigen:

Der Cluster ist verfügbar.

Der Cluster ist der letzte in einer Datei.

Wenn mehr als ein Cluster für eine Datei verwendet wird, gibt der Wert die Nummer des nächsten Clusters der Datei an.

Der Cluster ist beschädigt.

Wenn ein Eintrag in der Dateizuordnungstabelle angibt, dass eine Datei aus mehreren Clustern besteht, wird eine FAT-Kette für die Datei gebildet. Jeder FAT-Eintrag verweist auf den nächsten Cluster der Datei. Diese Verkettung der Cluster untereinander ist entscheidend beim Lesen von Dateien.

(Bei FAT32 sind die oberen 4 Bits für spätere Verwendung durch Microsoft reserviert.)

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


FAT32

FAT32 ist ein Microsoft-Dateisystem, das große Festplatten unterstützt und mit dem, im Vergleich zu früheren Dateisystemen, der Festplattenspeicher effizienter genutzt werden kann (besonders bei großen Festplatten).

Das auf der Dateizuordnungstabelle (FAT) basierende Dateisystem wurde ursprünglich für die Speicherung von Daten auf Disketten entwickelt (FAT12) und später verändert, um auch bei Festplatten eingesetzt werden zu können (FAT16). Das FAT16-Dateisystem kann jedoch die heute üblichen extrem großen Festplatten [image] über 2 GB [image] nicht bewältigen. Deshalb wurde FAT32 entwickelt, für diese großen Festplattenlaufwerke (bis zu 2 Terabyte) handhaben zu können und den Speicherplatz effektiver zu nutzen.

Speicherplatz wird immer in Clustern zugeordnet. Das heißt, dass eine Datei immer mindestens einen Cluster belegt, selbst wenn sie kleiner ist, so dass der übrige Speicherplatz in diesem Cluster praktisch gesehen verschwendet wird. Einer Datei, die so groß ist, dass sie 3,5 Cluster belegen würde, werden vier ganze Cluster zugeordnet. Da FAT32-Laufwerke eine kleinere Clustergröße benutzen, ist der verschwendete Speicherplatz (Überhang) auf diesen Laufwerken geringer.

Außerdem können FAT32-Systeme das Hauptverzeichnis neu positionieren und die Sicherheitskopie der FAT anstelle des Originals benutzen. Darüber hinaus sichert der Ladesatz auf FAT32-Laufwerken wichtige Daten, wodurch diese Laufwerke zuverlässiger sind. Da das Hauptverzeichnis auf einem FAT32-Laufwerk eine Clusterkette ist (anstelle eines physischen Bereichs auf dem Datenträger), kann es mehr Einträge enthalten als bei einem FAT16-Laufwerk (bis zu 65.536) und kann sich an beliebiger Stelle auf dem Laufwerk befinden.


Hauptverzeichnis

Das Hauptverzeichnis ist die Tabelle zwischen der zweiten Kopie der FAT und dem eigentlichen Datenbereich auf einem logischen Laufwerk. Sie gibt den Inhalt der obersten Ebene eines logischen Laufwerks angibt. Jede Zeile in der Tabelle wird als Verzeichniseintrag bezeichnet. Das Hauptverzeichnis dient und Grundlage für die Ordner- oder Verzeichnisstruktur. Vom Hauptverzeichnis aus können Sie alle Dateien und Ordner erreichen, die auf dem Datenträger vorhanden sind. Das Hauptverzeichnis einer Festplatte kann maximal 512 Einträge enthalten. (Bei FAT32-Laufwerken beträgt die maximale Anzahl der Einträge 65.536.)

Hinweis:	In Windows werden alle Verzeichnisse und Unterverzeichnisse mit Ausnahme des Hauptverzeichnisses als Ordner bezeichnet.

Es gibt zwei gute Gründe dafür, dass sich das Hauptverzeichnis am Anfang eines Laufwerks befindet. Erstens braucht das Betriebssystem nicht die Position des Hauptverzeichnisses zu speichern, um es wiederzufinden. Zweitens ist das Hauptverzeichnis die einzige Dateistruktur, die in jedem Falle existiert. Selbst wenn Sie alle Dateien und Unterverzeichnisse auf einem Laufwerk löschen, ist immer noch ein Hauptverzeichnis vorhanden. Andernfalls wären Sie nicht in der Lage, neue Dateien anzulegen und zu überwachen.

Auf FAT32-Laufwerken beginnt das Hauptverzeichnis normalerweise bei Cluster 2. Wenn Sie Ihr Laufwerk mit Speed Disk optimieren, wird das Hauptverzeichnis in den ersten nutzbaren Cluster auf dem Laufwerk geschrieben, der normalerweise der Cluster 2 ist.

Unter Windows 95/98 kann ein Eintrag im Hauptverzeichnis zwei verschiedenen Formate haben: das Kurzformat (kurze Dateinamen) oder das Langformat (lange Dateinamen).

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Kurze Dateinamen

Vor dem Erscheinen von Windows 95 besaßen alle Dateinamen die Form, die jetzt als kurzer Dateinamen bezeichnet wird. Drei Typen von Verzeichniseinträgen verwendeten dieses Format:

Datei

Unterverzeichnis

Datenträgerbezeichnung

Jeder Verzeichniseintrag ist genau 32 Byte lang gezählt von 0 bis 31. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Felder eines Verzeichniseintrags.

Byteposition	Feld- name	Beschreibung
0-7	Dateiname	Name des Eintrags
8-10	Dateierweiterung	Kennzeichnung des Dateityps. Beispiele für übliche Dateierweiterungen sind TXT, DOC und EXE.
11	Dateiattribute	Spezielle Eigenschaften eines Eintrags, die in einem gesonderten Abschnitt erklärt werden.
12	NT-Attribut	Reserviert für die Verwendung durch Windows NT.
13	Erstellungszeit (Millisek.)	Millisekunden seit der Minute, in der der Eintrag angelegt wurde Dieses Feld in Kombination mit dem nachfolgenden erlaubt eine genaue Zeitangabe.
14-15	Erstellungszeit	Zeitpunkt, zu dem der Eintrag angelegt wurde. Dieses Feld ist minutengenau.
16-17	Erstellungsdatum	Datum, an dem die Datei angelegt wurde.
18-19	Datum des letzten Zugriffs	Datum, an dem zuletzt zum Lesen oder Schreiben auf die Datei zugegriffen wurde.
20-21	Erweitertes Attribut	OS/2-Feld, das auf weitere Informationen über Dateien verweist, wie etwa deren Symbole und Informationen zur Konfiguration. Dieses Feld, das auch als EA Handle bezeichnet wird, sorgt für Kompatibilität zu OS/2.
22-23	Änderungszeit	Zeitpunkt der letzten Änderung der Datei.
24-25	Änderungsdatum	Datum der letzten Änderung der Datei.
26-27	Startcluster	Der erste Cluster in der FAT-Kette für eine Datei oder einen Ordner. Wenn eine Datei oder ein Ordner gelesen wird, muss das Betriebssystem zunächst diesen Cluster finden, um die FAT-Kette der Datei durchlaufen zu können.
28-31	Dateigröße	Anzahl der in der Datei enthaltenen Bytes.
  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Lange Dateinamen (LFN)

Vor der Einführung von Windows 95 waren die Namenskonventionen für DOS- und Windows-Dateien sehr restriktiv. Ein Dateiname musste nach dem Schema "8.3" zusammengesetzt sein, d. h., er konnte aus maximal acht Zeichen bestehen und optional eine Dateierweiterung von bis zu drei Zeichen haben. Die beiden Teile wurden durch einen Punkt getrennt.

Unter Windows 95/98 sind jetzt lange Dateinamen möglich, die einschließlich Erweiterung bis zu 255 Zeichen umfassen können. Im Extremfall können Sie einen Dateinamen bilden, der aus einem Punkt und einer Erweiterung von 254 Zeichen besteht. (Ein langer Dateiname kann mehr als einen Punkt enthalten. Im diesem Falle wird alles nach dem letzten Punkt als Dateierweiterung angesehen.)

Lange Dateinamen verwenden den UNICODE-Zeichensatz, der zwei Bytes für ein einzelnes Zeichen erfordert. Kurze Dateinamen verwenden den ASCII-Zeichensatz, der ein Byte pro Zeichen erfordert.

Um diese neuen Möglichkeiten zu unterstützen, sind die Verzeichniseinträge für lange Dateinamen anders implementiert als die anderen Typen von Verzeichniseinträgen. Beispiel: Für den langen Dateinamen "Dies ist mein sehr langer Dateiname.txt" sind drei Verzeichniseinträge notwendig.

Einträge für lange Dateinamen sind 32 Bytes lang. Die Interpretation der Byte unterscheidet einen kurzen Dateinamenseintrag von einem LFN-Eintrag. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass ein einzelner langer Dateiname mehrere Einträge im Langformat benötigen kann, da ein einzelner Eintrag im Langformat nur Platz für 13 Zeichen des Dateinamens bietet. Die Felder eines Eintrags im Langformat sind im folgenden beschrieben.

Byteposition	Feldname	Beschreibung
0	Feldnummer	Eine hexadezimale Zahl, die die Nummer des Langen Dateinamenseintrags enthält, da lange Dateinamen u. U. mehr als einen Verzeichniseintrag benötigen. Der erste Eintrag erhält die Zahl 01h, der zweite 02h usw. Beim letzten Eintrag wird das siebte Bit auf 1 gesetzt.
1-10	Zeichen  1-5 des Dateinamens	Die ersten fünf Zeichen des Dateinamens innerhalb dieses langen Dateinamenseintrags. Dieses Feld darf nicht leer sein.
11	Dateiattribute	Spezielle Eigenschaften eines Eintrags, die im Abschnitt über die Verzeichniseinträge für lange Dateinamen erklärt werden.
12	Geben Sie folgendes ein:	Für den späteren Gebrauch reserviert. Dieses Byte enthält derzeit immer eine 0, die einen Eintrag im Langformat kennzeichnet.
13	Prüfsumme	Eine Zahl, mit deren Hilfe die Gültigkeit eines langen Verzeichniseintrags überprüft werden kann. Der Kurzname für die Datei ist die Basis für diesen Wert.
14-25	Zeichen  6-11 des Dateinamens	Das sechste bis elfte Zeichen des Dateinamens innerhalb dieses langen Dateinamenseintrags. Dieses Feld kann leer sein.
26-27	Clusternummer	Wird nicht mehr verwendet. Dieses Feld ist immer auf 0 gesetzt und dient der Abwärtskompatibilität mit älteren DOS-Versionen und anderer Software.
28-31	Zeichen  12-13 des Dateinamens	Das zwölfte und dreizehnte Zeichen des Dateinamen innerhalb dieses langen Dateinamenseintrags. Dieses Feld kann leer sein.
  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


LFN-Verzeichniseinträge

Ein langer Dateiname hat einen oder mehrere LFN-Verzeichniseinträge (Long File Name), gefolgt von einem Verzeichniseintrag im Kurzformat. Ein langer Dateiname muss auch einen entsprechenden Kurznamen haben, da nur der Kurzname den Startcluster der Datei speichert.

Der Kurzname ist ein eindeutiger Dateiname, der auf den im langen Dateinamen enthaltenen Zeichen basiert. Der Kurzname stellt nicht nur die Verbindung des langen Dateinamen mit der eigentlichen Datei dar, sondern ermöglicht auch Anwendungen unter Windows 3.x und DOS, auf Dateien mit langen Dateinamen zuzugreifen.

Der lange Dateiname "Dies ist mein sehr langer Dateiname.txt" kann den Kurznamen "DIESIS~1.TXT" haben. Windows erzeugt diesen Kurznamen selbst. Die Tilde (~) und die anschließende Nummer stellen sicher, dass zwei lange Dateinamen nicht denselben Kurznamen erzeugen können. Wenn Sie beispielsweise eine andere Datei mit dem Namen "Dies ist mein Bericht.txt" anlegen, weist Windows automatisch den eindeutigen Kurznamen "DIESIS~2.TXT" zu.

Im folgenden finden Sie einige zusätzliche Informationen zu langen Dateinamen:

Der Text des langen Dateinamens wird in umgekehrter Reihenfolge gespeichert. Der erste Verzeichniseintrag enthält die letzten Zeichen eines langen Dateinamens.

Lange Dateinamen behalten die bei der Eingabe des Namens verwendete Groß- und Kleinschreibung bei. Das ist bei kurzen Dateinamen nicht der Fall.

Auch wenn die Schreibweise des Namens wie eingegeben beibehalten wird, erfolgt bei Dateioperationen wie Suchen, Verschieben, Öffnen usw. keinen Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Wenn Sie z. B. eine Datei mit dem Namen "Budget für das erste Quartal" öffnen möchten, wird die Datei auch dann geöffnet, wenn Sie den Dateinamen in der Form "budget für das erste quartal" eingeben oder wenn Sie eine beliebige Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben verwenden.

Ein langer Dateiname wird von seinen Kurznamen abgetrennt, wenn Sie eine Datei verschieben oder den Kurznamen ändern und dabei eine Anwendung benutzen, die vor Windows 95 entstanden ist, oder eine Version von DOS. Sie können mit Hilfe von Norton Disk Doctor oder Disk Editor den Eintrag im Langformat einfach löschen oder die Verbindung des langen Dateinamens zum Kurznamen wiederherstellen.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Dateiattribute

Dateiattribute sind eine Kombination verschiedener Verzeichniseigenschaften. Wenn das Betriebssystem diese Eigenschaften interpretiert, kann es feststellen, kann es feststellen, ob es sich bei diesem Eintrag um eine Datei, ein Verzeichnis, eine Datenträgerbezeichnung oder einen langen Dateinamen handelt.

Insgesamt gibt es sechs Dateiattribute. Jedes Attribut hat eine andere Bitposition innerhalb des Byte für dieses Feld. Ein Verzeichniseintrag "hat" ein bestimmtes Attribut, wenn das Bit für dieses Attribut 1 ist.

X	Ungenutzte Bits
Diese Bits sind immer auf 0 gesetzt.

B	Archiv
Wenn dieses Bit auf 1 gesetzt ist, ist dieser Eintrag noch nicht archiviert (mit einem Backup-Programm gesichert) worden.

D	Verzeichnis
Wenn dieses Bit auf 1 gesetzt ist, handelt es sich bei diesem Eintrag um einen Ordner.

V	Datenträgerbezeichnung
Wenn dieses Bit auf 1 gesetzt ist, verweist der Eintrag auf eine Datenträgerbezeichnung oder einen langen Dateinamen. Ein langer Dateinamen hat jedoch auch den Wert 1 für die Bits der Attribute S, H und R (wie im folgenden beschrieben).

S	System
Wenn dieses Bit auf 1 gesetzt ist, handelt es sich bei diesem Eintrag um eine Systemdatei.

H	Versteckt
Wenn dieses Bit auf 1 gesetzt ist, wird der Eintrag bei der Auflistung des Verzeichnisses im Dateifenster des Windows-Explorer oder beim Befehl DIR an der DOS-Eingabeaufforderung normalerweise nicht angezeigt. In beiden Fällen haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich die versteckten Einträge trotzdem anzeigen zu lassen.

R	Schreibgeschützt (Nur lesen)
Wenn dieses Bit auf 1 gesetzt ist, kann der Eintrag nicht überschrieben, gelöscht oder verschoben werden.

Beachten Sie, dass es kein Attribut gibt, das anzeigt, dass ein Eintrag eine Datei ist. Dateien ohne lange Dateinamen sind Einträge, bei denen das Attributbit für das Verzeichnis und die Datenträgerbezeichnung nicht gesetzt ist. Dateien mit langen Dateinamen haben LFN-Verzeichniseinträge (Long File Name), bei denen die Attibutbits für "Datenträgerbezeichnung", "System", "Verborgen" und "Schreibgeschützt" auf 1 gesetzt sind. Windows 95/98 verwendet diese spezielle Attributkombination zur Kennzeichnung von LFN-Dateinamen, da diese Kombination niemals von einer anderen Software gesetzt würde. Diese Tatsache sichert auch die Kompatibilität mit älteren Anwendungen.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Datenbereich

Der letzte und größte Bereiche eines logischen Laufwerks ist der Datenbereich, in dem sich alle Dateien und Ordner befinden, mit denen Sie arbeiten. Ein Ordner ist formal eine Datei, vom Dateninhalt her aber wie das Hauptverzeichnis. Für das Betriebssystem ist ein Ordner einfach eine Datei, deren Inhalt aus den Verzeichniseinträgen aller darin befindlichen Dateien (und eventuell weiterer Ordner) besteht. Die ersten beiden Einträge in einem Ordner sind immer "." (verweist auf den Ordner selbst) und ".." (verweist auf den übergeordneten Ordner).

Da Ordner im Datenbereich gespeichert werden, kann das Betriebssystem ihren Speicherplatz zuweisen wie bei normalen Dateien. Genau wie diese können Ordner erweitert, verkleinert oder auch gelöscht werden. Durch das Speichern der Nummer des Startclusters eines Ordner kann das Betriebssystem Pfade zu den Dateien und weiteren Ordnern aufbauen.


Abruf von Daten

Ein Verzeichniseintrag gibt den Startcluster einer Datei an und die Dateizuordnungstabelle (FAT) die folgenden Cluster. Aus der Kombination dieser Informationen kann festgestellt werden, welche Clusterkette die Daten der Datei enthält. Dieser Identifikationsvorgang der Kette erfordert ein Durchlaufen der FAT.

Manchmal enthalten die Verzeichniseinträge und die FAT-Kette widersprüchliche Informationen. Solche Konflikte sind in der Regel das Ergebnis einer Unterbrechung der normalen Bearbeitung während der Aktualisierung der FAT oder eines Verzeichniseintrags. Da das Betriebssystem diese Aktualisierungen zu unterschiedlichen Zeiten vornimmt, kann es vorkommen, dass die Einträge in der FAT und im Verzeichnis nicht mehr synchron sind. Die FAT wird während der Arbeit mit einer Datei aktualisiert, während ein Verzeichniseintrag normalerweise beim Schließen der Datei aktualisiert wird.

Wenn eine Datei gelöscht wird, sind die Daten nicht sofort verschwunden. Das Betriebssystem markiert das erste Byte des Dateinamens mit einem speziellen Zeichen, um die Datei als gelöscht zu kennzeichnen, und ersetzt die FAT-Einträge der Datei durch Nullen. Da die Daten der Startclusternummer nicht aus dem Verzeichnis gelöscht werden, kann der UnErase-Assistent den ersten Cluster finden und wiederherstellen, vorausgesetzt, dass er nicht überschrieben wurde. Wenn Sie jedoch Norton Protection aktiviert haben, werden alle gelöschten Dateien (einschließlich einiger, die vom Windows-Papierkorb normalerweise nicht geschützt werden) in einen versteckten Ordner verschoben, wodurch die Aussichten auf Wiederherstellung gelöschter Dateien erheblich verbessert werden.

Norton Disk Doctor überprüft, ob jeder in der FAT als genutzt gekennzeichnete Cluster zu einem und nur einem Verzeichniseintrag gehört. Wenn ein Eintrag in der FAT einen Cluster als verwendet markiert, dieser Cluster aber nicht Teil einer Kette ist, die zu einem Verzeichniseintrag gehört, meldet Norton Disk Doctor ihn als verlorenen Cluster. Wenn ein Eintrag in der FAT einen Cluster als verwendet markiert, dieser Cluster mit mehr als einem Verzeichniseintrag in Verbindung gebracht wird, meldet Norton Disk Doctor eine kreuzverbundene Datei.

Norton Disk Doctor vergleicht auch die in einem Verzeichniseintrag angegebene Größe einer Datei mit der Größe, die sich aus der Anzahl der mit dieser Datei verbundenen Cluster ergibt. Wenn die beiden Werte nicht übereinstimmen, meldet Norton Disk Doctor einen Dateizuordnungsfehler. Verwenden Sie Norton Disk Doctor, um diese und viele andere physische und logische Datenträgerprobleme zu beheben.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Optimierung von Speicherplatz und Leistung

Die Optimierung der Leistung und des Speicherplatzes auf Ihrer Festplatte kann einen großen Unterschied in der täglichen Arbeit mit Ihrem Computer bewirken. Die Defragmentierung von Dateien kann die Leistung von Festplatten wesentlich verbessern, und die Verwendung von Cache-Speicher kann einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil sowohl für Festplatten als auch für CD-ROM-Laufwerke ausmachen. Durch zusätzlichen Speicherplatz auf Ihrer Festplatte schaffen Sie mehr Raum für die Auslagerungsdatei und andere Daten.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Defragmentierung von Dateien

Ein Faktor, der die Leistung eines Festplattenlaufwerks beeinträchtigen kann, ist die Dateifragmentierung. Wenn Sie Dateien löschen, ändern, neu erstellen oder kopieren, werden die Dateien im Laufe der Zeit über nicht zusammenhängende Cluster auf dem Laufwerk verteilt.

Speed Disk löst dieses Problem der Fragmentierung, indem es die Dateien und den freien Speicherplatz neu anordnet, so dass sie sich in zusammenhängenden Cluster befinden. Dadurch verringern sich die Bewegungen des Schreib-/Lesekopfes, und die Zugriffszeit wird optimiert. Dieser Reorganisationsvorgang wird als Defragmentierung der Dateien bezeichnet. Weitere Vorteile der Defragmentierung sind, dass sich die Chancen auf Wiederherstellung gelöschter oder beschädigter Dateien erhöhen und die Leistung des Festplatten-Cache verbessert wird.

Das in den Norton Utilities enthaltene Programm Norton System Doctor verfügt über einen Sensor "Datenträgeroptimierung", der den Grad der Fragmentierung Ihrer Laufwerke anzeigt.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Festplatten-Cache

Wie schnell Festplattenlaufwerke auch sein mögen, sie sind immer sehr viel langsamer als der Arbeitsspeicher (RAM). Um diesen Unterschied etwas auszugleichen, haben Hard- und Softwarehersteller verschiedene Formate von Cache-Speicher entwickelt. Ein Festplatten-Cache reserviert einen bestimmten Teil des RAM, um dort Daten abzulegen, die Anwendungsprogramme ansonsten vom Datenträger anfordern müssten. Ein Festplatten-Cache kann die effektive Zugriffsgeschwindigkeit eines Festplattenlaufwerks um das Zehnfache steigern.

Es gibt vier Arten von Cache-Speichern:

Software-Cache Nutzt Arbeitsspeicher zum Lesen und temporären Speichern von Daten des Datenträgers. Besondere Hardware ist nicht erforderlich. VCACHE ist ein Beispiel für einen Software-Cache.

On-Board-Cache Nutzt Speicher und einen Cache-Controller auf dem Laufwerk. Sie belegen zwar keinen Arbeitsspeicher des Computers für Cache-Operationen, sind aber klein und vergleichsweise teuer.

Cache-Controller Nutzt eine mit dem Laufwerk verbundenen Controllerkarte. Wie der On-Board-Cache verwendet auch dieser Cache-Typ eigenen Speicher anstelle des Arbeitsspeichers und kann sehr kostspielig sein. Ein Cache-Controller bietet allerdings bessere Leistungen als ein On-Board-Cache, da er einige der Beschränkungen anderer Laufwerkskomponenten aufhebt.

Puffer Speicher-Chips in Laufwerken, die Daten zwischenspeichern, aber nur begrenzte Auswirkungen auf die Geschwindigkeit haben, da sie nicht in der Lage sind, ihren Inhalt kontrolliert zu verwalten. Ein Spurpuffer liest anstelle eines einzelnen Sektors die komplette Spur vom Datenträger ein, so dass nachfolgende Anforderungen von Daten dieser Spur aus dem Puffer bedient werden können. Einige Laufwerke haben Puffer, die mehr als eine Spur an Daten aufnehmen können. CD-ROM-Laufwerke verwenden häufig Puffer, die die nächstfolgenden Daten, auf die der Laserstrahl trifft, aufnehmen in der Annahme, dass diese Daten als nächste angefordert werden.

Sie können einen Festplatten-Cache von Norton System Doctor überwachen lassen. Norton System Doctor verfügt über drei Sensoren, die Ihnen die Nutzung und Leistung Ihres Festplatten-Cache anzeigen: "Cache-Treffer", "Nutzung des Cache-Speichers" und "Festplattendurchsatz".

Ein Festplatten-Cache arbeitet weniger effektiv, wenn die Festplatte fragmentiert ist. Norton System Doctor enthält den Sensor "Datenträgeroptimierung", der den Grad der Fragmentierung Ihrer Laufwerke überwacht. Um Ihre Festplatte zu defragmentieren, verwenden Sie Speed Disk.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Vorauslesen und verzögertes Schreiben

Das Vorauslesen (read-ahead caching) ist eine Cache-Methode, bei der Daten, die aller Voraussicht nach als nächstes vom Datenträger angefordert werden, im voraus in den Speicher gelesen werden, normalerweise zu einem Zeitpunkt, wenn die CPU anderweitig untätig ist. Das Ergebnis sind weniger Bewegungen des Schreib-/Lesekopfes (oder Photodetektors) und ein reibungsloserer Betrieb.

Verzögertes Schreiben (write-behind caching) hat denselben Effekt. Dabei werden Daten, die auf den Datenträger geschrieben werden sollen, so lange im Speicher festgehalten, bis der Computer anderweitig untätig ist. Ein Problem beim verzögerten Schreiben ist der potentielle Verlust von Daten, der entstehen kann, wenn ein Computer ausgeschaltet wird, ohne dass Windows zuvor heruntergefahren wurde. Da der Cache ein flüchtiger Speicher ist, gehen Daten, die vor dem Ausschalten des Computers noch nicht geschrieben wurden, verloren.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


VCACHE

Windows verfügt über einen virtuellen Treiber (VxD), namens VCACHE, der das Caching von Festplattendaten steuert. VCACHE ist ein Ersatz für den Festplatten-Cache früherer Versionen von DOS und Windows (SmartDrive). Er hat den Vorteil, dass er die Menge des verwendeten Speichers während des Betriebs ändern kann, was den meisten Cache, die unter DOS geladen werden, nicht möglich ist. Wenn die Festplattenaktivität hoch, die Speicherauslastung aber gering ist, vergrößert VCACHE den Cache-Speicher, um möglichst viele Operationen im RAM ausführen zu können und Datenträgerzugriffe zu vermeiden. Wenn andererseits die Speicherauslastung hoch ist (z. B. wenn Sie Berechnungen in einer Tabellenkalkulation durchführen), verringert VCACHE den Cache-Speicher, um möglichst viel Speicher für die Anwendung frei zu machen.

VCACHE kann auch Dateien, die sich auf Netzlaufwerken befinden, zwischenspeichern, ist in Windows 95/98 enthalten und erfordert keine Einrichtung durch den Benutzer. Er verwendet die Caching-Techniken des Vorauslesens (read ahead) und des verzögerten Schreibens (write behind). VCACHE ist ein Beispiel für einen Software-Cache.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Vermehrung des Speicherplatzes

Eine Laufwerkskomprimierungssoftware (z. B. Microsoft DriveSpace) erhöht die Menge der Daten, die auf einem Datenträger gespeichert werden können. (FAT32-Volumes unterstützt jedoch keine komprimierten Laufwerke.) Diese Art von Software untersucht die Daten auf einem Datenträger auf sich wiederholende Sequenzen. Diese wiederholten Sequenzen werden durch Abkürzungen ersetzt unter Verwendung eines ausgeklügelten Wörterbuchs, das Querverweise zwischen den Wiederholungen und deren Abkürzungen herstellt.

Hier ein einfaches Beispiel: Laufwerkskomprimierungssoftware nimmt eine Textdatei, mit viel freiem Platz zwischen den Textteilen und stellt diesen freien Platz als ein einziges Leerzeichen dar, zusammen mit der Anzahl der Wiederholungen dieses Zeichens. Wenn Sie diese Datei in einem Texteditor laden, wird die Schreibweise der Datei wieder in ihre ursprünglich Form umgesetzt.

Wenn ein Laufwerkskomprimierungsprogramm installiert wird, komprimiert es alle vorhandenen Daten auf einem Laufwerk in eine einzige, versteckte Datei, der ein eigener Laufwerksbuchstabe zugewiesen wird. Das Installationsprogramm reserviert jedoch einen klein Teil des ursprünglichen Speicherplatzes auf dem Laufwerk für unkomprimierte Systemdateien. Auf diese Weise kann das System starten und die Software laden, die die Interaktion mit dem Laufwerk steuert. Außerdem verfügen die meisten Komprimierungsprogramme über Methoden, die es Ihnen leicht machen, den Inhalt eines Komprimierten Laufwerks zu untersuchen.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Die Speicherkomponenten Ihres Computers

Computer speichern Informationen basierend darauf, wie oft und in welchem Umfang auf sie zugegriffen wird. In der folgenden Liste werden die fünf grundlegenden Speichertypen eines Computers aufgeführt:

Die Register imZentralprozessor (CPU) entsprechen dem Schreibtisch. Hier wird die eigentliche Arbeit verrichtet und hier werden Informationen aufbewahrt, die man schnell zur Hand haben muss.

Der interne Speicher-Cache ist wie eine Schreibtischschublade, wo die nächste Lage der häufig benötigten Informationen aufbewahrt wird.

Der externe Speicher-Cache ist wie ein Aktenschrank in einem Büro. Er ist immer noch bequem zu erreichen, enthält aber sehr viel mehr Informationen als die Schreibtischoberfläche oder eine Schublade.

Der Hauptspeicher (RAM) ist wie ein Aktenraum auf demselben Flur (ein noch größerer Aufbewahrungsraum, aber weniger leicht erreichbar). Ein Teil des Speichers wird normalerweise für einen Cache-Typ verwendet, den man als Festplatten-Cache bezeichnet.

Die Festplatte entspricht einem Archiv außer Haus, wo die größte Menge von Informationen aufbewahrt werden kann, während der Zugang dazu jedoch am langwierigsten ist. Windows verwendet einen Teil des Speicherplatzes auf der Festplatte für die vorübergehende Aufbewahrung von Daten, mit denen gerade gearbeitet wird. Diesen Bereich bezeichnet man als Auslagerungsdatei.

Der externe Speicher-Cache ist wesentlich größer als der interne, der Hauptspeicher um ein Vielfaches größer als der externe Speicher-Cache, und die Festplatte ist riesig im Vergleich zum Hauptspeicher. Der interne Speicher-Cache ist den Registern der CPU am nächsten, die Festplatte am weitesten davon entfernt. Je weiter eine Speicherkomponente von den CPU-Registern entfernt ist, desto länger dauert es, bis die CPU die Daten aus einer Komponente eingelesen hat. Je kürzer die Zugriffszeit, desto häufiger werden die Informationen benötigt.

In einem weiteren Sinne ist auch jede Hardware oder Firmware, die Anweisung oder Daten für den späteren Abruf speichert, als Computerspeicher anzusehen. Vier der bisher behandelten Speichertypen (die CPU-Register, der interne und extern Speicher-Cache und der Hauptspeicher) werden häufig als "primäre Speichergeräte" bezeichnet, während eine Festplatte ein Beispiel für ein "sekundäre Speichergerät" ist.

Wenn man davon spricht, wie viel "Speicher" ein Computer hat, meint man damit in der Regel den Hauptspeicher (RAM). Manchmal kommt es zu Verwechslungen zwischen dieser Art der Datenspeicherung und der sekundären Speicherung auf einer Festplatte. Der Hauptspeicher ist ein flüchtiger Speicher. Er speichert vorübergehend Informationen, die für die gerade durchgeführte Verarbeitung des Computers benötigt werden. Typische Größen sind 16 MB, 32 MB und 64 MB.

Die Festplatte dient der Langzeitspeicherung (die allerdings veränderbar ist) all Ihrer Anwendungen, Dokumente, Kalkulationstabellen Datenbanken und anderer Ergebnisse Ihre Arbeit sowie der Programme, die das Betriebssystem benötigt. Die Größe bewegt sich üblicherweise zwischen 1 GB und 12 GB. Wenn Sie in einer Anwendung den Befehl "Speichern" benutzen, aktualisieren Sie die auf der Festplatte gespeicherten Informationen, damit sie die von Ihnen vorgenommenen Änderungen widerspiegeln. Wenn Sie Ihren Computer ausschalten, werden die im Hauptspeicher befindlichen Informationen gelöscht, die Informationen auf Ihrer Festplatte bleiben jedoch erhalten.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


CPU-Register

Innerhalb der CPU befinden sich temporäre Speicherbereiche, die als Register bezeichnet werden. Verschiedene funktionale Einheiten innerhalb der CPU benutzen verschiedene Register, um ihre Arbeit in eine Abfolge grundlegender Operationen aufzusplitten, die ausgeführt werden müssen. Das Steuerwerk des Prozessors verwendet verschieden Register bei der Interpretation und Ausführung von Anweisungen, und das Rechenwerk nutzt andere Register zur Durchführung von Berechnungen.

Da die Register in den Prozessor eingebaut sind, können die Daten von einem Register zum anderen mit Prozessorgeschwindigkeit übertragen werden. Wenn die gesamte Arbeit, die der Prozessor ausführt in die Register passt, sind die Daten sofort verfügbar. Da die Register jedoch nur ein sehr begrenzte Menge an Informationen aufnehmen können, sind sie normalerweise sehr schnell voll, und die CPU muss Ihr Speichersubsystem, die Speicher-Caches und den Hauptspeicher (RAM), für die Aufnahme zusätzlicher Informationen benutzen.

Verschiedene Prozessor-Chips verwenden unterschiedlichen Registeraufbau. Diese Unterschiede im Aufbau können eine wesentliche Auswirkung auf die tatsächliche Leistung der Register haben.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Interner Speicher-Cache

Ein interner Speicher-Cache, auch als primärer Cache, Level-One-Cache oder einfach L1-Cache bezeichnet, ist direkt in die CPU eingebaut zusammen mit Hardwareleitungen, die als Cache-Controller bezeichnet werden. Der interne Speicher-Cache speichert häufig benötigte Informationen (sowohl Programme als auch Daten), so dass sie bei der nächsten Anforderung durch die CPU vom Cache schneller bereitgestellt werden können als vom Hauptspeicher (RAM).

Diese Art von Cache ist relativ neu. Der Prozessor Intel 386 SLC enthält einen solchen Cache, ebenso alle 486- und Pentium-Prozessoren. Der 486-Prozessor hat einen internen Cache, der sowohl Anweisungen als auch Daten speichert, während Pentium-Prozessoren zwei separate interne Caches haben, einen für Anweisungen und einen für Daten. Separate Caches sind effektiver, da die Zugriffsmuster für Anweisungen und Daten verschieden sind. Anweisungen werden in der Regle sequentiell gelesen und häufiger wiederverwendet.

Wie die CPU-Register hat ein interner Speicher-Cache einen großen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einem externen Speicher-Cache und dem Hauptspeicher. Dadurch, dass er sich im Prozessor-Chip selbst befindet, unterliegt er nicht den Faktoren, die die Geschwindigkeit externer Komponenten beeinträchtigen (z. B. die Busgeschwindigkeit und die zurückzulegende Distanz).

Wegen der physischen Beschränkungen der Menge an Cache, die in einen Prozessor-Chip eingebaut werden kann, und der hohen Kosten sind interne Speicher-Caches relativ klein. Viele haben nur eine Kapazität von 8 KB. Der 486 DX4 hat eine Kapazität von 16 KB, und der Pentium hat 8 KB für jeden der beiden internen Caches.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Externer Speicher-Cache

Neben internen Speicher-Caches gibt es auch externe, die manchmal als sekundärer, Level-Two- oder L2-Cache bezeichnet werden. Der externe Speicher-Cache erfüllt dieselben Funktionen wie der interne. Informationen, auf die häufig zugegriffen wird, werden schneller bereitgestellt, als dies durch das Abrufen aus dem Hauptspeicher (RAM) möglich wäre. Enthält der interne Speicher-Cache nicht die durch den Prozessor angeforderten Informationen (oder ist kein interner Speicher-Cache vorhanden), verarbeitet der externe Speicher-Cache die Anforderung, bevor diese an den Hauptspeicher weitergeleitet wird.

Der externe Speicher-Cache wurden bereits vor dem internen Speicher-Cache entwickelt. Heute enthält fast jeder Desktop-Computer einen externen Speicher-Cache. Viele tragbare Computer dagegen haben keinen. Wie sein internes Gegenstück hat der externe Speicher-Cache einen separaten Cache-Controller.

Der externe Speicher-Cache kann auf die Hauptplatine geladen werden. Da es sich um eine separate Einheit handelt, kann dieser Speicher nicht mit der erzielten Geschwindigkeit eines in den Prozessor integrierten Cache konkurrieren. Der externe Cache hat jedoch zwei wichtige Vorteile gegenüber dem internen: größere Kapazität und geringere Kosten. Typische Größen für externen Speicher-Cache sind 128 KB und 256 KB. Während Caches innerhalb dieses Größenbereichs die Systemleistung drastisch steigern, nimmt die Verbesserung bei Caches, die viel größer sind eher ab: Die Kosten sind sehr hoch für relativ geringe Geschwindigkeitsgewinne.

Der externe Speicher-Cache besteht aus einer Bank von Static Random Access Memory (SRAM)-Chips. SRAM-Chips sind erheblich schneller als der Hauptspeicher (DRAM-Chips), sind aber auch erheblich teurer. Ihr Aufbau ermöglicht Geschwindigkeiten, die denen des Prozessors nahekommen, verhindert aber eine so dichte Datenspeicherung wie bei Hauptspeicher-Chips.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Hauptspeicher (RAM)

Der größte primäre Speicherbereich des Computers ist der Hauptspeicher, auch bekannt als RAM (Random Access Memory). Bevor der Prozessor Verarbeitungen durchführen kann, muss er laufenden Anwendungen und die von ihnen benötigten Daten vom Datenträger in diesen Speicherbereich laden. Der Hauptspeicher verwendet einen als DRAM bezeichneten Chip-Typ.

Wie SRAM (siehe externer Speicher-Cache) enthält DRAM den Begriff "random access" (wahlfreier Zugriff) in seinem Namen, da alle Teile der Daten, die darin gespeichert sind, gleich gut zugänglich sind, ganz gleich, an welcher Stelle sich die Daten befinden, auf die zuletzt zugegriffen wurde. Das Gegenteil von wahlfreiem Zugriff ist sequentieller Zugriff, bei dem Daten in linearer Form gespeichert und gelesen werden. (Bandlaufwerke z. B. speichern Daten sequentiell.)

SRAM- und DRAM-Chips haben auch eine nicht unbedeutende Einschränkung gemeinsam: Sie bieten nur flüchtige Speicherung. Wenn Sie Ihren Computer ausschalten, verlieren Sie alle Informationen, die sich in SRAM und DRAM befinden und noch nicht auf den Datenträger geschrieben wurden.

DRAM-Chips haben darüber hinaus einen weiteren Nachteil: Ihr Inhalt muss ständig aufgefrischt werden, da die Kondensatoren (die wie winzige wiederaufladbare Batterien sind, die Daten speichern) ihre Ladung in Abständen von einigen Millisekunden (Tausendstel Sekunden) verlieren. Dieses Merkmal wird durch den Begriff "dynamic" im Namen DRAM beschrieben.

Bei älteren PCs waren die DRAM-Chips oft auf die Hauptplatine (Motherboard) gelötet, heute sind sie normalerweise auf SIMMs (Single Inline Memory Modules) montiert.

Verschiedene DRAM-Chips bieten unterschiedliche Datenzugriffsgeschwindigkeiten, abhängig vom internen Aufbau und den äußeren Leiterbahnen. Der Prozessortyp und die Geschwindigkeit der CPU bestimmen die geeignete RAM-Geschwindigkeit. Wenn Sie den Speicher ergänzen und dabei langsamere Chips benutzen als die bereits eingebauten, sind sogenannte Waitstates nötig. Wenn Sie schnellere Chips als die eingebauten verwenden, erhöhen Sie lediglich Ihre Ausgaben, aber nicht Geschwindigkeit Ihres Systems.

Da SIMMs in Steckplätze auf der Hauptplatine eingesteckt werden, ist die Installation zusätzlicher Module sehr einfach: Besorgen Sie den Typ und die Menge, die für die Speicheraufrüstung Ihres Computers erforderlich sind. Schalten Sie den Computer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Installation beginnen. Um Beschädigung durch elektrostatische Aufladung zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass Sie geerdet sind, bevor Sie Teile im Inneren des Computers berühren.

DRAM ist ein vergleichsweise preiswerter Speicher, ist aber auch sehr viel langsamer als SRAM. DRAM-Chips sind nicht nur an sich langsamer, sondern werden zusätzlich durch Notwendigkeit der Auffrischung der Daten gehemmt.

Normalerweise ist ein Teil des Hauptspeichers für eine besondere Funktion reserviert: für die Speicherung von Daten, die ansonsten vom Datenträger gelesen werden müssten. Dieser Bereich im Speicher wird Festplatten-Cache genannt. Er soll die Diskrepanz in der Geschwindigkeit zwischen dem Hauptspeicher und den Datenträgern teilweise ausgleichen. Diese Diskrepanz ist weitaus größer als der Unterschied der Geschwindigkeit zwischen dem externen Speicher-Cache und dem Hauptspeicher.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Festplatten und Auslagerungsdateien

Im Vergleich zu den primären Speicherkomponenten ist eine Festplatte gigantisch groß. Sie ist jedoch auch unbeschreiblich langsam. Diese Eigenschaftenkombination erzeugt ein interessante Spannung in der Rolle, die Festplatten spielen. Auf der einen Seite geben sich Computerbauer die größte Mühe, die Anzahl der Datenträgerzugriffe der CPU zu verringern. Auf der anderen Seite wird durch große Anwendungen sehr viel Speicherplatz belegt. Um mit solchen Anwendungen arbeiten zu können, reserviert Windows Speicherplatz auf der Festplatte für eine Auslagerungsdatei.

Windows verwendet die Auslagerungsdatei, um Anweisungen und Daten zu speichern, die nicht in den Hauptspeicher (RAM) passen. Da Festplatten so langsam sind, ist Windows so konstruiert, dass es die Aus- und Einlagerung zwischen Festplatte und Hauptspeicher auf ein Minimum beschränkt. Weitere Informationen zur Arbeit mit Auslagerungsdateien erhalten Sie, indem Sie weiter unten auf "Weitere Info" klicken, und ein Thema zum virtuellen Speicher auswählen.

Windows 3.1 im erweiterten Modus ermöglichte die Einrichtung einer permanenten Auslagerungsdatei, die schneller war, aber zusammenhängenden Speicherplatz erforderte, der nicht mehr für die Speicherung von Dateien verfügbar war, oder einer Temporären Auslagerungsdatei, für die Speicherplatz beim Start von Windows zugewiesen und beim Beenden wieder freigegeben wurde. Zusätzlich waren weitere Konfigurationsoptionen verfügbar.

Die Auslagerungsdatei von Windows 95/98 ist dynamisch, d. h. sie wird je nach den Anforderungen an den Hauptspeicher und den Speicherplatzverhältnissen vergrößert oder verkleinert. Außerdem ist kein zusammenhängender Speicherplatz dafür erforderlich und es brauchen keine weiteren Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden. Sie können dennoch die Systemeigenschaften von Windows 95/98 bearbeiten, um z. B. ein anderes Laufwerk für die Auslagerungsdatei anzugeben. (Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Desktop-Objekt "Arbeitsplatz", wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü, öffnen Sie die Registerkarte "Leistungsmerkmale", und klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche "Virtueller Arbeitsspeicher").

Je mehr Platz auf Ihrer Festplatte verfügbar ist, desto größer kann die Auslagerungsdatei sein und desto mehr Anwendungen können gleichzeitig ausgeführt werden. Verwenden Sie Norton System Doctor, um den verfügbaren Speicherplatz, die Nutzung des physischen Speichers, die Größe der Auslagerungsdatei und die Verfügbarkeit des virtuellen Speichers zu überwachen (mit den Sensoren "Speicherplatz", Physischer Speicher", "Virtueller Speicher" und "Speicherauslastung").

Um die Auslagerungsdatei Ihres System effizienter zu nutzen, lassen Sie von Norton WinDoctor eine Mindestgröße für die Auslagerungsdatei einstellen und die Datei von Speed Disk an den Anfang des Laufwerks verschieben. Dadurch arbeitet Ihr System schneller und die Auslagerungsdatei wird weniger stark fragmentiert. Lassen Sie die Auslagerungsdatei nie auf einem komprimierten Laufwerk anlegen,

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Nur-Lesen-Speicher (ROM)

Wie der Name schon sagt, enthält der Nur-Lesen-Speicher (ROM) Informationen die gelesen, aber nicht geändert werden können. ROM ist das häufigste Beispiel von Firmware, da in die ROM-Chips Software eingebettet ist. Verschiedene Komponenten innerhalb eines Computers benutzen ROM-Chips, z. B. Grafik-, Netzwerk- und andere Controller- und Erweiterungskarten.

ROM wird auch dazu verwendet, Ihren Computer beim Start betriebsbereit zu machen und auf das Laden des Betriebssystems vorzubereiten. Unter DOS und Windows 3.x spielt ROM auch eine bedeutende Rolle bei der Steuerung des Datenflusses zwischen dem Prozessor und den verschiedenen Ein- und Ausgabegeräten, z. B. Festplattenlaufwerken, Druckern, der Grafikanzeige, der Tastatur und der Maus. Die detaillierten Anweisungen, die diese grundlegenden Operationen steuern, werden durch eine in ROM eingebettete Software bereitgestellt, die als BIOS (Basic Input/Output System) bezeichnet wird. Einzelne Systemkomponenten, z. B. Festplattencontroller können eigene ROM-BIOS-Chips haben.

Unter Windows 95/98 sind jedoch die BIOS-Operationen in das Betriebssystem selbst integriert wurden, wo sie effizienter funktionieren. Daher werden keine ROM-Chips mehr benötigt, um BIOS-Funktionen für Windows-Anwendungen oder DOS-Anwendungen, die unter Windows 95/98 ausgeführt werden, bereitzustellen. (Einige DOS-Anwendungen sind jedoch für die Arbeit mit bestimmten BIOS-Anweisungen auf Chip-Basis programmiert. Falls erforderlich, verwenden Sie den DOS-Modus, um solche Anwendungen auszuführen, da der DOS-Modus nach wie vor das ROM BIOS nutzt.)

In früheren Jahren kamen die ROM-Chips aus der Fabrik mit fertig programmierten Schaltkreisen. Diese Praxis erwies sich als teuer für die Computerhersteller, da auf Lager liegende ROM-Chips entsorgt werden mussten, wenn Fehler in der Programmierung gefunden wurden oder sich der Aufbau der System veränderte. Deshalb entwickelten Hardwarefirmen programmierbare ROM-Chips (PROMs), bei denen die Programmierung in einem separaten Arbeitsgang eingebrannt wird, der später im Herstellungsprozess eines Computers durchgeführt werden kann.

Weitere Neuerungen sind u. a. folgende Technologien:

Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM)

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM)

Flash-Arbeitsspeicher

Shadow

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Wozu all diese Komponenten?

Ein Computer könnte alles in den Registern seiner CPU, in seinem Hauptspeicher (RAM), und auf seiner Festplatte speichern, wenn es da nicht eine größere Schwierigkeit gäbe: die enormen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen diesen drei Komponenten. Aufgrund dieser Unterschiede ist der Transport von Daten von einem CPU-Register zum anderen sehr viel schneller als die Beförderung der Daten vom und zum Hauptspeicher, was wiederum sehr viel schneller ist als Daten von der Festplatte zu lesen oder darauf zu schreiben.

Die Geschwindigkeit der CPU überflügelte erstmals 1982 die der schnellsten Chips für den Hauptspeicher, als Intel den 286-Prozessor einführte. Seit damals ist die Kluft zwischen diesen beiden Komponenten noch größer geworden. Selbst ein 25-MHz-Prozessor ist zu schnell für die schnellsten Hauptspeicher-Chips. So langsam der Hauptspeicher im Vergleich zu CPU auch ist, arbeitet er doch geradezu mit Überschallgeschwindigkeit im Vergleich zu einer Festplatte.

Um Ihnen eine Vorstellung vom Ausmaß dieser Unterschiede zu geben, betrachten Sie folgendes: Die Datenzugriffszeiten für primäre Speicherkomponenten werden in Nanosekunden (ein Milliardenstel einer Sekunde), während die Zugriffszeiten für Festplattenlaufwerke und andere sekundäre Speichergeräte in Millisekunden (ein Tausendstel einer Sekunde) gemessen werden.

Der Vergleich der schnellsten Zugriffszeiten verschiedener Speichertypen gibt lediglich die reinen Geschwindigkeitsunterschiede an. Es wird dabei nicht berücksichtigt, wie schnell die Informationen von einer Komponente zur anderen befördert werden können. Viele verschiedene Faktoren beeinflussen die tatsächliche Leistung jeder Komponente. Beispiel: Während der interne Speicher-Cache zu Geschwindigkeiten fähig ist, die zehnmal so schnell sind wie die des externen Speicher-Cache, ist ein interner Cache im Durchschnitt dreimal so schnell wie ein externer.

Die Unterschiede zwischen dem primären und dem sekundären Speicher erreichen astronomische Ausmaße. Um zu verhindern, dass durch den Datenträgerzugriff ein Verarbeitungsengpass entsteht, kann ein spezieller Bereich im Hauptspeicher, der sogenannte Festplatten-Cache vorübergehende Daten vom Datenträger im Hauptspeicher bereithalten. Um die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen der CPU und dem Hauptspeicher auszugleichen, wurde interne und externe Speicher-Caches entwickelt. Je schneller der Prozessor, desto drastischer ist der Unterschied zwischen der Geschwindigkeit der Register und des internen Speicher-Cache und der der anderen Komponenten.

Doch die Geschwindigkeit ist nur einer der Unterschiede zwischen den Komponenten. Größenbeschränkungen und Kostenunterschiede mache die Sache noch komplizierter. Der interne Speicher-Cache kann nicht besonders groß sein, da der Platz extrem eingeschränkt ist und diese Art von Speicher außerdem bei weitem teurer ist als Hauptspeicher. Der preisgünstigste und größte Typ von Speicher ist der Hauptspeicher. Diese Merkmale des Hauptspeichers entschädigen ein wenig für die Tatsache, dass dieser Speichertyp auch die langsamste der primären Speicherkomponenten ist.

Bei der Entwicklung von Computersystemen müssen Hersteller ständig Entscheidungen treffen, die Kompromisse zwischen der Geschwindigkeit, der Größe und den Kosten darstellen. Ein grundlegendes Ziel im Hinblick auf die Leistung ist es, die direkte Kommunikation des Prozessors mit dem Hauptspeicher zu verhindern außer als allerletzten Ausweg, da eine solche Kommunikation die Leistung erheblich verlangsamt.

Die Registerkarte "System" im Programm System Information enthält die Funktion "Benchmark-Test", die viele der Geschwindigkeitsfaktoren misst, die die Leistung Ihres Systems beeinflussen.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Zusätzliche Informationen zum Cache

Die den Cache zugrundeliegende Theorie dreht sich um zwei Fakten:

Computer benutzen häufig dieselben Programmanweisungen (und, wenn auch in geringerem Umfang, dieselben Daten) wiederholt.

Die Informationen, die ein Computer benötigt, sind oft in zusammenhängenden Blöcken oder zumindest nah beieinander gespeichert.

Interne und externe Speicher-Caches nutzen diese Tatsachen, indem sie versuchen die Informationsanforderungen des Computer vorwegzunehmen.

Caches sind transparent für die Komponenten, mit denen sie kommunizieren. Für die CPU besteht kein Unterschied zwischen einem internen Speicher-Cache oder einem externen Speicher-Cache - beide erscheinen der CPU wie der Hauptspeicher (RAM).

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Cache-Leistung

Zu messen, wie häufig der Prozessor Daten, die er benötigt, im Cache findet, ist ein gute Möglichkeit der Bewertung der Effektivität des Cache. Ein Cache-Treffer bedeutet, dass die angeforderten Informationen im Cache gefunden wurden, ein Cache-Fehlversuch heißt, dass die Daten vom Datenträger gelesen werden mussten. Wenn sich ein Cache mit Informationen füllt, sind die Aussichten sehr gut, dass die vom Computer benötigten Daten dort zu finden sind.

Bei einem Cache-Treffer werden die Informationen mit nur wenig oder gar keiner Verzögerung an den Prozessor übertragen. Bei einem Cache-Fehlversuch muss der Cache Waitstates generieren, um den angeforderten Informationen Zeit zu geben, bis sie vom Hauptspeicher (RAM) ankommen.

Um festzustellen, wie viel Zeit Ihr Prozessor untätig verbringt, aktivieren Sie den Sensor "CPU-Auslastung" in Norton System Doctor. Um den Prozentsatz der Cache-Treffer zu ermitteln, verwenden Sie den Sensor "Cache-Treffer".

Bei effektivem Caching können die Cache-Treffer über 90 Prozent liegen, was bedeutet, dass die angeforderten Informationen in mehr 90 Prozent der Fällen im Cache gefunden wurden. Eine andere Art, dieses Verhältnis auszudrücken, ist, dass der Computer in 90 Prozent der Zeit ohne Waitstates arbeitet.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Cache-Schemata

Da Caches vergleichsweise klein sind, müssen sie genau unterscheiden, welche Informationen sie festhalten und (wenn sie voll sind) welche Informationen sie ersetzen. Cache-Entwickler erzeugen die Algorithmen oder die prozeduralen Regeln, die bestimmen, wann und was gespeichert, wann und was verworfen und wie der Cache-Platz organisiert wird. Das sich daraus ergebende Caching-Verfahren ist einer der wichtigsten Faktoren, die die Leistung des Cache beeinflussen.

Es gibt viele verschiedene Algorithmen (und Variationen von Algorithmen). Die meisten Caches verwenden allerdings eine Form des Algorithmus Least-Recently Used (LRU: am längsten nicht genutzt), um zu entscheiden, welche Inhalte verworfen werden sollen, wenn der Cache voll wird. Für PCs ist ein reiner LRU-Algorithmus zu teuer aufgrund der dafür benötigten Schaltkreise. Deshalb verwenden die meisten Caches eine Annäherung an den LRU-Algorithmus.

Zusätzlich zu einem Algorithmus für das Verwerfen von Informationen aus dem Cache, müssen Caches auch andere Aspekte ihres Verhaltens definieren:

Organisation des Inhalts
Viele interne Speicher-Caches benutzen ein sogenanntes assoziatives Vier-Wege-Caching, während viele externe Speicher-Caches das Caching mit direkter Zuordnung benutzen.

Behandlung von Leseanforderungen
Wenn eine CPU Informationen aus dem Speicher anfordert, muss der Cache eine Möglichkeit haben, diese Anforderungen abzufangen und zu reagieren, wenn er die angeforderten Daten enthält. Die effizientesten Caches nehmen korrekt vorweg, welche Informationen angefordert werden.

Behandlung von Schreibanforderungen
Das Speicher-Cache-System des Pentium verwendet den Algorithmus des verzögerten Schreibens (write-back caching). Unter den von anderen Prozessoren verwendeten Systemen ist Write-Through Caching das am weitesten verbreitete Verfahren.

Cache-Entwickler müssen eine Reihe von miteinander in Konflikt stehenden Leistungs- und Kostenfaktoren berücksichtigen. Beispielsweise muss der Cache auch die tatsächlich angeforderten Informationen enthalten, oder seine Cache-Trefferrate ist unannehmbar niedrig. Doch eine hohe Cache-Trefferrate ist bedeutungslos, wenn der Prozess des Suchens und Abrufens der Informationen so langsam ist, das letztendlich nur wenig Zeit gespart wurde. Außerdem kann eine hochentwickelte Cache-Implementation aufgrund des hohen Preises impraktikabel sein.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Speicherverwaltung

Eine der Aufgaben des Betriebssystems ist die Verwaltung der Nutzung des Speichers eines Computers. DOS wurde ursprünglich auf die Fähigkeiten der 8086-Prozessors zugeschnitten, der nur 1 MB Speicher verwalten konnte. Um diese Beschränkung zu umgehen, wurden viele verschiedene Speicherverwaltungsprogramme und Standards entwickelt (und die verschiedenen Versionen von Windows selbst), die Abhilfe schaffen sollten. All diese Bemühungen wurden aber letztlich behindert durch die zunehmende Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten von DOS und denen der Hardware, die DOS steuern sollte.

Windows 95/98 überwindet diese 1-MB-Beschränkung von DOS, ohne auf Tricks wie Expansionsspeicher oder Erweiterungsspeicher zurückgreifen zu müssen. Windows 95/98 unterstützt die 4 GB umfassende Speicherkapazität, seit Prozessoren diese Fähigkeit mit der Einführung des Intel 386. erhielten. Darüber hinaus verwaltet Windows zusätzlich zum Hauptspeicher (RAM), einen virtellen Speicher, der über die Auslagerungsdatei von Windows bereitgestellt wird. Um Abwärtskompatibilität für sämtliche Hardware, DOS-Programme und ältere Windows-Anwendungen, die noch verwendet werden, bieten zu können, erhält das erste Gigabyte des Computerspeichers unter Windows 95/98 weiterhin eine Sonderbehandlung. Dieser Speicherbereich wird jetzt als DOS-Speicher bezeichnet.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Virtueller Speicher

Wie der Name schon andeutet, erzeugt virtueller Speicher die Illusion, dass ein Computer mehr physischen Arbeitsspeicher hat, als tatsächlich vorhanden ist. Es handelt sich um eine Technik, die Programme in die Lage versetzt, sich den physischen Speicher zu teilen. Virtueller Speicher erhöht scheinbar die Größe des Hauptspeichers, indem er ihn durch Speicherplatz auf der Festplatte ergänzt und virtuelle Adressen verwendet, um tatsächlich Speicherstellen zu identifizieren. Dieser clevere Trick stammt aus der Welt der Großrechner und wird seit dem 386 in jedem Intel-Prozessor unterstützt. (Der 286 eine einfachere Form der virtuellen Speicherverwaltung.)

Der Prozessor unterstützt virtuellen Speicher direkt. Er ermöglicht verschiedenen virtuellen Adressräumen, denselben physischen Speicher zu benutzen. Die eingebaute Speicherverwaltungsfunktion erhöht die Effizienz beträchtlich und vermindert den Verwaltungsaufwand, der ansonsten damit verbunden wäre, wenn virtueller Speicher ausschließlich auf Betriebssystemebene bereitgestellt würde.

Da DOS im wesentlichen ein Realmodus-Betriebssystem ist, konnte es die virtuellen Speicherfähigkeiten des Prozessors nicht nutzen. In Windows wurden virtuelle Speicherfunktionen erstmals 1987 eingebaut. Windows 95/98 erweitert die Fähigkeiten von Windows 3.1, das den virtuellen Speicher im erweiterten Modus unterstützt. Sobald Windows 95/98 geladen wird, wird der virtuelle Speicher geladen und im 32-Bit Protected-Modus ausgeführt. Unter Windows 95/98 steht kein Speicherplatz mehr zur Verfügung, wenn kein Festplattenspeicher mehr vorhanden ist.

Um die Menge des verfügbaren Speicherplatzes auf Ihrem System überwache zu lassen, aktivieren Sie den Sensor "Speicherplatz" in Norton System Doctor.

Die Gesamtmenge des virtuellen Speichers, der auf Ihrem Computer verfügbar ist, ist die Summe aus dem Hauptspeicher und dem für die Auslagerungsdatei reservierten Speicherplatzes auf der Festplatte.

Wenn eine Anwendung Speicher anfordert und der Hauptspeicher voll ist, überprüft Windows, ob genügend Platz in der Auslagerungsdatei verfügbar ist. Wenn die Auslagerungsdatei voll ist, aber ausreichend Festplattenspeicherplatz zur Verfügung steht, vergrößert Windows die Auslagerungsdatei. Bis die Anwendung tatsächlich aus einem bestimmten Bereich des virtuellen Speichers liest oder dorthin schreibt, braucht Windows keinen entsprechenden physischen Speicher zuzuweisen. Wenn die Anwendung auf Informationen zugreifen muss, die auf die Festplatte ausgelagert wurden, befördert Windows die aus der Auslagerungsdatei wieder in den Hauptspeicher, damit sie für die Anwendung zugänglich sind. Windows verwendet einen als Least-Recently-Used (LRU) bezeichneten Algorithmus, um zu entscheiden, welche Informationen im Hauptspeicher verbleiben und welche auf die Festplatte ausgelagert werden können, versucht jedoch nicht, zukünftige Informationsanforderungen vorwegzunehmen.

Da Festplatten so langsam sind, ist Windows so konstruiert, dass es die Aus- und Einlagerung zwischen Festplatte und Hauptspeicher auf ein Minimum beschränkt. Die neuen 32-Bit-Anwendungen für Windows benötigen keine schreibgeschützte Informationen zum Ein- oder Auslagern. Dies gilt auch für alle zugehörigen Programmanweisungen. Stattdessen können diese Informationen bei Bedarf direkt von der Festplatte in den Hauptspeicher kopiert und von dort wieder entfernt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Mit zunehmender Verbreitung von 32-Bit-Anwendungen wird auch das Maß an Auslagerung reduziert.

Wenn Sie eine Anwendung starten und ein Dokument zur Bearbeitung öffnen, werden die dafür erforderlichen Anweisungen und Daten an die verschiedenen Speicherstellen geladen, wobei die Auslagerungsdatei die Informationen aufnimmt, die nicht im primären Speicher untergebracht werden können.

Starten Sie eine zweite Anwendung und beginnen, an einer Datei zu arbeiten, müssen einige der Anweisungen und Daten der ersten Anwendung ausgelagert werden, damit Platz für die Anweisungen und Daten der zweiten Anwendung geschaffen wird. Wegen des höheren Speicherbedarfs wird die Auslagerungsdatei vergrößert.

Damit jeder Anwendung genügend Zeit für die Verarbeitung zur Verfügung steht, verwendet Windows das Multitasking. Windows 3.x verwendete das kooperative Multitasking, bei dem ein Task den Prozessor solange belegt, bis das zugehörige Programm die Steuerung einem andere Programm überlässt, damit dieses eine Verarbeitung durchführen kann. Windows 95/98 verwendet für 32-Bit-Anwendungen präemptives Multitasking, wobei Windows selbst entscheidet, wie viel Zeit der Prozessor für einen bestimmten Task verwendet, bevor die Steuerung automatisch an einen anderen Task weitergegeben wird.

Wenn Sie in einer Anwendung den Befehl "Speichern" benutzen, veranlassen Sie Windows, die aktuellen Datei auf die Festplatte zu schreiben, und zwar nicht in die Auslagerungsdatei, sondern in den Massenspeicherbereich der Festplatte. Wenn Sie eine Anwendung schließen, werden die aktuellen Daten auf die Festplatte geschrieben und alle Anweisungen und Daten für die Anwendungen werden zum Entfernen aus der Auslagerungsdatei vorgemerkt.

Bei der Organisation der 4 GB virtuellen Speicherplatzes reserviert Windows 95/98 die Adressen oberhalb von 3 GB für seine eigenen Komponenten. Adressen zwischen 2 GB und 3 GB sind für 16-Bit-Anwendungen für Windows, gemeinsam genutzte Komponenten von Anwendungen und gemeinsam genutzte Systemkomponenten. Adressen zwischen 4 MB und 2 GB stehen für 32-Bit-Anwendungen zur Verfügung und das erste MB ist für den DOS-Speicher.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


 DOS-Speicher

Wenn Sie selten DOS-Anwendungen benutzen und nur moderne Markengeräte (Netzwerkadapter, CD-ROM-Laufwerke, Sound-Karten und Multimedia-Hardware und -Software) einsetzen, werden Sie wahrscheinlich nie auf die Probleme stoßen, die mit der Verwendung des ersten Megabyte des Computerspeichers, der als DOS-Speicher bezeichnet wird, verbunden sind. Wenn Sie jedoch ältere Hardware oder Anwendungen haben, Spiele auf DOS-Basis verwenden, auch nach der Installation von Windows 95/98 noch mit einer komplexen CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT arbeiten oder Probleme mit bestimmten Geräten oder DOS-Programmen haben, hilft Ihnen ein Verständnis des DOS-Speichers bei der Lösung der meisten dieser Schwierigkeiten.

Der ursprüngliche IBM PC war rund um die Fähigkeiten (und Beschränkungen) des Intel 8086-Prozessors aufgebaut. DOS wiederum wurde für den IBM PC entwickelt, auf dem 384 KB seines Speichers von 1 MB für die Nutzung des Systems und für zukünftige Erweiterungen reserviert waren. Aufgrund des phänomenalen Erfolgs des IBM und kompatibler PCs wurde dieses ursprüngliche Konzept von jeder neuen DOS-Version und von DOS-Programmen unterstützt. Ein PC muss dieser ursprünglichen Speicherspezifikation (und vielen anderen Merkmalen) übereinstimmen, um für sich in Anspruch nehmen zu können, IBM-kompatibel zu sein.

Unter DOS werden der 384 KB große reservierte Bereich als oberer Speicher bezeichnet und die übrigen 640 KB als konventioneller Speicher. DOS erkennt außerdem zwei weitere Speichertypen: Expansionsspeicher und Erweiterungsspeicher.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Konventioneller Speicher

Als der Original-PC entwickelt wurde, betrachtete man dessen Hauptspeicher (RAM) von 1 MB als groß, da die früherer Generation von Prozessoren (und daher auch die vorhandenen Programme) nur 64 KB handhaben konnten. Man glaubte, dass Programme, die für den Betrieb unter DOS geschaffen wurden, nicht mehr die 640 KB konventionellen Speichers, den DOS zur Verfügung stellte benötigen würden. In der Tat wurden zahlreiche DOS-Anwendungen entwickelt, die sich auf diesen Speicherbereich beschränkten.

Eine DOS-Anwendung benötigt zusammenhängenden Platz im konventionellen Speicher, um arbeiten zu können. DOS-Anwendungen müssen sich jedoch den konventionellen Speicher mit einer Reihe anderer Komponenten teilen, z. B. mit einigen BIOS-Operationen und internen DOS-Befehlen. Deshalb war die verfügbare Speichermenge für die Ausführung von DOS-Anwendungen immer von besonderer Wichtigkeit.

Eine entscheidende Rolle beim Wettbewerb der DOS-Anwendungen um den konventionellen Speicher spielen die Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT, die Gerätetreiber, TSRs und andere Programme in den konventionellen Speicher laden können. Unter DOS wurden verschiedene Speicherverwaltungstechniken entwickelt, um einen Teil der Speichernutzung in andere Speichertypen zu verlagern. Im erweiterten Modus ersetzte Windows 3.1 einige Gerätetreiber durch virtuelle Gerätetreiber und DLLs, die Erweiterungsspeicher.

Windows 95/98 reduziert den Bedarf an konventionellem Speicher noch weiter, indem es noch viel mehr Standardgerätetreiber ersetzt und anstelle von BIOS-Operationen Funktionen im Protected-Modus verwendet, die in das Betriebssystem selbst integriert sind. Dadurch steht nun ein großer Teil der 640 KB konventionellen Speichers tatsächlich für DOS-Anwendungen zur Verfügung. Allerdings benötigt Windows 95/98 selbst ein wenig konventionellen Speicher für eigene Operationen, und auch jede ausgeführte Windows-Anwendung verbraucht eine kleine Menge konventionellen Speichers.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Oberer Speicher

Die 384 KB direkt oberhalb des konventionellen Speichers werden als oberer Speicher bezeichnet. Der ursprüngliche IBM PC reservierte diesen gesamten Bereich (zwischen 640 KB und 1 MB) für ROM, Grafiktreiber, andere Systemzwecke sowie für die zukünftige Nutzung. Allerdings wird auf normalen PCs ein großer Teile dieses Speichers gar nicht für diese Zwecke eingesetzt. Die ungenutzten Teile des oberen Speichers werden als Upper Memory Block (UMBs, obere Speicherblöcke) bezeichnet.

Verschiedene Speichermanager nutzen UMBs für die Verlagerung von Gerätetreibern und TSRs aus dem konventionellen Speicher. ein Treiber oder TSR darf nicht größer sein als der UMB, in den er verschoben wird, so dass bei der Verlagerung eine Abstimmung zwischen der Größe der oberen Speicherblöcke und der Größe der Gerätetreiber oder TSRs erfolgen muss. (Außerdem ist dafür mindestens ein 386-Prozessor erforderlich.) Da DOS-Anwendungen zusammenhängen Platz im konventionellen Speicher erfordern, können die UMBs nicht für Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.

UMBs werden auch für die Bereitstellung von Expansionsspeicher verwendet.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Expansionsspeicher

Als DOS-Anwendungen allmählich über den im konventionellen Speicher verfügbaren Platz hinauswuchsen, wurde ein Hardwaretrick, das Speicher-Mapping, eingesetzt, um Programmen den Zugang zum Expansionsspeicher zu ermöglichen.

Anfangs bestand Expansionsspeicher sowohl aus Speicherverwaltungssoftware als auch aus einer separat installierten Speicherkarte. Später waren separate Karten nicht mehr erforderlich, da mit Hilfe von Emulationsprogrammen andere Arten von Speicher, z.B. Erweiterungsspeicher, wie Expansionsspeicher genutzt werden konnte.

Expansionsspeicheradressen werden neu zugeordnet, so dass es so scheint, als befänden sie sich im oberen Speicher. Wenn ein Programm Informationen anfordert, die sich im Expansionsspeicher befinden, ordnet ein Expansionsspeichermanager diese Informationen Adressen innerhalb des Seitenrahmens zu.

Dieser Zugang zu einem separaten Speicherbereich stellt dem Prozessor mehr als 1 MB Speicher im Realmodus zur Verfügung. Durch die Änderung der Zuordnung kann eine vergleichsweise große Menge an Informationen je nach Bedarf in den Seitenrahmen ein- und wieder ausgelagert werden.

Bei Computern mit 8086- und 8088-Prozessoren ist Expansionsspeicher die einzige Möglichkeit die Beschränkung auf die 640 KB konventionellen Speichers zu überwinden. Allerdings können nur solche Programme Expansionsspeicher nutzen, die auch dafür entwickelt wurden. Wie schon Windows 3.1 stellt Windows 95/98 den DOS-Anwendungen, die ihn nutzen können, automatisch Expansionsspeicher zur Verfügung, so dass EMS auf Systemen unter Windows 95/98 überflüssig ist.

Wenn Ihre CONFIG.SYS den Zusatz "noems" in der Zeile enthält, die EMM386.EXE lädt (ein Gerätetreiber, der Erweiterungsspeicher für die Emulation von Expansionsspeicher nutzt) kann Windows 95/98 keinen Zugang zum Expansionsspeicher bereitstellen.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Erweiterungsspeicher

Der 286-Prozessor erhöhte die Speicherkapazität des PC von 1 MB auf 16 MB. Der 386 erweiterte die Speicherkapazität noch einmal auf 4 GB. Der gesamte Hauptspeicher (RAM) eines Computers oberhalb des ersten Megabyte wird als Erweiterungsspeicher (XMS) bezeichnet. Obwohl DOS nicht darauf zugreifen kann, eröffnete der Erweiterungsspeicher eine Fülle neuer Möglichkeiten.

Um diesen Speicheraufschwung zu nutzen, begannen Softwareentwickler, leistungsfähigere Programme zu schreiben, die für einen Teil ihrer Verarbeitung in den Protected-Modus umschalten konnten. Eines dieser Programme war Windows 3.0, das eine Spezifikation enthielt, die die Nutzung des Erweiterungsspeichers standardisierte, so dass Programme sich bei der Verarbeitung nicht gegenseitig in die Quere kommen konnten. Diese Spezifikation ist das DOS Protected Mode Interface (DPMI). Es ermöglicht DOS-Anwendungen, bis zu 16 MB Erweiterungsspeicher zu nutzen. DOS-Anwendungen, die dem DPMI-Standard entsprechen, können unter Windows 95/98 (sowie unter Windows 3.x) ausgeführt werden. Windows 95/98 selbst hat Zugang zum gesamten verfügbaren Erweiterungsspeicher.

Der Erweiterungsspeicher kann zur Emulation von Expansionsspeicher genutzt werden. Im Gegensatz zum Expansionsspeicher können Programme beim Erweiterungsspeicher direkt auf den Speicher zugreifen.

Erweiterungsspeicher wird auch genutzt, um zusätzlichen Platz im konventionellen Speicher frei zu machen. Das ersten 64 KB (eigentlich 64 KB minus 16 Bytes) des Erweiterungsspeichers können ähnlich wie die ungenutzten Blöcke des oberen Speichers verwendet werden. Ein Gerätetreiber oder TSR kann aus dem Konventionellen Speicher in diesen Bereich verlagert werden, der als hoher Speicherbereich (HMA, High Memory Area) bezeichnet wird. Allerdings kann nur jeweils ein Treiber oder TSR in diesen Bereich verschoben werden, selbst wenn mehr hineinpassen würden.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Windows- und DOS-Speicher

Auch nach der Installation von Windows 95/98 wird der Computer nach wie vor im Realmodus initialisiert, wenn Sie ihn einschalten. Während des Starts lädt Windows 95/98 eine spezielle Version von DOS, die nur in Windows 95/98 enthalten ist, lädt die Realmodus-Gerätetreiber, die in der Datei CONFIG.SYS angegeben sind, führt die Befehle in der Datei AUTOEXEC.BAT aus und speichert ein Abbild des Realmodusstatus beim Start. Erst dann schaltet Windows in den Protected-Modus um.

Wenn Sie eine DOS-Anwendung von Windows 95/98 aus starten, erzeugt das Betriebssystem eine sogenannte Virtuelle DOS-Maschine (DOS VM), in der die DOS-Anwendung ausgeführt wird. Diese VM "erbt" die beim Systemstart gespeicherten Realmodusattribute. Es handelt sich hierbei um eine exakte Simulation eines originalen IBM PC unter DOS, die nur physische Speicheradressen des ersten Megabyte des Hauptspeichers verwendet. Um den PC-Originalprozessor zu imitieren, verwendet Windows 95/98 den virtuellen Modus Um Hard- und Software nachzuahmen, , verwendet Windows 95/98 falls möglich, virtuelle Treiber und DLLs. Andernfalls werden die Befehle in den Dateien AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS verwendet.

Windows 95/98 macht die meisten herkömmlichen Treiber und TSRs, die früher über die Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT geladen wurden, überflüssig. Diese Realmoduskomponenten belegen konventionellen Speicher, während ihre Gegenstücke für den Protected-Modus in einen beliebigen Teil des Speichers geladen werden können. Dadurch haben DOS-Anwendungen mehr Platz für die Ausführung. Windows 95/98 verfügt jedoch nicht für jedes zur Verwendung mit DOS entwickelte Gerät über die entsprechenden Treiber. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen Realmodustreiber oder TSR nicht ohne weiteres durch Treiber für den Protected-Modus oder durch DLLs ersetzt werden können. Deshalb müssen Sie möglicherweise nach wie vor einige Treiber über die CONFIG.SYS laden und TSRs oder ähnliche Programme über die AUTOEXEC.BAT starten.

Um das Verhalten einer DOS VM zu konfigurieren, bearbeiten Sie deren Eigenschaften, indem Sie auf das Symbol des Programms mit der rechten Maustaste klicken und "Eigenschaften" wählen oder "Eigenschaften" im Fenstermenü des DOS-Fensters wählen. Sie können z. B. eine eigene CONFIG.SYS oder AUTOEXEC.BAT erstellen, die nur für diese spezielle DOS-Anwendung eingesetzt wird, eine Batchdatei vor dem Start der Anwendung ausführen, verhindern, dass die Anwendung in den Speicher schreibt, der vom DOS-Systembereich genutzt wird (um das Risiko eines Programmabsturzes zu reduzieren), oder die Höchstmenge jedes Speichertyps angeben, die von der Anwendung verwendet werden kann.

Wenn eine DOS-Anwendung die völlige Kontrolle über das System erfordert (Disk Editor ist ein Beispiel dafür), sollten Sie die Anwendung im MS-DOS-Modus und nicht in einer DOS VM unter Windows ausführen. Im MS-DOS-Modus schließt Windows 95/98 alle geöffneten Anwendungen und laufenden Prozesse, belegt selbst so wenig Speicherplatz wie möglich, lädt die Realmodusversion von DOS und übergibt die Systemsteuerung an die Anwendung. Wenn Sie die Anwendung schließen, kann Windows 95/98 mit Hilfe des zum Start erforderlichen Systemrests neu gestartet werden.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Browser nicht gefunden

Die Norton Utilities konnten keinen Standard-Browser auf Ihrem System ermitteln. Zur Anzeige von Webseiten muss auf Ihrem Computer ein Webbrowser installiert sein. Falls Sie bereits einen Browser installiert haben, starten Sie diesen manuell, um auf die im Hilfethema angegebene Web-Site zuzugreifen.


Einführung in LiveUpdate

Durch die LiveUpdate-Technologie von Symantec können Sie die Norton Utilities jederzeit einfach auf dem aktuellsten Stand halten. LiveUpdate setzt das Modem oder die Internet-Verbindung Ihres Computers ein, um Updates direkt von Symantec herunterzuladen.

Sie sollten LiveUpdate in etwa einmal im Monat ausführen, um sich nach neuen Updates für die Norton Utilities zu erkundigen. Führen Sie LiveUpdate vom Norton Utilities Integrator aus, um sämtliche Norton Utilities zu aktualisieren.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Norton Disk Doctor beim Start von Windows automatisch eines oder mehrere Laufwerke untersucht.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Norton System Doctor bei jedem Start von Windows geladen wird und mit der Überwachung Ihres Systems beginnt.


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass mein Start jedes Programms der Norton Utilities der Eingangsbildschirm angezeigt wird. Der Eingangsbildschirm ist eine farbige Grafik mit dem Norton Utilities-Logo


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass beim Start jedes Programms der Norton Utilities der Begrüßungsbildschirm angezeigt wird. Die Begrüßungsbildschirme zeigen beim Start eine kurze Beschreibung des jeweiligen Programms.

Diese Option deaktiviert oder aktiviert die Begrüßungsbildschirme aller Programme, Wenn das Kontrollkästchen ein graues Häkchen enthält, sind nur für einige Programme die Begrüßungsbildschirme deaktiviert. Sie können den Bildschirm für einzelne Programme deaktivieren, indem Sie auf das Kontrollkästchen "Diesen Bildschirm künftig nicht mehr anzeigen" klicken.


So erhalten Sie Informationen über Ihr System

Unabhängig vom Grad Ihrer Computererfahrung können gelegentlich Fragen zu Ihrem System auftreten. Wenn Sie z. B. bei einem Hersteller anrufen, um technische Unterstützung zu erhalten, werden Sie wahrscheinlich nach dem BIOS, dem Bustyp, dem Prozessor, den Anschlüssen und den Grafik- und Multimediafähigkeiten Ihres Systems gefragt.

System Information gibt Ihnen grundlegende oder detaillierte Informationen über Ihr System. Mit Hilfe von Benchmark-Tests für Ihr System und Ihre Laufwerke können Sie die Systemleistung bewerten.

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf eine Registerkarte, um die Informationen der entsprechenden Kategorie anzuzeigen.


Norton WipeInfo - Beschreibung
Norton WipeInfo entfernt sämtliche Spuren der ausgewählten Dateien oder Ordner von Ihrer Festplatte. Darüber hinaus kann der freie Speicherplatz auf Ihrer Festplatte gelöscht werden. Dabei wird sichergestellt, dass keine zuvor entfernten Informationen auf der Festplatte verbleiben.


Überprüfung des Systems
Sie können mit Hilfe von Norton System Check eine umfassende Systemprüfung vornehmen. In Norton System Check stehen sämtliche Funktionen der Norton Utilities mit nur einem Klick zur Verfügung. Es können nicht nur Probleme ermittelt, sondern es werden auch Lösungsvorschläge angeboten. Sie können Norton System Check entweder manuell ausführen oder in Windows 98 einen Zeitplan für die regelmäßige Ausführung erstellen.


Norton System Check - Beschreibung
In Norton System Check stehen sämtliche Funktionen der Norton Utilities mit nur einem Klick zur Verfügung. Es können nicht nur Probleme ermittelt werden, sondern es werden auch Lösungsvorschläge angeboten. Sie können Norton System Check entweder manuell ausführen oder in Windows 98 einen Zeitplan für die regelmäßige Ausführung erstellen.


Systemprüfung

Norton System Check sorgt dafür, dass Ihr System stets mit größtmöglicher Effizienz arbeitet. So wird die Arbeit mit Ihrem Computer nicht nur schneller und einfacher, sondern auch sicherer. Norton System Check schützt durch das Beheben von Fehlern auch Ihre Arbeit, da es ansonsten zu einem Datenverlust kommen könnte.

Wenn Sie Norton System Doctor ständig ausführen, können Probleme frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen empfohlen werden. Verwenden Sie Norton System Check, wenn ein Problem auftritt oder Sie Ihr System umfassend überprüfen lassen möchten.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So suchen und reparieren Sie Computerprobleme

Norton System Check überprüft Ihr System auf Probleme und bietet an, gefundene Probleme zu reparieren.

1	Klicken Sie hier [image] , um Norton System Check zu starten.

2	Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um eventuell vorhandene Probleme zu ermitteln.

3	Klicken Sie auf "Fertig stellen".
Norton System Check zeigt eine Liste der vorhandenen Probleme an.

4	Wählen Sie aus, ob Sie alle oder nur einige Probleme beheben möchten.

Klicken Sie auf "Alle reparieren", um alle aufgelisteten Probleme automatisch reparieren zu lassen.

Wählen Sie eine Problemkategorie, und klicken Sie auf "Details", um alle Probleme dieser Kategorie im unteren Teil des Fensters anzuzeigen. Wählen Sie anschließend eines oder mehrere Probleme aus, und klicken Sie auf "Alle reparieren", um diese Probleme automatisch reparieren zu lassen.

Um die anzuwendende Lösung für eine bestimmte Problemkategorie oder ein einzelnes Problem selbst auszuwählen, klicken Sie auf "Reparieren" und wählen die Option "Ich möchte die Lösung ... selbst wählen". Wählen Sie anschließend die zu verwendende Lösung.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Ausführung von Norton Utilities direkt von CD

Verschiedene Programme von Norton Utilities können direkt von CD ausgeführt werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein Problem auf einem Computer beheben möchten, auf dem Norton Utilities nicht installiert wurde. Die folgenden Programme von Norton Utilities können direkt von CD ausgeführt werden:

Norton Disk Doctor

Norton WinDoctor

Norton UnErase

Norton WipeInfo

  Weitere Infos…


Norton Utilities direkt von CD ausführen
So führen Sie Norton Utilities direkt von CD aus

1	Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

2	Klicken Sie auf die Option "Utilities von CD starten", wenn der erste Bildschirm angezeigt wird.

Klicken Sie nicht auf "Norton Utilities installieren". Auf diese Weise würden die Informationen auf Ihrer Festplatte überschrieben, und eine Wiederherstellung gelöschter Dateien wäre u. U. nicht mehr möglich.

3	Klicken Sie auf die auszuführende Norton Utilities-Anwendung, wenn der Norton Utilities-CD-Bildschirm angezeigt wird.

  Weitere Infos…


Optionen: System Check Scheduler

Mit Hilfe dieser Registerkarte können Sie eine Zeitplanung für Norton System Check erstellen. Sie können Norton System Check beispielsweise in regelmäßigen Abständen oder bei jedem Computerstart ausführen.

Dieses Dialogfeld enthält folgende Elemente:

Folgende Aufgaben durchführen

Wählen Sie die Prüfungen, die von Norton System Check durchgeführt werden sollen.

Wie oft?

Sie können Norton System Check in regelmäßigen Abständen (täglich, wöchentlich, monatlich) oder bei jedem Computerstart ausführen. Wenn Sie eine Option auswählen, steht das entsprechende Element für die Zeitplanung zur Verfügung.


Optionen: Allgemeine Einstellungen

Mit Hilfe dieser Registerkarte können Sie eine Zeitplanung für Norton System Check erstellen. Sie können Norton System Check beispielsweise in regelmäßigen Abständen oder bei jedem Computerstart ausführen.

Dieses Dialogfeld enthält folgende Elemente:

Willkommensbildschirme anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die jeweiligen Willkommensbildschirme beim Öffnen von Norton Utilities anzeigen möchten.

Programmeinführungen anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die jeweiligen Einführungen für die Norton Utilities-Anwendungen anzeigen möchten.

ScanDisk durch Norton Disk Doctor ersetzen

Aktivieren Sie diese Option, damit im Falle eines Festplattenproblems Norton Disk Doctor anstelle von ScanDisk verwendet wird.


Optionen: Einstellungen für WipeInfo

Sie können diese Registerkarte dazu verwenden, die von Norton WipeInfo verwendete Methode zum Löschen von Festplatteninformationen festzulegen.

Dieses Dialogfeld enthält folgende Elemente:

Allgemeine Einstellungen

Aktivieren Sie die Option "Norton WipeInfo-Symbol auf dem Desktop anzeigen", wenn Sie ein Norton WipeInfo-Symbol auf Ihrem Desktop anzeigen möchten. Sie können Dateien, die Sie löschen möchten, einfach aus dem Windows Explorer auf das Norton WipeInfo-Symbol ziehen.

Wenn Sie den gesamten Löschvorgang wiederholen möchten, geben Sie die gewünschte Anzahl der Wiederholungen in das Feld "Anzahl Wiederholungen" ein.

Einstellungen für "Schnelles Löschen"

Mit der Funktion "Schnelles Löschen" werden die zu löschenden Daten mit dem Wert 0, oder einem anderen beliebigen Wert, überschrieben.

Wenn Sie die Überschreibung nicht mit dem Wert Null (0), sondern mit einem anderen Wert vornehmen möchten, geben Sie im Feld "Mit folgendem Wert einmal überschreiben" den gewünschten Wert ein. Sie können einen Wert zwischen 0 und 255 wählen.

Einstellungen für das Löschen nach Regierungsrichtlinien

Bei "Löschen nach Regierungsrichtlinien" handelt es sich um ein 7-stufiges Verfahren gemäß der Spezifikation im DoD-Dokument 5220-22-M, National Industrial Security Program Operating Manual.

Die Standardwerte entsprechen den Standards des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums, Sie können jedoch Änderungen vornehmen.

Wenn Sie damit fortfahren möchten, abwechselnd Nullen (0) und Einsen (1) zu schreiben, geben in das Feld "Häufigkeit der Wiederholung" die Anzahl der gewünschten Wiederholungen ein.

Wenn Sie den Wert für das Überschreiben ändern möchten, geben Sie eine beliebige Zahl zwischen 0 und 255 in das Feld "Dann einmal folgenden Wert schreiben" ein.


Optionen: Startprogramme
Optionen: Autostart-Programme

Diese Registerkarte kann dazu verwendet werden, die Norton Utilities-Anwendungen einzustellen, die beim Start von Windows ausgeführt werden sollen. Sie können beliebige der folgenden Programme aktivieren:

Norton Disk Doctor

Norton System Doctor

Papierkorb mit Norton Protection

Norton Speed Start (nur Windows 95)


Optionen: Papierkorb

Sie können diese Registerkarte dazu verwenden, das Erscheinungsbild des Papierkorbsymbols und die Aktion festzulegen, die beim Doppelklicken auf das Papierkorbsymbol ausgeführt wird:

Doppelklicken auf Element öffnet

Legen Sie fest, welche Aktion beim Doppelklicken auf das Papierkorbsymbol auf dem Desktop ausgeführt wird.

Darstellung

Legen Sie das Erscheinungsbild des Papierkorbsymbols und den Text fest, der unter dem Symbol angezeigt wird.

Sie müssen zunächst die Schutzfunktion auf der Registerkarte "Norton Protection" aktivieren, bevor Sie "Status von Norton Protection anzeigen" aktivieren können.


Optionen: Norton Protection

Auf dieser Registerkarte können Sie die Optionen für Norton Protection festlegen.

Laufwerkseinstellungen

Legen Sie fest, welche Laufwerke geschützt und wie lange die Dateien gespeichert werden.

Systemeinstellungen

Wählen Sie die Dateitypen aus, die nicht geschützt werden sollen.

Entfernen Sie alle Dateien aus Norton Protection.

Entfernen Sie Norton Protection aus dem Arbeitsspeicher und sorgen Sie dafür, dass es nicht beim Starten von Windows ausgeführt wird.


Test Ihrer Computerhardware
Norton Diagnostics führt auf Ihrem Computer einen umfassenden Hardware-Test aus. Norton Diagnostics prüft die Systemkarte, den Arbeitsspeicher, das CD-ROM-Laufwerk, die seriellen Anschlüsse, das Modem, den Drucker, die Tastatur, die Sound-Karte, die Grafikkarte und vieles mehr.


Norton Diagnostics - Beschreibung
Führen Sie auf dem Computer einen umfassenden Hardware-Test mit Norton Diagnostics durch. Norton Diagnostics prüft die Systemkarte, den Arbeitsspeicher, das CD-ROM-Laufwerk, die seriellen Anschlüsse, das Modem, den Drucker, die Tastatur, die Sound-Karte, die Grafikkarte und vieles mehr.


Testen der Computer-Hardware

Norton Diagnostics führt einen umfassenden Test der Computer-Hardware durch.

Mit Hilfe von Norton Diagnostics können Sie folgende Komponenten testen:

CD-ROM-Laufwerk   Tastatur   Speicher   Modem   Maus   PCMCIA-Schnittstelle	Drucker   Serielle Anschlüsse   Sound-Karte   PC-Lautsprecher   Systemkarte    Grafikkarte
  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


So testen Sie die Computer-Hardware

Norton Diagnostics führt einen umfassenden Test der Computer-Hardware durch.

1	Klicken Sie hier [image], um Norton Diagnostics zu starten.

2	Wählen Sie im linken Bereich des Norton Diagnostics-Bildschirms die Option zum Durchführen aller Tests.

3	Klicken Sie auf "Test".
Norton Diagnostics zeigt eine Liste der Testergebnisse an.

  Weitere Infos…	Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.


Zeigt Willkommensbildschirme beim Starten der Norton Utilities-Programme an.


Zeigt Willkommensbildschirme mit einführenden Informationen beim Starten der Norton Utilities-Programme an.


Verwendet Norton Disk Doctor anstelle von Windows Scan Disk, wenn Windows ein Festplattenproblem meldet.


Startet Norton Disk Doctor beim Start von Windows.


Startet Norton System Doctor beim Start von Windows.


Startet den Papierkorb mit Norton Protection beim Starten von Windows.


Startet Norton SpeedStart beim Start von Windows.


Zeigt das Norton WipeInfo-Symbol auf dem Desktop an.


Legt die Anzahl der Wiederholungen für den gesamten Löschvorgang fest.


Überschreibt die zu löschenden Daten mit dem Wert 0 oder einem anderen beliebigen Wert.


Legt den Wert fest, mit dem die Daten von WipeInfo überschrieben werden. Dies kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 sein.


Hierbei handelt es sich um ein 7-stufiges Verfahren gemäß der Spezifikation im DoD-Dokument 5220-22-M, National Industrial Security Program Operating Manual.


Legt die Anzahl der Wiederholungen für das Schreiben von 1 und 0 fest.


Setzt alle Einträge auf ihre voreingestellten Werte zurück.


Sucht Probleme, die sich auf die Leistung auswirken, wie beispielsweise die Fragmentierung des Datenträgers.


Sucht Windows-spezifische Probleme, wie beispielsweise ungültige Verknüpfungen und Registrierungsprobleme.


Überprüft Datenträger auf Probleme bezüglich der Integrität des Dateisystems.


Führt vorbeugende Wartungsmaßnahmen durch, wie beispielsweise Prüfung der Festplatten auf angemessenen freien Speicherplatz und ob sich Ihre Rettungsdatenträger auf dem neuesten Stand befinden.


Geben Sie an, wie oft Norton System Check ausgeführt werden soll.


Geben Sie die Uhrzeit an, zu der Norton System Check ausgeführt werden soll.


Geben Sie den Wochentag an, an dem Norton System Check ausgeführt werden soll.


Geben Sie Tag des Monats an, an dem Norton System Check ausgeführt werden soll.