Copyright: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Citation: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.


Einführung in System Information

System Information gibt Ihnen ausführliche Informationen über Ihren Computer, die daran angeschlossenen Peripheriegeräte [image] Tastatur, Maus, Drucker und Multimedia-Geräte [image] und die Internet- und Netzwerkverbindungen Ihres Computers.

Die Informationen werden nach Kategorien auf den neun Registerkarten des Fensters "System Information" angezeigt:

  System zeigt allgemeine Informationen über Ihr System und die daran angeschlossene Hardware an.

  Anzeige zeigt die Anzeigefähigkeiten Ihres Computers an.

  Drucker zeigt die Druckfähigkeiten Ihres Computers an.

  Speicher zeigt die Menge verfügbaren Speichers an und gibt an, wie viel Speicher von jedem derzeit ausgeführten Programm verwendet wird.

  Laufwerk zeigt die Menge des freien und des verwendeten Festplattenspeichers an und wie viel davon durch eine Datei belegt wird.

  Eingabe zeigt die Typen der am Computer angeschlossenen Eingabegeräte an.

  Multimedia zeigt die an Ihrem Computer angeschlossenen Audio-, Video- und Joystick-Geräte an.

  Netzwerk zeigt Informationen über die Microsoft- und Novell NetWare-Netzwerke an, mit denen Ihr Computer verbunden ist.

  Internet zeigt Details über die Internet-Verbindung des Systems an.

System Information kann Berichte über das System und die zugehörigen Komponenten drucken. Diese Berichte bieten eine vollständige Beschreibung des Systems und sind hilfreich, wenn Sie neue Software kaufen, neue Hardware installieren oder technische Unterstützung anfordern. Mit System Information können Sie auch einen Benchmark-Test für das System, die Laufwerke und die Multimedia-Fähigkeiten Ihres Computers durchführen.

Klicken Sie hier [image], um Informationen zum Starten von System Information zu erhalten.

Verwenden Sie Norton System Doctor, um die Speicherverwendung, die Leistung des Computers, die CPU-Nutzung und andere Echtzeitaspekte der Computeroperationen zu überwachen.

  Verwandte Themen


Registerkarte "System"

Auf der Registerkarte "System" finden Sie eine Übersicht über Ihr System mit Daten über die folgenden Elemente:

Hersteller, Typ und Geschwindigkeit des Prozessors

Verfügbarkeit eines mathematischen Coprozessors

Beschreibung von BIOS und Bus

Anzahl und Typ der Anschlüsse

Größe des physischen Speichers (RAM) und die Menge des zurzeit verwendeten Speichers

Größe der lokalen Diskettenlaufwerke und Festplatten

Typ der Multimedia-Geräte

Grafikanzeigetyp und zurzeit gewählte Auflösung

Versionen von Windows und DOS

Verwendete Netzwerk-Client-Software

Die Daten in den Feldern der Registerkarte können in die Windows-Zwischenablage kopiert und direkt in andere Anwendungen eingefügt werden. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Details" der Registerkarte klicken, erhalten Sie weitere Informationen über Ihr Betriebssystem, die CPU und die Anschlüsse.

Über die Registerkarte "System" können Sie auch einen Benchmark-Test für Ihr System durchführen.

Verwenden Sie Norton System Doctor, um die Leistung der verschiedenen Aspekte Ihres Systems zu überwachen.

  Verwandte Themen


Registerkarte "Anzeige"

Auf der Registerkarte "Anzeige" werden Details über Ihren Videomonitor, die Grafikkarte und den Video-Gerätetreiber aufgelistet. Zum Gerätetreiber finden Sie die folgenden Informationen:

Versionsnummer

Physische Eigenschaften (wie die Breite und Höhe in Millimeter und Pixel, Pixeldimensionen, Systemfarben, Anzahl der Stifte und der Schriftarten)

Grafikfähigkeiten

Windows und andere Anwendungen verwenden diese Daten zum Positionieren von Dialogfeldern, zum Zeichnen von Linien, zum Einstellen der Schriftartgröße und so weiter.

  Verwandte Themen


Registerkarte "Drucker"

Die Registerkarte "Drucker" stellt Informationen über installierte Drucker, einschließlich Netzwerkdrucker (gemeinsam verwendete Drucker) und Faxgeräte, bereit. Zu den über diese Registerkarte verfügbaren Details gehören der Druckertyp, der Anschluss, die Druckereigenschaften und -fähigkeiten. Anhand dieser Informationen können Sie die Fähigkeiten der verschiedenen an Ihr System angeschlossenen Drucker vergleichen.

Standardmäßig zeigt diese Registerkarte Informationen über den Drucker an, der in Windows als Standarddrucker gekennzeichnet ist. Sie können einen anderen Drucker aus der Dropdown-Liste wählen, in der die Namen aller lokal installierten und aller Netzwerkdrucker angezeigt werden.

  Verwandte Themen


Registerkarte "Speicher"

Die Registerkarte "Speicher" stellt allgemeine und detaillierte Informationen über den Systemspeicher und über alle in den Speicher geladenen Anwendungen, Prozesse und Gerätetreiber bereit. Dazu gehört auch eine grafische Anzeige mit der Größe des zurzeit verfügbaren Windows-Speichers in Byte, des von allen Anwendungen verwendeten Speichers und der Speichermenge, die von einer oder mehreren ausgewählten Anwendungen, Prozessen oder DLLs verwendet wird.

Zu "Windows-Speicher" gehört sowohl der physische, in Ihrem System installierte Speicher (RAM) als auch der virtuelle Windows-Speicher. Der virtuelle Speicher wird von der Windows-Auslagerungsdatei bereitgestellt.

Windows kann über den freien Speicherplatz auf der Festplatte die Größe der Auslagerungsdatei erhöhen und so den Systemanforderungen entsprechen. Wenn Windows die Einstellungen Ihres virtuellen Speichers verwaltet, gehört der gesamte freie Speicher auf der Festplatte, der für die Auslagerungsdatei verwendet werden kann, zum Windows-Speicher. Wenn Sie entschieden haben, die Einstellungen Ihres virtuellen Speichers selbst zu verwalten, gehört nur die von Ihnen bestimmte maximale Größe der Auslagerungsdatei zum Windows-Speicher.

Wenn EXE- (Programm-) und DLL- (Dynamic Link Library-) Dateien verwendet werden, nutzt Windows auch einen Teil des Speicherraums dieser Dateien in ähnlicher Weise wie es virtuellen Speicher einsetzt. Der Windows-Speicher kann deshalb größer als die Summe der physischen Speichermenge und der Auslagerungsdatei sein.

Wenn Sie auf ein Element auf der Registerkarte "Speicher" doppelklicken, werden die Details für dieses Element angezeigt. Zur Anzeige zusätzlicher beschreibender Informationen über den Systemspeicher und die aktuelle Verwendung des 16-Bit- und 32-Bit-Speichers klicken Sie auf die Schaltfläche "Details". Zu den Details gehören die Adresse und andere Daten des dynamischen Gerätetreibers, Informationen über den statischen Gerätetreiber, freie globale 16-Bit-Einträge und Informationen über alle Anwendungen und DLLs, die zurzeit ausgeführt werden.

Wenn Sie die Informationen über die Speichernutzung aktualisieren möchten, müssen Sie zu einer anderen Registerkarte von System Information wechseln und dann zur Registerkarte "Speicher" zurückkehren.

Zu Norton System Doctor gehört eine Reihe von Speichersensoren, die Echtzeitwerte zu den verschiedenen Aspekten der Speichernutzung liefern.

  Verwandte Themen


Registerkarte "Laufwerk"

Mit der Registerkarte "Laufwerk" können Sie folgende Aufgaben durchführen:

Anzeigen des Ordnerbaums einer beliebigen Festplatte (einschließlich komprimierter Datenträger), eines Netzlaufwerks, eines CD-ROM-Laufwerks oder eines Diskettenlaufwerks, auf das Sie Zugriff haben.

Auswählen eines oder mehrerer Ordner, um zu sehen, wie viel Speicherplatz sie beanspruchen.

Einsehen grafischer und numerischer Angaben zur aktuellen Laufwerknutzung.

Anzeigen technischer Details für ein bestimmtes Laufwerk (wie z. B. Byte pro Sektor, Sektoren pro Cluster und ob die Dateisuche unter Beachtung der Groß-und Kleinschreibung unterstützt wird).

Durchführen von Benchmark-Tests auf Laufwerken. Der Benchmark-Test des Laufwerks mißt die Geschwindigkeit des Festplattenlaufwerks. Sie können Benchmark-Tests für Festplattenlaufwerke, Netzlaufwerke und CD-ROM-Laufwerke ausführen. Die Benchmark-Tests zeigen die tatsächliche Geschwindigkeit des Laufwerks und die effektive Geschwindigkeit an (die Geschwindigkeit, die bei Verwendung von Festplatten-Caching auf dem Laufwerk erreicht wird).

Angeben der Laufwerke, auf deren Informationen Sie zugreifen können. Mit dieser Funktion können Sie problematische Laufwerke aus dem Dropdown-Listenfeld der Registerkarte "Laufwerk" ausschließen. Sie können beispielsweise ein Laufwerk ausschließen, das höchst vertrauliche Informationen enthält, oder ein großes Laufwerk, das die Leistung der Registerkarte "Laufwerk" verlangsamt, oder ein fehlerhaftes Laufwerk, das einen Systemabsturz herbeiführen könnte.

Um die Laufwerkinformationen zu aktualisieren (damit Änderungen am Inhalt eines Laufwerks angezeigt werden), müssen Sie zunächst ein anderes Laufwerk und dann wieder das ursprüngliche Laufwerk auswählen oder "System Information" schließen und wieder öffnen.

Sie können die physischen Informationen im Dialogfeld "Laufwerksdetails" zusammen mit Disk Editor verwenden, um eine abgestürzte Festplatte wiederherzustellen. Sie sollten diese Informationen drucken und sie für den Fall aufbewahren, dass Ihre Festplatte ausfällt. Mit Norton System Doctor können Sie Echtzeitwerte verschiedener Festplattenbedingungen ermitteln.

  Verwandte Themen


Registerkarte "Eingabe"

Die Registerkarte "Eingabe" identifiziert den Tastatur- und Maustyp oder den Typ anderer an den Computer angeschlossener Zeigegeräte und stellt detaillierte Informationen darüber bereit.

Zu den Tastaturinformationen gehören der Tastaturtyp, der Untertyp, die Anzahl der Funktionstasten, die dreistellige Nummer der verwendeten Codeseite, der Verzögerungsfaktor, die Geschwindigkeit und der Layout-Typ. Zu den Mausinformationen gehören der Maustyp, die X- und Y-Schwellenwerte (in Bezug auf die Mausgeschwindigkeit), die Geschwindigkeit, die Anzahl der Tasten und ob die Funktion der Maustasten vergetauscht ist (so dass die rechte Maustaste die primäre Maustaste ist).

  Verwandte Themen


Registerkarte "Multimedia"

Die Registerkarte "Multimedia" stellt Informationen über Waveform, MIDI, MCI, Joystick und andere auf Ihrem System installierte Multimedia-Geräte bereit. Die Registerkarte zeigt die Anzahl der verschiedenen Multimedia-Geräte jedes Typs an. Elemente im Listenfeld der Registerkarte, denen ein Pluszeichen (+) vorangestellt ist, können erweitert werden (indem Sie auf das Pluszeichen klicken), um die Eigenschaften und die von den einzelnen Geräten unterstützten Fähigkeiten anzuzeigen.

  Verwandte Themen


Registerkarte "Netzwerk"

Die Registerkarte "Netzwerk" stellt Informationen über die Netzwerke bereit, mit denen Ihr System verbunden ist. Die angezeigten Daten hängen vom Netzwerktyp ab.

Für ein Microsoft-Netzwerk zeigt diese Registerkarte die Hierarchie und Namen von Netzwerkressourcen an, wie zum Beispiel Remote-Ordner, Drucker, Faxgeräte oder Modems, auf die Sie zugreifen können.

Für ein Novell NetWare-Netzwerk werden auf dieser Registerkarte Informationen über die verfügbaren Server, Volumes, Benutzer und Gruppen angezeigt. Sie finden hier auch Details über einen bestimmten Aspekt Ihres Novell NetWare-Netzwerks [image] beispielsweise die Größe und die Menge des verfügbaren Speicherplatzes der einzelnen Volumes, die Namen und Mitglieder von Benutzergruppen, die verfügbaren Druckserver und die Namen aller zurzeit angemeldeten Benutzer.

Mit Norton System Doctor können Sie den Durchsatz von Netzwerklese- und -schreibvorgängen ständig überwachen.

  Verwandte Themen


Registerkarte "Internet"

Auf der Registerkarte "Internet" werden Informationen über Ihre Internet-Verbindung angezeigt. Dazu gehören Informationen, die Ihnen (oder Ihrem Internet-Dienstanbieter) bei der Einrichtung und der Wartung Ihrer Internet-Verbindung behilflich sein können. Die verfügbaren Daten können Ihnen auch dabei helfen, Probleme zu identifizieren, die beim Herstellen einer Verbindung mit dem Internet auftreten könnten.

Die Verbindungen über Remote Access Service entsprechen Ihren aktuellen DFÜ-Netzwerkverbindungen. Auf der Registerkarte "Internet" werden Informationen über den aktuellen Verbindungszustand, den aktuellen Fehlerzustand, den Gerätetyp und den Gerätenamen angegeben.

Sie können Daten über die verschiedenen Versionen der Datei WINSOCK-DLL (Dynamic Link Library) anzeigen lassen. Diese Bibliothek von Computerroutinen implementiert das Windows Sockets-Protokoll, das für Internet-Verbindungen unter Windows erforderlich ist.

Das Dialogfeld "Details" enthält Informationen über Ihre DFÜ-Geräte, DFÜ-Verbindungen und Winsock-Module.

Wenn Sie über Zugriff auf das Internet verfügen, können Sie mit den Sensoren "Internet-Geschwindigkeitsmesser" und "Internet-Paketdurchlauf" in Norton System Doctor die Geschwindigkeit der Übertragungen zwischen Ihrem Computer und einer beliebigen Internet-Site überwachen. Sie können auch den Sensor "LiveUpdate" verwenden, um Aktualisierungen der Norton Utilities automatisch über das Internet herunterzuladen.

  Verwandte Themen


Benchmark-Test des Systems

Der Benchmark-Test des Systems ermöglicht Ihnen den Vergleich der Leistung vieler Komponenten Ihres Systems mit der Leistung anderer Standardcomputer. Dieser Benchmark-Test simuliert eine typische Auslastung, damit Sie der Wirklichkeit entsprechende Leistungsvergleiche anstellen können.

In diesem Benchmark-Test werden mehr als 100 Faktoren in Betracht gezogen, die die Leistung eines Systems beeinflussen. Die wichtigsten dieser Faktoren sind diejenigen, die die CPU belasten, einschließlich deren Bus-Schnittstelle, der Übertragungsrate zwischen dem Speicher und der CPU, das Chipset der Hauptplatine und den Speicher-Cache [image] sowohl der eingebaute Cache (L1) als auch der sekundäre (L2) Cache. Dieser Benchmark-Test emuliert die Anweisungen zur Verarbeitung, die normalerweise von Windows 32-Bit-Anwendungen verwendet werden.

Als Hauptaufgabe soll der Benchmark-Test des Systems messen, wie effektiv das System die CPU zusammen mit dem Speicher des Computers verwendet. Deshalb zieht dieser Benchmark-Test solche Faktoren wie die Festplattenlaufwerke, die Video-Anzeige, andere Peripheriegeräte oder das Netzwerk nicht in Betracht.

Die Geschwindigkeit des Prozessors (Megahertz) hat nicht immer großen Einfluss auf den Benchmark-Test des Systems. Ein System mit einer 486/66-CPU kann beispielsweise schnellere Benchmark-Resultate ergeben als ein ähnliches System mit einer 486/100-CPU. Das liegt an der Hauptplatine, die die Prozessorgeschwindigkeit automatisch erkennt und den Wartezustand des Speichers entsprechend einstellt. Das Einstellen der Wartezustände des Speichers kann dazu führen, dass das System nicht die gesamte CPU-Geschwindigkeit nutzt und langsamer arbeitet.

Wegen der Anzahl der Faktoren, die der Benchmark-Test für das System in Betracht zieht, sind die Ergebnisse kaum je dieselben wie Ergebnisse eines Vergleichssystems, auch wenn die Prozessortypen und deren Geschwindigkeiten übereinstimmen.

  Verwandte Themen


Berichte von System Information

Sie können System Information-Berichte erstellen und drucken, sie in einer Datei auf einer Festplatte speichern oder sie an andere Benutzer in Ihrem E-Mail-System senden. Sie bestimmen den Inhalt der Berichte, indem Sie eine der folgenden vier Optionen auswählen:

Aktuelle Registerkarte [image] Diese Option zeigt nur die Informationen der zurzeit angezeigten "System Information"-Registerkarte an.

Typisch [image] Diese Option enthält grundlegende Informationen aus allen "System Information"-Registerkarten.

Technische Unterstützung [image] Diese Option enthält Informationen aus allen Registerkarten und außerdem eine Liste der Dateien der Windows-Registrierung sowie der wichtigsten Systemdateien.

Benutzerdefiniert [image] In dieser Option können Sie die Registerkarten auswählen, für die Berichte erstellt werden sollen. Für die Registerkarten "System", "Speicher", "Laufwerk","Netzwerk" und "Internet" stehen Ihnen zusätzliche Berichtsoptionen zur Verfügung. Sie können zum Beispiel festlegen, ob Sie eine Zusammenfassung oder einen detaillierten Bericht erstellen möchten.

Sie können Berichte nur dann über E-Mail versenden, wenn Ihre E-Mail-Software eine der folgenden Spezifikationen verwendet:

MAPI
Beispiel: Microsoft Mail

VIM
Beispiel: cc:Mail, Lotus Notes

  Verwandte Themen


Befehlszeilenoptionen für System Information

Wählen Sie den Befehl "Ausführen" im Startmenü, um System Information von der Befehlszeile aus zu starten. Verwenden Sie dabei folgende Syntax:

SI32 [/TAB:Registerkarte[(Laufwerk-ID)]]

/TAB	Öffnen Sie System Information direkt mit einer bestimmten Registerkarte.

Registerkarte	Der Name der Registerkarte, die in System Information angezeigt werden soll. Der Registerkartennamen muss in Kleinbuchstaben und auf Englisch eingegeben werden.

Laufwerk-ID	Der Buchstabe des Festplattenlaufwerks, für das System Information Daten anzeigen soll. Das Argument der Laufwerk-ID ist nur dann relevant, wenn Sie System Information mit der Registerkarte "Laufwerk" öffnen.

Wenn Sie beispielsweise System Information von der Befehlszeile aus so ausführen möchten, dass es mit der Registerkarte "Laufwerk" geöffnet wird und Informationen über Laufwerk E: bereitstellt, geben Sie folgendes ein:

SI32 /TAB:drive(e)

  Verwandte Themen


So öffnen Sie System Information

Sie können alle Programme der Norton Utilities von Norton Utilities Integrator aus öffnen. So öffnen Sie System Information:

1	Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf "Norton Utilities Integrator".

2	Klicken Sie im linken Ausschnitt des Integrator auf "Systemwartung".

3	Klicken Sie im rechten Teil des Fensters auf "Systeminformationen".

Oder klicken Sie hier [image], um System Information sofort zu öffnen.

System Information wird in vielen standardmäßigen Windows-Kontextmenüs angezeigt. In diesem Fall können Sie darauf klicken, um System Information mit einer entsprechenden Registerkarte zu öffnen. System Information wird zum Beispiel im Kontextmenü von "Arbeitsplatz" und in den Kontextmenüs der Laufwerke, die unter "Arbeitsplatz" aufgelistet werden, angezeigt.

  Verwandte Themen


So führen Sie Benchmark-Tests für Ihr System oder Ihr Festplattenlaufwerk durch

Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

So führen Sie einen Benchmark-Test für das System durch

1	Klicken Sie auf die Registerkarte "System".

2	Klicken Sie auf "Benchmark-Test", um den Benchmark-Test für das System durchzuführen.

So führen Sie einen Benchmark-Test das Festplattenlaufwerk durch

1	Klicken Sie auf die Registerkarte "Laufwerk".

2	Klicken Sie auf "Benchmark-Test", um den Benchmark-Test für das Laufwerk durchzuführen.

  Verwandte Themen


So erstellen, drucken oder speichern Sie Berichte bzw. senden sie als E-Mail

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf eine beliebige System Information-Registerkarte.

3	Klicken Sie auf "Berichte".

4	Wählen Sie die Optionsschaltfläche, die dem Umfang des Berichts entspricht, den Sie als E-Mail versenden möchten.

5	Klicken Sie auf "Auswählen", um benutzerdefinierte Berichtsoptionen anzugeben.

6	Klicken Sie auf "Drucken".

7	Zum Versenden des Berichts klicken Sie auf "Mail an Benutzer senden".

8	Klicken Sie auf "Ausgabe auf Drucker", um den Bericht zu drucken.

9	Zum Speichern des Berichts geben Sie das Verzeichnis und den Dateinamen an, der beim Speichern der Berichtsinformationen verwendet werden soll.
Hinweis: Falls Sie keinen vollständigen Pfad für die Datei eingeben, wird der Bericht auf dem Desktop gespeichert.

10	Klicken Sie auf "Drucken".

Ihr elektronisches Mail-System sendet die Berichte an die von Ihnen angegebenen Empfänger. Diese E-Mail-Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie mit einem kompatiblen elektronischen Mail-System verbunden sind.

  Verwandte Themen


So wählen Sie Laufwerke für das Listenfeld auf der Registerkarte "Laufwerk" aus

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Laufwerk".

3	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle innerhalb der Registerkarte "Laufwerk".

4	Klicken Sie auf "Konfigurieren".

5	Wählen Sie die Laufwerke aus, die im Listenfeld angezeigt werden sollen, bzw. deaktivieren Sie die Laufwerke, die Sie ausschließen möchten.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie Laufwerkinformationen an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Laufwerk".

3	Wählen Sie ein Laufwerk aus dem Dropdown-Listenfeld aus.

4	Wählen Sie einen oder mehrere Ordner aus, um festzustellen, wie viel Speicherplatz sie beanspruchen.
Hinweis: Um mehrere Ordner auswählen zu können, müssen Sie die Umschalttaste oder die STRG-Taste gedrückt halten.

5	Markieren Sie "Untergeordnete Ordner einbeziehen", falls Sie den Speicherraum einschließen möchten, den untergeordnete Ordner der gewählten Ordner beanspruchen.

6	Zur Anzeige von Details klicken Sie auf "Details".

7	Wählen Sie im Dropdown-Listenfeld das Laufwerk aus, für das Sie detaillierte Informationen abrufen möchten.

Aus dem Kreisdiagramm "Laufwerksbelegung" und dem darunter angezeigten Text wird ersichtlich, wie viel Speicherplatz von den ausgewählten Elementen beansprucht wird.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie Eingabeinformationen an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Eingabe".

3	Klicken Sie auf die Pluszeichen (+), um weitere Informationen über Ihre Eingabegeräte zu erhalten.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie Speicherinformationen an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Speicher".

3	Wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus dem Listenfeld aus, um zu prüfen, wie viel Speicher sie beanspruchen. Anhand der Spaltenüberschriften des Listenfelds können Sie die Reihenfolge der Listenfeldelemente steuern. Um die Elemente beispielsweise alphabetisch nach Typ zu ordnen, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift "Typ".
Hinweis: Um mehrere Elemente auswählen zu können, müssen Sie die Umschalttaste oder die STRG-Taste gedrückt halten.

4	Details über ein bestimmtes Element im Listenfeld können Sie anzeigen, indem Sie auf das jeweilige Element doppelklicken.

5	Klicken Sie auf die Schaltfläche "Details", um detaillierte Informationen über alle Aspekte des Computerspeichers anzuzeigen.

Aus dem Kreisdiagramm "Auslastung des Windows-Speichers" und dem darunter angezeigten Text wird ersichtlich, wie viel Speicher von den ausgewählten Elementen beansprucht wird.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie Multimedia-Informationen an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Multimedia".

3	Klicken Sie auf die Pluszeichen (+), um weitere Informationen über die installierten Multimediageräte zu erhalten.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie Netzwerkinformationen an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Netzwerk".

3	Klicken Sie auf die Pluszeichen (+), um weitere Informationen (falls vorhanden) über die Netzwerke zu erhalten, mit denen Ihr Computer verbunden ist.

4	Um Details über ein Element anzuzeigen, wählen Sie es aus dem Listenfeld aus.

5	Klicken Sie auf "Details", um das Dialogfeld "Netzwerkdetails" zu öffnen.

Netzwerkdetails sind nur für Novell NetWare-Netzwerke verfügbar. Sie können mehrere Dialogfelder mit Netzwerkdetails öffnen. Das zuletzt geöffnete Dialogfeld enthält Informationen über das Element, das zurzeit im Listenfeld der Netzwerkregisterkarte ausgewählt ist. Wenn Sie ein anderes Element auswählen, ändert sich der Inhalt des letzten Dialogfelds. Alle geöffneten Dialogfelder mit Netzwerkdetails werden geschlossen, wenn Sie zu einer anderen Registerkarte wechseln.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie Druckerinformationen an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Drucker".

3	Wählen Sie im Dropdown-Listenfeld einen Drucker aus.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie Systeminformationen an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "System".

Sie können die Informationen in den Textfeldern dieser Registerkarte auswählen und in die Windows-Zwischenablage kopieren. Anschließend können Sie die Informationen direkt in andere Windows-Anwendungen einfügen.

3	Zur Anzeige detaillierter Informationen klicken Sie auf "Details".

 Verwandte Themen


So zeigen Sie Informationen über die Grafikanzeige an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Anzeige".

3	Klicken Sie auf die Pluszeichen (+), um weitere Informationen über die Merkmale und Fähigkeiten des Videogeräts Ihres Computers anzuzeigen.

  Verwandte Themen


So zeigen Sie Internet- und DFÜ-Verbindungsinformationen an

1	Klicken Sie hier [image], um System Information zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Internet".

3	Klicken Sie auf die Pluszeichen (+) unter "Verbindungen über Remote Access Service", um weitere Informationen über Ihre DFÜ-Netzwerkverbindungen zu erhalten.

4	Klicken Sie auf "Details", um Details anzuzeigen.

  Verwandte Themen


Hiermit wird eine Informationsübersicht über die Hardware und das Betriebssystem Ihres Computers angezeigt.


Mit dieser Option können Sie Informationen über den Monitor und den Anzeigeadapter (die Grafikkarte) Ihres Computers anzeigen.


Mit dieser Option werden Informationen über den zurzeit gewählten Standarddrucker angezeigt. Mit dieser Option können Sie Informationen über einen beliebigen lokal installierten oder über einen Netzwerkdrucker anzeigen.


Hiermit werden Informationen über die Speichernutzung und die Merkmale des Speichers in Ihrem Computer angezeigt.


Mit dieser Option werden Informationen über lokale und Netzwerk-Festplattenlaufwerke angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.


Mit dieser Option werden Informationen über Ihre Tastatur und Maus (oder ein anderes Zeigegerät) angezeigt.


Mit dieser Option können Sie Informationen über an Ihrem Computer angeschlossene Multimediageräte anzeigen.


Mit dieser Option können Sie Informationen über für Ihren Computer verfügbare Netzwerkressourcen anzeigen.


Mit dieser Option werden Informationen über Ihre Internet- und DFÜ-Verbindungen angezeigt.


Hiermit zeigen Sie Informationen an, die vom Händler Ihres Systems bereitgestellt werden.

Da die Informationen dieser Registerkarte von einem anderen Hersteller bereitgestellt werden, kann Symantec nicht für deren Genauigkeit garantieren.


Hier werden Kategorien von Informationen aufgelistet, die vom Hersteller Ihres Systems erhältlich sind. Bei Kategorien mit weiteren Informationen wird ein Pluszeichen (+) links neben der Überschrift angezeigt. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um alle Informationen in diesen Kategorien anzuzeigen.

Da die Informationen dieser Registerkarte von einem anderen Hersteller bereitgestellt werden, kann Symantec nicht für deren Genauigkeit garantieren.


Diese Option zeigt den Typ, die Geschwindigkeit und die Versionsnummer der CPU Ihres Computers an.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Mit dieser Option wird angezeigt, ob der Computer einen mathematischen Coprozessor aufweist. Die Unterstützung mathematischer Coprozessoren verbessert die Systemleistung und wird von einigen anspruchsvollen Grafik- und Datenbankanwendungen erfordert.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Mit dieser Option können Sie den Hersteller und das Datum der Softwarerevision des BIOS-Chip (Basic Input/Output System) anzeigen. Diese Informationen können notwendig sein, wenn Sie technische Unterstützung anfordern oder Ihre Systemhardware aktualisieren.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Diese Option zeigt den Bustyp Ihres Computers an. Der Bus überträgt Daten zwischen den internen Komponenten des Computers. Diese Informationen können notwendig sein, wenn Sie technische Unterstützung anfordern oder Ihre Systemhardware aktualisieren. Bevor Sie neue Erweiterungs- oder Schnittstellenkarten im Computer installieren, vergewissern Sie sich, dass die Karten mit dem Bustyp des Systems kompatibel sind.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Mit dieser Option werden Typ und Anzahl der im Computer installierten Datenanschlüsse angezeigt. Datenanschlüsse verbinden Computer mit Geräten wie Druckern, Modems und Scannern.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Hiermit wird die Menge des installierten physischen Arbeitsspeichers (RAM) und der zurzeit verwendete Prozentsatz davon angezeigt. Diese Informationen können notwendig sein, wenn Sie technische Unterstützung anfordern oder Ihre Systemhardware aktualisieren.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Mit dieser Option zeigen Sie die Größe der lokalen Diskettenlaufwerke an.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Mit dieser Option zeigen Sie die Größe der lokalen Festplattenlaufwerke an.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Unter dieser Option werden alle lokalen Multimediageräte, wie z. B. CD-ROM-Geräte, Audiokarten und Joystick-Adapter, angezeigt.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Hiermit werden die zurzeit gewählte Auflösung, die Farbtiefe und der Typ des Anzeigeadapters (Grafikkarte) des Computers angezeigt.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Mit dieser Option wird die auf Ihrem Computer installierte Windows-Version angezeigt.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Mit dieser Option wird die auf Ihrem Computer installierte DOS-Version angezeigt.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Diese Option listet die zurzeit installierten Treiber auf, die Ihr Computer für den Zugriff auf Netzwerkressourcen verwendet.

Sie können diese Informationen markieren und kopieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen. Ziehen Sie die Maus über den Text, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann STRG-C, um ihn in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.


Hiermit können Sie System Information-Berichte erstellen.

Sie können Berichte individuell anpassen und sie dann drucken, in Dateien speichern oder sie als Anhang einer E-Mail-Nachricht versenden.


Diese Option vergleicht die Leistung der CPU, des Speichers und der Hauptplatine Ihres Computers mit derjenigen anderer Computer des Industriestandards.


Mit dieser Option können Sie detaillierte Informationen über das Betriebssystem, die CPU und die Datenanschlüsse Ihres Computers anzeigen.


Diese Option zeigt eine grafische Darstellung der Leistung eines durchschnittlichen 486DX2-Computers mit 66 MHz an, auf dem gängige 32-Bit-Anwendungen ausgeführt werden. Ein solches System ist etwa 7,2 Mal schneller als der Grundleistungswert von 1,0, der auf einem 386SX-Computer mit 16 MHz basiert.


Diese Option zeigt eine grafische Darstellung der Leistung eines durchschnittlichen Pentium-Computers mit 133 MHz an, auf dem gängige 32-Bit-Anwendungen ausgeführt werden. So ein System ist etwa 23,6 Mal schneller als der Grundleistungswert von 1,0, der auf einem 386SX-Computer mit 16 MHz basiert.


Diese Option zeigt eine grafische Darstellung der Leistung eines durchschnittlichen Pentium-Computers mit 133 MHz an, auf dem normale 32-Bit-Anwendungen ausgeführt werden. So ein System ist etwa 140,2 Mal schneller als der Grundleistungswert von 1,0, der auf einem 386SX-Computer mit 16 MHz basiert.


Diese Option zeigt eine grafische Darstellung der Leistung Ihres Systems an. Der Grundwert von 1,0 basiert auf einem 386SX-Computer mit 16 MHz. Wenn das Balkendiagramm für Ihr System beispielsweise einen Wert von 20,4 angibt, ist Ihr System 20,4 Mal schneller als ein 386SX-Computer mit 16 MHZ.


Diese Option führt den Benchmark-Test für das System erneut durch. Die Ergebnisse können variieren, je nach den Bedingungen zurzeit des Benchmark-Tests, wie z. B. die Anzahl anderer Anwendungen oder Prozesse, die gerade ausgeführt werden.


Mit dieser Option schließen Sie dieses Dialogfeld.


Hiermit werden Informationen über die Benchmark-Tests für das System und die Faktoren, die die Testresultate beeinflussen, angezeigt.


Diese Option listet die Kategorien auf, die zur Anzeige detaillierter Systeminformationen zur Verfügung stehen.

Um alle Informationen in einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Kategoriennamen.


Mit dieser Option identifizieren Sie den Monitortyp, den Anzeigeadapter (die Grafikkarte) und die aktuelle Anzeigeauflösung Ihres Computers.


Hiermit werden die Kategorien aufgelistet, die zur Anzeige detaillierter Informationen über das Videosystem Ihres Computers zur Verfügung stehen.

Um alle Informationen in einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Kategoriennamen.


Hiermit können Sie den Drucker auswählen, für den Informationen angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um eine Liste aller installierten Drucker und Druckgeräte anzuzeigen, einschließlich der Netzwerkdrucker und FAX-Karten.


Mit dieser Option wird der Standarddrucker des Computers und der Anschluss, mit dem der Drucker verbunden ist, festgestellt. Wenn der Standarddrucker ein Netzwerkdrucker ist, wird der Pfad unter "Verbunden mit" angezeigt.


Mit dieser Option werden detaillierte Informationen über den zurzeit im Dropdown-Listenfeld ausgewählten Drucker angezeigt.

Um alle Informationen in einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Kategoriennamen.


Das Kreisdiagramm gibt an, welcher Teil des Computerspeichers derzeit verwendet wird. Wenn Sie im rechten Feld ein Element ausgewählt haben, entspricht dessen Speichernutzung dem roten Teil des Kreisdiagramms.


Unter dieser Option wird der gesamte installierte physische Speicher (RAM) und der zurzeit verfügbare Windows-Speicher angezeigt.

Der Windows-Speicher ist größer als der physische Speicher, denn er schließt sowohl den physischen als auch den virtuellen Speicher mit ein. Der für den virtuellen Speicher verwendete Speicherplatz wird von der Windows-Auslagerungsdatei bereitgestellt. Wenn Windows Ihren virtuellen Speicher verwaltet, kann die Auslagerungsdatei potentiell bis zur Größe des freien Speicherplatzes auf der Festplatte anwachsen, und dieser freie Speicherplatz wird auch in der Größe des Windows-Speichers reflektiert. Windows verwendet zur Speicherverwaltung auch einen Teil des Speicherplatzes, der von laufenden Programmen (EXE- und DLL-Dateien) belegt wird. Der Windows-Speicher kann daher größer als die Summe des RAM und der Auslagerungsdatei sein.


Diese Option zeigt die Speichermenge an, die zurzeit nicht belegt ist.


Diese Option zeigt die Speichermenge an, die zurzeit belegt ist.


Mit dieser Option wird die Speichermenge angezeigt, die von den zurzeit im Listenfeld ausgewählten Elementen belegt wird.

DLLs (Dynamic Link Libraries) können von ausgeführten Programmen gemeinsam verwendet werden. Wenn eine DLL von den gewählten Programmen gemeinsam verwendet wird, wird der belegte Speicherplatz nur einmal gezählt. Aus diesem Grund kann der Auswahlwert kleiner sein als die Summe der Größenwerte der ausgewählten Elemente im rechten Feld.


Mit dieser Option werden die Programme und anderen Prozesse aufgelistet, die zurzeit Speicherplatz auf Ihrem Computer belegen.

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste nach Element, Typ oder Größe zu sortieren. Klicken Sie auf Elemente, um den von ihnen verwendeten Speicherplatz in das Kreisdiagramm aufzunehmen. Doppelklicken Sie auf einen Elementnamen, um detaillierte Informationen über dieses Element anzuzeigen.


Diese Option konfiguriert Systeminformationen, um zurzeit aktive DLLs im Listenfeld einzuschließen. Eine DLL (Dynamic Link Library) ist eine besondere Unterstützungsdatei, die von mehreren Windows-Programmen gemeinsam verwendet werden kann.


Mit dieser Option können Sie detaillierte Informationen über die Programme und anderen Prozesse anzeigen, die zurzeit Speicherplatz belegen.


Hiermit werden die Kategorien aufgelistet, die zur Anzeige detaillierter Informationen über die Speichernutzung (RAM) Ihres Computers zur Verfügung stehen.

Um alle Informationen in einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Kategoriennamen.


Das Kreisdiagramm gibt an, welcher Teil der ausgewählten Festplatte gerade verwendet wird. Wenn Sie im rechten Feld ein Element ausgewählt haben, entspricht dessen Festplattennutzung dem roten Teil des Kreisdiagramms.


Mit dieser Option wird die Größe des Festplattenlaufwerks angezeigt, das im Dropdown-Listenfeld ausgewählt ist.


Mit dieser Option wird der freie Speicherplatz des Festplattenlaufwerks angezeigt, das im Dropdown-Listenfeld ausgewählt ist.


Mit dieser Option wird der belegte Speicherplatz des Festplattenlaufwerks angezeigt, das im Dropdown-Listenfeld ausgewählt ist.


Mit dieser Option wird der Speicherplatz angezeigt, der von den zurzeit ausgewählten Elementen verwendet wird.


Mit dieser Option wird "System Information" so konfiguriert, dass untergeordnete Ordner beim Berechnen des Speicherplatzes, der von Ordnern im Listenfeld verwendet wird, einbezogen werden.


Mit dieser Option können Sie das Festplattenlaufwerk auswählen, dessen Informationen auf der Registerkarte "Laufwerk" angezeigt werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Liste, und wählen Sie "Konfigurieren" aus dem Kontextmenü, um anzugeben, welche Laufwerke in die Liste aufgenommen werden sollen.


Mit dieser Option werden die Ordner und Dateien aufgelistet, die in die Speicherplatzberechnungen für ausgewählte Elemente einbezogen werden sollen.

Klicken Sie auf einen Ordnernamen, um ihn auszuwählen. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Ordnernamen, um alle untergeordneten Ordner anzuzeigen.


Mit dieser Option wird die Geschwindigkeit des Festplattenlaufwerks getestet, das im Dropdown-Listenfeld ausgewählt ist.


Mit dieser Option werden detaillierte Informationen über das zurzeit im Dropdown-Listenfeld ausgewählte Festplattenlaufwerk angezeigt.


Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Laufwerke im Dropdown-Listenfeld der Registerkarte "Laufwerk" angezeigt werden sollen.

Klicken Sie auf ein Laufwerk, um es zu markieren oder um seine Markierung aufzuheben. Markierte Laufwerke werden im Dropdown-Listenfeld der Registerkarte "Laufwerk" angezeigt.


Mit dieser Option wird dieses Dialogfeld geschlossen, und die vorgenommenen Änderungen werden gespeichert.


Mit dieser Option wird dieses Dialogfeld geschlossen, und die vorgenommenen Änderungen werden nicht gespeichert.


Wählen Sie diese Option, um die Geschwindigkeit des zurzeit gewählten Laufwerks mit Hilfe der Festplatten-Caching-Funktion zu messen.


Wählen Sie diese Option , um die tatsächliche Geschwindigkeit des zurzeit gewählten Laufwerks ohne Hilfe der Festplatten-Caching-Funktion zu messen.


Diese Option testet das gewählte Laufwerk erneut.

Wegen normaler Variationen in den Systembedingungen gibt es leicht unterschiedliche Ergebnisse bei wiederholten logischen Benchmark-Tests.


Listet die Laufwerke auf, die zum Testen verfügbar sind. Klicken Sie auf ein Laufwerk in der Dropdown-Liste, um es auszuwählen.


Mit dieser Option können Sie eine Wahl aus einer Liste von Laufwerken treffen, die zur Anzeige von detaillierten Informationen verfügbar sind.


Hier werden die Kategorien aufgelistet, die zur Anzeige detaillierter Informationen über das zurzeit ausgewählte Festplattenlaufwerk zur Verfügung stehen.

Um alle Informationen einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Kategorienamen.


Mit dieser Option wird der Typ der an Ihren Computer angeschlossenen Tastatur und Maus (oder anderer Zeigegeräte) angezeigt.


Hier werden die Kategorien aufgelistet, die zur Anzeige detaillierter Informationen über die Tastatur und die Maus (oder eines anderen Zeigegeräts) Ihres Computers zur Verfügung stehen.

Um alle Informationen einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Kategorienamen.


Diese Option identifiziert Waveform-, MIDI-, MCI-, Joystick- und andere Multimedia-Geräte, die an Ihren Computer angeschlossen sind.


Hier werden die zur Anzeige detaillierter Informationen über Waveform-, MIDI-, MCI-, Joystick- und andere an Ihren Computer angeschlossenen Multimedia-Geräte verfügbaren Kategorien aufgelistet.

Um alle Informationen einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Kategorienamen.


Diese Option vergleicht die Multimedia-Leistung Ihres Computers mit derjenigen eines Standardcomputers.


Mit dieser Option werden Informationen über die Multimedia-Benchmark-Tests und die Faktoren, die die Testergebnisse beeinflussen, angezeigt.


Mit dieser Option können die Multimedia-Benchmark-Tests MMX nutzen, falls Ihre CPU dies unterstützt.

MMX ist eine in neuere Prozessoren eingebaute Technologie, die die Multimedia-Leistung verbessert. CPUs, die MMX unterstützen, können mehrere Datenelemente parallel verarbeiten und so die Ausführung von Multimedia-Software beschleunigen. Sie können einen Benchmark-Test für Ihr System mit oder ohne aktive MMX-Funktionen durchführen. Wenn Sie die Benchmark-Testergebnisse vergleichen, können Sie sehen, wie viel schneller MMX-fähige Software auf Ihrem System durchgeführt werden kann.

Dieses Kästchen ist nur dann markiert, wenn Ihre CPU MMX unterstützt.


Diese Option zeigt Informationen über verfügbare Netzwerkressourcen an. Für Microsoft-Netzwerke gehören die Namen gemeinsam verwendeter Ressourcen zu diesen Informationen. Für Novell NetWare-Netzwerke schließt diese Informationen Server, Volumes, Benutzer und Gruppen ein.

Klicken Sie auf "Details", um weitere Informationen über Novell NetWare-Elemente in diesem Listenfeld anzuzeigen.


Mit dieser Option werden Details über zurzeit im Listenfeld ausgewählte Novell NetWare-Server, Volumes, Benutzer oder Gruppen angezeigt.

Klicken Sie auf ein Element aus dem Listenfeld, um es zu markieren, bevor Sie auf "Details" klicken.


Diese Option ist nicht verfügbar, weil Sie zurzeit keine Verbindung mit einem Novell NetWare-Netzwerk haben oder keinen Server, keinen Benutzer und keine Gruppe aus dem Listenfeld gewählt haben.


Mit dieser Option können Sie Details über den/die gewählte(n) Novell NetWare-Server, -Benutzer oder -Gruppe anzeigen.


Diese Option zeigt Ihre IP-Adresse (Internet Protocol-Adresse) an.

Falls Ihre IP-Adresse automatisch zugewiesen wird und Sie zurzeit keine Verbindung mit dem Internet haben, wird hier "Vom Server zugewiesen" angezeigt.


Diese Option zeigt Ihre IP-Subnet-Maske an, falls Sie mit dem Internet verbunden sind. Diese Zahl ist mit Ihrer IP-Adresse kombiniert, um Ihr Netzwerk zu identifizieren.

Falls Ihre IP-Adresse automatisch zugewiesen wird und Sie zurzeit keine Verbindung mit dem Internet haben, wird hier "Vom Server zugewiesen" angezeigt.


Diese Option zeigt den DNS (Domain  Name Server)-Server an, der Ihren Computer für das Netzwerk identifiziert. Der DNS-Server weist Ihrem Computer eine eindeutige Identifizierungsnummer zu, mit der Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen können.


Mit dieser Option wird der primäre WINS (Windows Internet Naming Service)-Server angezeigt. Mit WINS können Sie Programme verwenden, die das NetBIOS-Netzwerkprotokoll erfordern.


Mit dieser Option wird der sekundäre WINS (Windows Internet Naming Service)-Server angezeigt. Mit WINS können Sie Programme verwenden, die das NetBIOS-Netzwerkprotokoll erfordern. Wenn Sie einen primären und einen sekundären WINS-Server haben, versucht Ihr Computer, auf den sekundären Server zuzugreifen, falls der primäre nicht verfügbar ist.


Diese Option listet Ihre aktuellen DFÜ-Netzwerkverbindungen (Remote Access Service) auf.

Um alle für eine Verbindung verfügbaren Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Verbindungsnamen.


Mit dieser Option können Sie den Typ von Windows-Sockets wählen, über die Informationen angegeben werden sollen.


Diese Option zeigt den Pfad und Dateinamen der WINSOCK.DLL (Dynamic Link Library) an, die das zurzeit aktive Windows Sockets-Protokoll implementiert.


Diese Option beschreibt die WINSOCK.DLL (Dynamic Link Library), die das zurzeit aktive Windows Sockets-Protokoll implementiert.


Mit dieser Option können Sie die früheste Version des Windows Sockets-Protokolls anzeigen, das von der gewählten Windows Sockets-DLL unterstützt wird.


Mit dieser Option können Sie die letzte Version des Windows Sockets-Protokolls anzeigen, das von der gewählten Windows Sockets-DLL unterstützt wird.


Unter dieser Option können Sie detaillierte Informationen über Ihre Internet- und DFÜ-Verbindungen anzeigen.


Diese Option listet die Kategorien auf, die zur Anzeige detaillierter Informationen über Ihre Internet- und DFÜ-Verbindungen verfügbar sind.

Um alle Informationen einer Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Kategorienamen.


Diese Option zeigt den aktuellen Status der gewählten WINSOCK.DLL an.


Diese Option konfiguriert System Information zur Erstellung eines allgemeinen Berichts ausschließlich für die zurzeit angezeigte Registerkarte.


Mit dieser Option wird System Information konfiguriert, um einen allgemeinen Bericht für alle Registerkarten zu erstellen.


Mit dieser Option wird System Information konfiguriert, um einen allgemeinen Bericht für alle Registerkarten zu erstellen. Zum Bericht des technischen Kundendienstes gehören auch zusätzliche detaillierte Informationen und Auflistungen der Konfigurations- und Startdateien Ihres Computers.

Dies ist besonders nützlich beim Beheben von Hardware- und Software-Problemen.


Diese Option konfiguriert System Information zur Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts, der den ausgewählten benutzerdefinierten Optionen entspricht.


Mit dieser Option können Sie Konfigurationsoptionen für benutzerdefinierte Berichte auswählen.


Mit dieser Option können Sie den zurzeit ausgewählten Bericht drucken, speichern oder per Email versenden.


Diese Option schließt dieses Dialogfeld, ohne den zurzeit aktiven Bericht zu drucken.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass der aktive Bericht auf dem Standarddrucker gedruckt wird. Klicken  Sie auf [image], um Druckeroptionen einzustellen oder einen anderen Drucker auszuwählen.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass der aktive Bericht in eine Datei gedruckt wird. Verwenden Sie das Textfeld zur Eingabe eines Dateinamens. Klicken Sie auf [image], um die Datei in einen anderen Ordner oder auf ein anderes Laufwerk zu speichern.


Diese Option konfiguriert System Information so, dass der aktive Bericht an eine Email-Nachricht angehängt wird.

Sie brauchen für diese Funktion ein Email-Programm, das den MAPI- oder VIM-Standards entspricht.


Diese Option ist aus einem der folgenden Gründe nicht verfügbar:

Sie haben kein angemessenes MAPI- oder VIM-Emailprogramm installiert.

Sie verwenden ein Emailprogramm, das den VIM-Standard unterstützt (wie beispielsweise eine Version von cc:Mail oder Lotus Notes), aber der Standort der VIM-DLL (Dynamic Link Library) befindet sich nicht im Pfad Ihres Computers.


Mit dieser Option können Sie Druckeroptionen einstellen oder einen anderen Drucker auswählen.


Mit dieser Option können Sie einen anderen Ordner oder ein anderes Laufwerk auswählen, um die aktive Berichtdatei zu speichern.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "System" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option können Sie Berichtoptionen für "System" auswählen.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "Laufwerk" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option können Sie Berichtoptionen für "Laufwerk" auswählen.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "Netzwerk" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option können Sie Berichtoptionen für "Netzwerk" auswählen.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "Speicher" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option können Sie Berichtoptionen für "Speicher" auswählen.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "Drucker" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "Eingabe" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "Anzeige" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "Multimedia" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option werden benutzerdefinierte Berichte so konfiguriert, dass Informationen der Registerkarte "Internet" eingeschlossen werden.


Mit dieser Option können Sie Berichtoptionen für "Internet" auswählen.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass allgemeine Informationen der Registerkarte "Internet" im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass detaillierte Informationen der Registerkarte "Internet" im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden. Dies sind die Informationen, die angezeigt werden, wenn Sie auf "Details" in der Registerkarte "Internet" klicken.


Diese Option konfiguriert benutzerdefinierte Berichte so, dass Informationen vom Systemhändler eingeschlossen werden.

Da die Informationen dieser Registerkarte von einem anderen Hersteller bereitgestellt werden, kann Symantec nicht für deren Genauigkeit garantieren.


Schließt dieses Dialogfeld und übernimmt alle Änderungen.


Diese Option steht nicht zur Verfügung, weil zurzeit keine Berichte im Gruppenfeld "Berichte drucken" ausgewählt sind.


Diese Option schließt dieses Dialogfeld, ohne die Änderungen zu übernehmen.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass allgemeine Informationen der Registerkarte "System" im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass detaillierte Informationen der Registerkarte "System" im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden. Dies sind die Informationen, die angezeigt werden, wenn Sie auf "Details" in der Registerkarte "System" klicken.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass das Diagramm des Benchmark-Tests für das System im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden. Dies ist das Leistungsdiagramm, das angezeigt wird, wenn Sie auf "Benchmark" in der Registerkarte "System" klicken.

Wenn Ihr Drucker keine Grafiken drucken kann, wird eine Textliste mit Benchmark-Testergebnissen bereitgestellt.


Diese Option konfiguriert System Information so, dass Listen der Konfigurations- und Startdateien Ihres Computers im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden.

Dies ist nützlich beim Beheben von Hardware- und Software-Problemen.


Mit dieser Option werden die Laufwerke aufgelistet, die im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden können.


Diese Option konfiguriert System Information so, dass der gesamte Speicherplatz auf dem Laufwerk, der verwendete Speicherplatz und der verfügbare Speicherplatz für jedes zurzeit aktive Festplattenlaufwerk eingeschlossen wird.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass detaillierte Laufwerkinformationen im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass die Benchmark-Diagramme für die zurzeit gewählten Festplattenlaufwerke im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass die allgemeinen Informationen der Registerkarte "Netzwerk", einschließlich der Daten über Netzwerk-Clients und -Server, im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass mehr oder weniger ausführliche Netzwerkinformationen im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden; zu diesen Informationen gehören auch Microsoft-Netzwerkobjekte der zweiten Stufe und Novell NetWare-Volumes, -Benutzer, -Gruppen und -Drucker.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass alle verfügbaren Netzwerkinformationen im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden; zu diesen Informationen gehören auch alle Microsoft-Netzwerkobjekte und Novell NetWare-Volumes, -Benutzer, -Gruppen und -Drucker.


Diese Option konfiguriert System Information so, dass Informationen über zurzeit nicht angeschlossene NetWare-Server in benutzerdefinierten Berichten eingeschlossen werden.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass allgemeine Informationen der Registerkarte "Speicher" im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden.


Mit dieser Option wird System Information so konfiguriert, dass detaillierte Informationen der Registerkarte "Speicher" im benutzerdefinierten Bericht eingeschlossen werden. Dies sind die Informationen, die angezeigt werden, wenn Sie auf "Details" in der Registerkarte "Speicher" klicken.


Diese Schaltfläche ist deaktiviert, weil für diese Registerkarte keine ausführlichen Informationen verfügbar sind.


Diese Option dient zum Schließen von System Information.


Klicken Sie hier, um den Norton Companion zu öffnen, der mit dieser Registerkarte verbunden ist.


Diese Schaltfläche ist deaktiviert, weil es für diese Registerkarte kein entsprechendes Thema gibt.


Diese Schaltfläche ist deaktiviert, weil für diese Registerkarte kein Benchmark-Test verfügbar ist.


Diese Option zeigt ein Balkendiagramm an, das die Leistung des zurzeit gewählten Laufwerks repräsentiert. Das Diagramm für den logischen Benchmark-Test gibt sowohl die aktuellen als auch die besten Ergebnisse für das gewählte Laufwerk an. Setzen Sie die besten Ergebnisse zurück, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken und aus dem Kontextmenü "Höchstwert zurücksetzen" wählen.


Benchmark-Test des Laufwerks

Zu System Information gehören Benchmark-Tests für das Laufwerk, mit denen Sie die Leistung Ihre Festplatten, Netzlaufwerke und CD-ROM-Laufwerke messen können. Es stehen zwei verschiedene Benchmark-Tests zur Verfügung, logisch und physisch:

Logisch

Der logische Benchmark-Test mißt die effektive Geschwindigkeit des Laufwerks (die Geschwindigkeit, wenn das Laufwerk durch Festplatten-Caching unterstützt wird). Er gibt sehr genau wieder, wie Ihr Laufwerk während normalen Computeroperationen funktioniert. Dieser Test schreibt mehrere Datenmengen in eine temporäre Datei auf dem Datenträger und liest die Daten dann zurück. Da diese Operationen über das Betriebssystem ausgeführt werden, nutzen sie alle Vorteile des Festplatten-Cache.

Die Ergebnisse logischer Benchmark-Tests können je nach Systembedingungen (Speicherauslastung, Anzahl laufender Anwendungen, Plattenfragmentierungsstufen, usw.) von einem Test zum anderen variieren. Deshalb hat es keinen Sinn, die Leistung Ihres Laufwerks mit derjenigen anderer Systeme zu vergleichen. System Information erinnert sich infolgedessen an den höchsten Durchsatzwert, der je in einem logischen Benchmark-Test erreicht wurde. Sie können daher die Leistung immer mit der "persönlichen" Bestleistung Ihres Systems vergleichen.

Sie können mit der rechten Maustaste klicken und "Höchstwert zurücksetzen" aus dem Kontextmenü wählen, um den höchsten Durchsatzwert auf Null zurückzusetzen.

Physisch

Der physische Benchmark-Test mißt die tatsächliche Geschwindigkeit des Laufwerks. Er deaktiviert alle Cache-Funktionen, um den tatsächlichen Durchsatz des eigentlichen Laufwerks zu messen. Während dies keinen realistischen Wert für die normale Leistung Ihres Laufwerks ergibt, kann es doch einen unveränderlichen Wert bereitstellen, den Sie zum Vergleich Ihres Laufwerks mit den Laufwerken anderer Systeme verwenden können.

Auf Netzlaufwerken oder CD-ROM-Laufwerken können Sie keine physischen Benchmark-Tests durchführen.

  Verwandte Themen