Copyright: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Citation: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.


Einführung in Norton System Doctor

Norton System Doctor überwacht Ihr System ständig im Hintergrund, um es von Problemen frei zu halten und optimale Leistung zu gewährleisten. Er kann Sie benachrichtigen, wenn bestimmte Bedingungen Ihre Aufmerksamkeit erfordern, und viele Probleme sogar automatisch beheben, ohne Ihre Arbeit zu unterbrechen.

Das Hauptfenster des Norton System Doctor ist eine Art Armaturenbrett mit den Anzeigen der Sensoren, die nahezu jeden Aspekt Ihres Computers überwachen, z.B. die Datenträger, den Speicher, die CPU und die Netzwerkverbindungen. Die Sensoren des Norton System Doctor verfügen über Alarmfunktionen, die Sie benachrichtigen, wenn kritische Situationen Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Die Sensoren bieten auch Informationen, die Ihnen die Feinabstimmung Ihres Computers erleichtern. Doppelklicken Sie auf einen Sensor, um eine kurze Beschreibung dazu anzuzeigen.

Die Standardeinstellungen sind zwar für die meisten Anwender ideal, trotzdem kann Norton System Doctor weitgehend angepasst werden. Sie können z. B.:

festlegen, welche Bedingungen Norton System Doctor überwachen soll, indem Sie Sensoren hinzufügen oder entfernen.

die Bedingungen angeben, die Norton System Doctor automatisch beheben soll.

Norton System Doctor minimiert oder verankert ausführen, um Platz auf dem Desktop zu sparen.

Um den größten Nutzen aus den Überwachungsmöglichkeiten von Norton System Doctor zu ziehen, sollten Sie das Programm ständig laufen lassen. Sie können Norton System Doctor automatisch beim Start von Windows laden lassen.

Zur Überwachung Ihres Systems klicken Sie hier  [image], um den Norton System Doctor jetzt zu öffnen.

 Verwandte Themen


Sensorarten

Die Norton System Doctor-Sensoren unterteilen sich in die folgenden Standardbereiche:

Speichersensoren

Datenträgersensoren

Systemsensoren

Internet-/Netzwerksensoren

Leistungsdatensensoren

Informationssensoren

Es gibt drei unterschiedliche Sensorformate:

Diagrammsensoren [image]  Bei diesem Typ handelt es sich um eine Echtzeitanzeige der gemessenen Werte. Sie können die Diagramme als Analog- oder Balkenanzeige, als Histogramme, als digitale Anzeige oder als Liniendiagramme darstellen lassen. Die Analog-, Digital- und Balkenanzeigen stellen nur den aktuell gemessenen Wert dar, während das Histogramm und das Liniendiagramm mehrere über einen bestimmten Zeitraum erfolgte Messungen anzeigen.

Über das Kontextmenü der meisten Sensoren können Sie ein Informationsfenster anzeigen lassen. Dieses Fenster enthält eine größere Histogrammanzeige und Einzelheiten über den aktuellen sowie den höchsten und niedrigsten Wert, die seit der Aktivierung des Sensors oder seit dem letzten Zurücksetzen der Werte gemessen wurden.

Ampelsensoren [image]  Diese Sensoren  überprüfen das System in bestimmten Abständen und zeigen die Ergebnisse in Form von grünen, gelben oder roten Ampeln. Norton System Doctor kann für die meisten dieser Sensoren ein geeignetes Programm starten, um das Problem zu beheben. Sie können für jeden Sensor ein Ampelsymbol anzeigen lassen. Eine rote Ampel zeigt eine Alarmsituation an.

Kalendersensoren [image]  Die Sensoren "Windows-Laufzeit" und "Datum und Uhrzeit" verwenden die Kalenderanzeige.

Die meisten Sensoren bieten zwei Möglichkeiten der Informationsdarstellung. So kann beispielsweise der Sensor "Speicherplatz" entweder den belegten oder den freien Speicherplatz anzeigen. Der Sensor "Cache-Treffer" kann den Prozentsatz der Treffer oder der Fehlversuche anzeigen. Sie können das Erscheinungsbild eines Sensors auf der Registerkarte "Format" im Eigenschaftenfenster des Sensors beeinflussen.

 Verwandte Themen


Datenträgersensoren

Norton System Doctor enthält Sensoren, die verschiedene Datenträgerzustände überwachen. Zur Überwachung mehrerer Laufwerke richten Sie für jedes Laufwerk eine eigene Instanz des Sensors einrichten. Viele dieser Sensoren können außerdem so eingestellt werden, dass sie alle Laufwerke gleichzeitig überwachen und einen Alarm auslösen, wenn auf einem der Laufwerke eine kritische Bedingung eintritt.

Windows-Version	95	98	Me	NT	2000
Datenträgeroptimierung	X	X	X	X	X
Datenträgerintegrität	X	X	X
Image	X	X	X
Disk Doctor	X	X	X
Speicherplatzüberhang	X	X	X	X	X
SMART-Laufwerksstatus	X	X	X	X	X
Speicherplatz	X	X	X	X	X
Disk Doctor (Oberflächentest)	X	X	X
 Verwandte Themen


Informationssensoren

Norton System Doctor enthält Sensoren, die Ihnen Informationen über Ihr System geben:

Windows-Version	95	98	Me	NT	2000
Datum und Uhrzeit	X	X	X	X	X
Norton Protection	X	X	X	X	X
Norton Utilities LiveUpdate	X	X	X	X	X
Windows-Laufzeit	X	X	X	X	X
 Verwandte Themen


Speichersensoren

Norton System Doctor enthält folgende Sensoren aus dem Bereich der Speichernutzung: Die Speichersensoren ermöglichen die Echtzeitüberwachung der Speichernutzung. Wenn Sie Anwendungen öffnen, benutzen und schließen sehen Sie unmittelbar die Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Speichers. Sie können auf diese Weise Anwendungen oder Operationen innerhalb von Anwendungen identifizieren, die große Mengen an Speicher beanspruchen.

Windows-Version	95	98	Me	NT	2000
DOS-Speicher	X	X	X
GDI-Ressourcen	X	X	X
Speicherauslastung	X	X	X
Physischer Speicher	X	X	X	X	X
Selektoren (16 Bit)	X	X	X
Größe der Auslagerungsdatei	X	X	X
Nutzung der Auslagerungsdatei	X	X	X
USER-Ressourcen	X	X	X
Virtueller Speicher	X	X	X
 Verwandte Themen


Internet- und Netzwerksensoren

Norton System Doctor enthält folgende Sensoren, die Ihre Netzwerkverbindungen überwachen:

Windows-Version	95	98	Me	NT	2000
Internet-Paketdurchlauf	X	X	X	X	X
Internet-Geschwindigkeitsmesser	X	X	X	X	X
Durchsatz Netzwerklesevorgänge (IPX)	X	X	X	X	X
Durchsatz Netzwerkschreibvorgänge (IPX)	X	X	X	X	X
 Verwandte Themen


Leistungsdatensensoren

Norton System Doctor enthält Sensoren, mit denen Sie die Leistung des Festplatten-Cache  und andere Leistungsdaten von Windows überwachen lassen können. Die Cache-Sensoren können Ihnen bei der Feinabstimmung Ihres Systems helfen, die Leistungsfähigkeit des Festplatten-Cache ermitteln und eine Entscheidungshilfe bei der Aufrüstung des Computers sein. Die Sensoren für die Windows-Leistungsdaten ermöglichen die Anzeige der Windows-eigenen Statistikfunktionen für die verschiedenen Aspekte Ihres Systems.

Windows-Version	95	98	Me	NT	2000
Cache-Treffer	X	X	X	X	X
Nutzung des Cache-Speichers	X	X	X	X	X
Festplattendurchsatz	X	X	X	X	X
Windows-Leistungsdaten	X	X	X
Leistungsdaten				X	X
 Verwandte Themen


Systemsensoren

Norton System Doctor enthält Sensoren, die verschiedene Systemaspekte überwachen:

Batterieleistung

CPU-Auslastung

CrashGuard+

Norton AntiVirus-Definitionen

Norton AntiVirus SE-Prüfung

Offene Dateien

Rescue Disk

Threads

WinDoctor

 Verwandte Themen


Sensor "Batterieleistung"

Dieser Sensor überwacht die noch verbleibende Energie in der Batterie eines tragbaren Computers. Im Laufe der Zeit vermittelt Ihnen dieser Sensors einen Eindruck davon, wie viel Energie Ihr Computer verbraucht und wie oft Sie die Batterie neu aufladen müssen. Sie sollten die Batterieleistung überprüfen, bevor Sie eine Operation starten, die viel Energie verbraucht (alle Operationen, die lange oder häufige Zugriffe auf einen Datenträger erfordern).

Wenn Sie die Alarmfunktion für den Sensor "Batterieleistung" einstellen möchten, beachten Sie bei der Einstellung der entsprechenden Alarmebene die durchzuführenden Arbeiten, Ihre bisherigen Erfahrungen mit der Häufigkeit des Batterieladens und das Alter der Batterien.

Für diesen Sensor muss die Batterieversorgung Ihres Computers zum Microsoft Power Management-API kompatibel sein. Wenn Ihr Computer keine Batterie enthält, die als Energiequelle verwendet wird, zeigt dieser Sensor den Hinweis "Wechselstrom" an.

 Verwandte Themen


Sensor "Cache-Treffer"

Dieser Sensor zeigt, wie viele der Daten, auf die eine Software zugreift, aus dem Cache Ihres Systems und nicht vom Datenträger direkt gelesen werden. "Cache-Treffer" bedeutet, dass der Cache-Speicher die benötigten Daten enthielt. "Cache-Fehlversuche" dagegen bedeutet, dass die Daten vom Datenträger gelesen werden mussten. Da der Cache Teile des RAM ist, kann auf Daten im Cache sehr viel schneller zugegriffen werden als auf Daten auf der Festplatte.

Wenn Ihr Computer 10.000mal Daten von der Festplatte anfordert und diese Daten 7.500mal im Arbeitsspeicher gefunden werden können, liegt die Cache-Trefferrate bei 75 Prozent. Viele Computer können eine Cache-Trefferrate von 99 Prozent erreichen.

Eine niedrige Cache-Trefferrate kann ein Hinweis auf ein oder mehrere der folgenden Bedingungen sein:

Viele Prozesse greifen zur gleichen Zeit auf Daten zu.

Kleiner Cache-Speicherbereich
Die Größe des Cache-Speichers wird von Windows 95 gesteuert und ändert sich dynamisch unter Berücksichtigung der aktuellen Systemanforderungen und der Größe des installierten Arbeitsspeichers (RAM). Sie können mehr Speicher für den Festplatten-Cache zur Verfügung stellen, indem Sie alle Anwendungen schließen, die nicht unbedingt benötigt werden, oder zusätzlichen Speicher installieren.

Sollen die Cache-Fehlversuche und nicht die Cache-Treffer in Prozent angezeigt werden, ändert sich der Name des Sensors in "Cache-Fehlversuche".

 Verwandte Themen


Sensor "Nutzung des Cache-Speichers"

Standardmäßig zeigt dieser Sensor die Menge des physischen Speichers (RAM) an, die für den Festplatten-Cache benutzt wird.

Der Festplatten-Cache ist ein Teil des RAM, der von Windows für die temporäre Speicherung von Daten, die von der Festplatte gelesen werden, reserviert wird. Auf Daten im RAM kann sehr viel schneller zugegriffen werden als auf Daten von der Festplatte, deshalb ist die Leistung Ihres Computer um so besser, je größer der Festplatten-Cache ist.

Die Größe des Cache-Speichers wird von Windows 95 gesteuert und ändert sich dynamisch unter Berücksichtigung der aktuellen Systemanforderungen und der Größe des installierten Arbeitsspeichers (RAM). Sie können mehr Speicher für den Festplatten-Cache zur Verfügung stellen, indem Sie alle Anwendungen schließen, die nicht unbedingt benötigt werden, oder zusätzlichen Speicher installieren.

Die Messung kann in Megabyte, Kilobyte, Byte oder als Prozentanteil der maximalen Cache-Größe, die der Sensor für Ihren Computer aufgezeichnet hat, erfolgen. Sie können über das Kontextmenü  dieses Sensors auch die Registerkarte "Speicher" in System Information öffnen, um detaillierte Angaben über den Speicher Ihres Computers und über die derzeitige Speicherverwendung zu erhalten.

 Verwandte Themen


Sensor "Festplattendurchsatz"

Dieser Sensor mißt, wie schnell Ihr Computer auf Daten, die auf einem Datenträger gespeichert sind, zugreifen kann. Da einige dieser Daten aus dem Festplatten-Cache gelesen werden können, werden die Messwerte sowohl durch die Schnelligkeit des Speichers (RAM) Ihres Systems als auch die Schnelligkeit der Datenträgerzugriffe beeinflusst.

Eine niedrige Festplattendurchsatz kann ein Hinweis auf ein oder mehrere der folgenden Bedingungen sein:

Viele Prozesse  greifen zur gleichen Zeit auf Daten zu.

Kleiner Cache-Speicherbereich
Die Größe des Cache-Speichers wird von Windows 95 gesteuert und ändert sich dynamisch unter Berücksichtigung der aktuellen Systemanforderungen und der Größe des installierten Arbeitsspeichers (RAM). Sie können den Festplatten-Cache vergrößern, indem Sie mehr Speicher in Ihrem Computer installieren.

Die Daten auf dem Datenträger sind stark fragmentiert.

Ihr System arbeitet mit einem langsamen Festplattenlaufwerk.

 Verwandte Themen


Sensor "CPU-Auslastung"

Dieser Sensor mißt, wie lange die CPU Ihres Computers Anweisungen ausführt und vergleicht den Wert mit der ungenutzten Rechenzeit.

Wenn die Auslastung der CPU ständig hoch ist, verwendet eventuell eine Anwendung oder ein anderer Prozess die Ressourcen nicht effektiv oder es sind eventuell zu viele Anwendungen geöffnet. Dieser Sensor hilft Ihnen, die Leistung Ihres Computers zu überwachen, Probleme zu beheben und die Leistung bestimmter Anwendungen und Prozesse zu analysieren.

Es ist nicht ungewöhnlich, wenn die CPU-Auslastung bei einigen Operationen (z.B. beim Laden von Programmen und bei einigen rechenintensiven CAD- und Tabellenkalkulationsoperationen) auf 100% springt. Auch einige 16-bit-Gerätetreiber, die in der CONFIG.SYS oder AUTOEXEC.BAT geladen werden, können dazu führen, dass die Auslastung der CPU dauerhaft hoch bleibt.

Sie können diesen Sensor so einstellen, dass er entweder den Prozentanteil der genutzten oder ungenutzten Rechenzeit anzeigt. Über das Kontextmenü dieses Sensors können Sie System Information öffnen, um weitere Angaben über Ihre CPU zu erhalten oder die Geschwindigkeit Ihres Systems mit dem Benchmark-Test zu ermitteln.

 Verwandte Themen


Sensor "Datum und Uhrzeit"

Dieser Sensor zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit im Norton System Doctor-Fenster. Dieser Sensor ist dann besonders nützlich, wenn Sie Norton System Doctor so eingestellt haben, dass er immer über allen anderen Fenstern liegt.

Dieser Sensor wird im Kalenderformat angezeigt. Sie können die Schriftart verändern, mit der dieser Sensor und der Sensor "Windows-Laufzeit" das Datum anzeigen.

 Verwandte Themen


Sensor "Datenträgeroptimierung"

Dieser Sensor überwacht den Grad der Fragmentierung auf dem Datenträger. Er kann Sie benachrichtigen oder automatisch Speed Disk starten, um den Datenträger zu defragmentieren und zu optimieren, wenn die Fragmentierung einen bestimmten Prozentwert überschreitet.

Fragmentierung kann die Leistung Ihres Computers beeinträchtigen, da sie den Zugriff auf den Datenträger verlangsamt. Je mehr Dateien Sie erstellen, bearbeiten, kopieren oder löschen, um so schneller wird Ihr Datenträger fragmentiert.

Im Eigenschaftenfenster des Sensors können Sie einstellen, ob der Sensor den Prozentsatz des unfragmentierten Speicherplatzes anstelle des fragmentierten anzeigen soll. Sie können außerdem festlegen, wie oft der Sensor ein Laufwerk überprüfen soll und welche Laufwerke überwacht werden sollen. Sie können einen separaten Sensor "Datenträgeroptimierung" für jedes Laufwerk einrichten oder alle lokalen Laufwerke von einem einzigen Sensor überwachen lassen.

Gemäß Voreinstellung zeigt Norton System Doctor eine Sensor "Datenträgeroptimierung" für jedes lokale Festplattenlaufwerk und stellt automatisch eine geeignete Alarmebene ein. Außer Festplatten kann dieser Sensor auch auswechselbare Massenspeichermedien wie Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke von Iomega überwachen.

Die Sensoren "Datenträgeroptimierung" und "Disk Doctor" nehmen beide eine Laufwerksprüfung vor. Norton System Doctor kann die von beiden Sensoren benötigten Informationen in einem einzigen Prüfvorgang einlesen. Wenn Sie die Intervalle für die Prüfung oder Neuprüfung eines Sensors ändern, werden die Einstellungen des anderen Sensors entsprechend angepasst.

 Verwandte Themen


Sensor "Image"

Dieser Sensor überwacht, wann die Image-Daten eines Laufwerks zuletzt gespeichert wurden, und benachrichtigt Sie oder startet automatisch das Programm Image, wenn ein vorgegebener Zeitraum vergangen ist.

Image erstellt eine "Momentaufnahme" wichtiger Datenträgerinformationen für ein lokales Laufwerk. Diese Informationen, das "Abbild" oder "Image" des Laufwerks, werden zur Wiederherstellung formatierter Datenträger sowie gelöschter Dateien oder Ordner verwendet. Um immer aktuelle Informationen zur Verfügung zu haben, sollten Sie Image möglichst häufig ausführen. Ein rotes Ampelsignal bedeutet, dass die in den Alarmeigenschaften des Sensors eingestellte Zeitspanne überschritten ist und Image wieder ausgeführt werden sollte.

Außer Festplatten kann dieser Sensor auch auswechselbare Massenspeichermedien wie Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke von Iomega überwachen.

Auf der Registerkarte "Laufwerk" im Eigenschaftenfenster dieses Sensors können Sie festlegen, wie oft ein Laufwerk überprüft werden soll und welche Laufwerke überwacht werden sollen. Sie können einen separaten Sensor "Image" für jedes Laufwerk einrichten oder alle lokalen Laufwerke mit nicht auswechselbaren Medien von einem einzigen Sensor überwachen lassen. (Sie sollten jedoch nicht mehrere Image-Sensoren einrichten, die alle lokalen Laufwerke gleichzeitig überwachen.)

Wenn Sie die Alarmebene für diesen Sensor ändern, berücksichtigen Sie dabei die Art der durchzuführenden Arbeiten. Je mehr Dateien Sie erstellen, bearbeiten, kopieren oder löschen, desto häufiger sollten Sie Image ausführen.

 Verwandte Themen


Sensor "Disk Doctor"

Dieser Sensor überwacht die logischen Strukturen auf einem lokalen Laufwerk. Er kann Sie benachrichtigen oder automatisch Norton Disk Doctor ausführen, wenn Probleme entdeckt werden. Außer Festplatten kann dieser Sensor auch auswechselbare Massenspeichermedien wie Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke von Iomega überwachen.

Der Sensor sucht in regelmäßigen Abständen nach Fehlern in der Dateizuordnungstabelle (FAT), nach kreuzverbundenen Dateien und nach verlorenen Clustern. Ein rotes Ampelsignal bedeutet, dass schwerwiegende Probleme entdeckt wurden, eine gelbe Ampel bedeutet, dass nur verlorene Cluster entdeckt wurden, eine grüne Ampel zeigt an, dass keine Probleme entdeckt wurden.

Dieser Sensor prüft nicht die Datenträgeroberfläche, den Bootsektor oder die Partitionstabelle. Wenn jedoch Probleme festgestellt wurden, führt Norton Disk Doctor eine vollständige Diagnose des Laufwerks durch und kann die meisten gefundenen Probleme reparieren. (Verwenden Sie den Sensor "Disk Doctor (Oberflächentest)", um regelmäßig die physische Oberfläche Ihrer Datenträger zu prüfen.)

Auf der Registerkarte "Laufwerk" im Eigenschaftenfenster dieses Sensors können Sie festlegen, wie oft ein Laufwerk überprüft werden soll und welche Laufwerke überwacht werden sollen. Sie können einen separaten Sensor "Disk Doctor" für jedes Laufwerk einrichten oder alle lokalen Laufwerke mit nicht auswechselbaren Medien von einem einzigen Sensor überwachen lassen. (Sie sollten jedoch nicht mehrere Disk Doctor-Sensoren einrichten, die alle lokalen Laufwerke gleichzeitig überwachen.) Sie können ebenfalls angeben, wie lange der Sensor nach einer Unterbrechung des Prüfvorgangs aufgrund von Systemaktivitäten warten soll, bevor er die Prüfung wiederholt.

Die Sensoren "Disk Doctor" und "Datenträgeroptimierung" nehmen beide eine Laufwerksprüfung vor. Norton System Doctor kann die von beiden Sensoren benötigten Informationen in einem einzigen Prüfvorgang einlesen. Wenn Sie die Intervalle für die Prüfung oder Neuprüfung eines Sensors ändern, werden die Einstellungen des anderen Sensors entsprechend angepasst.

 Verwandte Themen


Sensor "Speicherplatzüberhang"

Dieser Sensor zeigt die Menge des ungenutzten Speicherplatzüberhangs auf dem Datenträger an.

Das Betriebssystem weist Dateien Speicherplatz in Einheiten festgelegter Größe zu, die als Cluster bezeichnet werden. Die meisten Dateien belegen jedoch weniger physischen Speicherplatz auf dem Datenträger, als das Betriebssystem für sie reserviert hat. Als Überhang wird der Speicherplatz im letzten Cluster einer Datei bezeichnet, der zwar der Datei zugeordnet, aber nicht von Daten belegt ist. Ein Cluster, der einer bestimmten Datei zugeordnet ist, kann nicht von anderen Daten belegt werden, so dass hier Speicherplatz unnütz verschwendet wird.

Das FAT32-Dateisystem benutzt eine kleinere Clustergröße, um diesen Überhang zu verringern.

 Verwandte Themen


Sensor "SMART-Laufwerksstatus"

Dieser Sensor warnt Sie vor einem bevorstehen Versagen der Festplatte und ermöglicht Ihnen dadurch, Ihre Daten rechtzeitig zu sichern und die Festplatte zu ersetzen, bevor Daten verloren gehen.

Neuere IDE-Festplatten verfügen über die eingebaute Self-Monitoring And Reporting Technology (SMART). Sie versetzt diese Laufwerke in die Lage, ihre eigene Funktion zu überwachen und ein bevorstehendes Hardwareversagen anzukündigen. Der Sensor "SMART-Laufwerksstatus" arbeitet mit SMART-Festplatten zusammen, um Sie auf kritische Bedingungen aufmerksam zu machen.

Dieser Sensor unterstützt nur Festplatten, die über eingebaute SMART-Technologie verfügen.

 Verwandte Themen


Sensor "Speicherplatz"

Dieser Sensor überwacht den freien Speicherplatz auf lokalen Festplatten oder Netzlaufwerken. Dieser Sensor hilft Ihnen, im Voraus etwas gegen zu geringen Speicherplatz zu unternehmen, um nicht während der Ausführung von Anwendungen oder während des Erstellens bzw. Kopierens von Dateien in Schwierigkeiten zu geraten. Sie können über das Kontextmenü dieses Sensors auch die Registerkarte "Laufwerk" in System Information öffnen, um zusätzliche Datenträgerinformationen zu erhalten.

Außer Festplatten kann dieser Sensor auch auswechselbare Massenspeichermedien wie Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke von Iomega überwachen. Als Netzwerkverwalter können Sie mit Speicherplatzsensoren auch Netzlaufwerke überwachen lassen.

Wenn Sie die Alarmebene für diesen Sensor ändern, berücksichtigen Sie die Art der durchzuführenden Arbeiten und den aktuell zur Verfügung stehenden Speicherplatz. Wenn Sie z. B. Multimedia- oder Grafikanwendungen ausführen, große Dokumente erstellen oder mit großen Datenbanken arbeiten, verbrauchen Sie sehr schnell große Speichermengen.

Auf der Registerkarte "Laufwerk" im Eigenschaftenfenster dieses Sensors können Sie festlegen, wie oft ein Laufwerk überprüft werden soll und welche Laufwerke überwacht werden sollen. Sie können einen separaten Sensor "Speicherplatz" für jedes Laufwerk einrichten oder alle lokalen Laufwerke von einem einzigen Sensor überwachen lassen. Sie können den Sensor so einrichten, dass er den belegten Speicherplatz anstelle des freien anzeigt.

 Verwandte Themen


Sensor "Disk Doctor (Oberflächentest)"

Dieser Sensor überprüft regelmäßig die Oberfläche eines lokalen Datenträgers (nicht Netzlaufwerke). Er kann Sie benachrichtigen oder automatisch Norton Disk Doctor ausführen, wenn Probleme entdeckt werden. Der Balken in der Sensoranzeige stellt das Fortschritt des aktuellen Oberflächentests dar. Der Sensor "Disk Doctor (Oberflächentest)" hilft Ihnen, Probleme zu vermeiden, die durch Datenträgerfehler entstehen könnten.

Der Sensor prüft die Datenträgeroberfläche während der anderweitig ungenutzten Rechenzeit der CPU, um die Reaktionszeit des Systems nicht zu beeinträchtigen. Wenn ein Oberflächentest durch andere Systemaktivitäten unterbrochen wurde, nimmt der Sensor den Test an der Stelle wieder auf, an der er unterbrochen wurde.

Auf der Registerkarte "Laufwerk" im Eigenschaftenfenster dieses Sensors können Sie festlegen, wie oft ein Laufwerk überprüft werden soll und welche Laufwerke überwacht werden sollen. Sie können einen separaten Sensor "Disk Doctor (Oberfächentest" für jedes Laufwerk einrichten oder alle lokalen Laufwerke mit nicht auswechselbaren Medien von einem einzigen Sensor überwachen lassen. (Sie sollten jedoch nicht mehrere Oberflächentestsensoren einrichten, die alle lokalen Laufwerke gleichzeitig überwachen.) Sie können ebenfalls angeben, wie lange der Sensor nach einer Unterbrechung des Prüfvorgangs aufgrund von Systemaktivitäten warten soll, bevor er die Prüfung wiederholt.

Außer Festplatten kann dieser Sensor auch auswechselbare Massenspeichermedien wie Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke von Iomega überwachen. Als Netzwerkverwalter können Sie Oberflächentestsensoren zur Überwachung von Netzlaufwerken einrichten. Der Sensor kann keine Diskettenlaufwerke überwachen.

 Verwandte Themen


Sensor "DOS-Speicher"

Dieser Sensor überwacht die Verfügbarkeit des konventionellen Speichers Ihres Computers.

Windows lädt alle DOS-Gerätetreiber, die im Realmodus arbeiten, in den DOS-Speicherbereich. Diese Realmodus-Treiber werden in den Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT angegeben. Einige Anwendungen, die für Windows 3.x entwickelt wurden, verwenden ebenfalls den DOS-Speicherbereich, und Realmodus-Treiber verringern den Speicherbereich, der solchen Anwendungen zur Verfügung steht.

Beachten Sie, dass dieser DOS-Speicher nicht derselbe Speicher ist, den Ihnen Windows 95 beim Öffnen eines DOS-Fensters zur Verfügung stellt. Einige ältere 16 Bit-Programme  können nur DOS-Speicher benutzen. Dieser Sensor zeigt die Größe des Speichers an, der für solche Programme verfügbar ist.

Windows 95 ersetzt die meisten Realmodus-Treiber durch virtuelle Gerätetreiber, so dass Ihr System keine Realmodus-Treiber mehr verwenden muss. Die Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT sind nur noch notwendig, um Realmodus-Treiber zu laden oder Parameter für DOS-Fenster einzustellen, z.B. die Form der Eingabeaufforderung.

 Verwandte Themen


Sensor "GDI-Ressourcen"

Dieser Sensor mißt die Verwendung der Graphics Device Interface-Ressourcen (GDI).

Windows benötigt zum Ausführen von Anwendungen freie GDI- und USER-Ressourcen sowie für Windows 3.x-Anwendungen freie Selektoren. Wenn nur noch wenige dieser Ressourcen verfügbar sind, können keine weiteren Anwendungen mehr geöffnet werden, und Sie erhalten Fehlermeldungen, dass zu wenig Speicher zur Verfügung steht. Sie sollten dann nicht benötigte Anwendungen schließen, um Speicher frei zu machen.

Verglichen mit früheren Versionen von Windows, wurde die Verwendung von GDI-Ressourcen in neueren Versionen erheblich erweitert und verbessert, teilweise durch Verwendung von einem neuen 32 Bit-Programmcode für die speicherintensivsten Betriebssystemoperationen. Für den Spooler (Warteschlange), das Drucken, die Schriftenanzeige und viele grafische Operationen z.B. wird jetzt 32 Bit-Programmcode benutzt.

Einige GDI-Ressourcen werden jedoch weiterhin durch älteren 16 Bit-Programmcode bereitgestellt, um die Kompatibilität mit DOS- und Windows 3.x-Anwendungen zu garantieren. Dadurch bleiben jedoch noch einige Einschränkungen von Windows 3.x bestehen. Da jedes Fenster und Dialogfeld, das angezeigt wird, GDI-Ressourcen benötigt, sind sie immer noch begrenzt, besonders wenn Sie viele 16-Bit-Anwendungen benutzen.

Sie können über das Kontextmenü  dieses Sensors auch die Registerkarte "Laufwerk" in System Information öffnen, um zusätzliche Informationen über die Speichernutzung zu erhalten.

 Verwandte Themen


Sensor "Internet-Paketdurchlauf"

Dieser Sensor zeigt die Geschwindigkeit der Internet-Paketübertragung zwischen Ihrem Computer und einer Internet-Site Ihrer Wahl. Der Sensor sendet ein Signal an die Internet-Site und beobachtet, wie lange es dauert, bis eine Antwort empfangen wird. Ein niedrigerer Millisekundenwert für diesen Sensor bedeutet einen schnelleren Durchlauf, d.h. schnellere Kommunikation zwischen Ihrem Computer und der ausgewählten Site.

Wenn Sie den Alarm dieses Sensors aktivieren, werden Sie benachrichtigt, wenn die Internet-Kommunikation zwischen Ihrem Rechner und der angegebenen Site annehmbar schnell ist.

Sie können die Internet-Site (Host-Name oder IP-Adresse) angeben, die der Sensor überwachen soll. Benutzen Sie dazu die Registerkarte "Site" im Eigenschaftenfenster des Sensors. Um mehrere Sites zu überwachen, fügen Sie für jede einen eigenen Sensor hinzu.


Sensor "Internet-Geschwindigkeitsmesser"

Dieser Sensor zeigt die Geschwindigkeit Ihrer Internet-Verbindung zu einer Internet-Site Ihrer Wahl. Der Sensor sendet ein Signal an die Internet-Site und beobachtet, wie lange es dauert, bis eine Antwort empfangen wird. Ein höherer Millisekundenwert für diesen Sensor bedeutet eine langsamere Reaktionszeit zwischen Ihrem Computer und der ausgewählten Site.

Dieser Sensor kann Sie benachrichtigen, wenn die Übertragungsgeschwindigkeit zu einer Site unannehmbar langsam wird.

Sie können die Internet-Site (Host-Name oder IP-Adresse) angeben, die der Sensor überwachen soll. Benutzen Sie dazu die Registerkarte "Site" im Eigenschaftenfenster des Sensors. Um mehrere Sites zu überwachen, fügen Sie für jede einen eigenen Sensor hinzu.


Sensor "Speicherauslastung"

Dieser Sensor informiert über die Nutzung des Computerspeichers, indem er überwacht, wie viel Speicher den laufenden Anwendungen zugesichert wurde.

Wenn der gesamte physische Speicher (RAM) zugesichert wurde, kann Windows weitere Anwendungen öffnen, indem es virtuellen Speicher aus der Auslagerungsdatei zusichert. Anwendungen arbeiten jedoch schneller, wenn sie sich vollständig im RAM befinden, statt teilweise in den virtuellen Speicher auf dem Datenträger ausgelagert zu werden.

Wenn der Sensor eine Speicherauslastung von 50 Prozent meldet, wurde das gesamte RAM zugesichert. Nachfolgende Speicherzusicherungen erfordern die Auslagerung von Daten aus dem RAM in den virtuellen Speicher, wodurch die Computeroperationen verlangsamt werden können.

Wenn dieser Sensor eine hohe Speicherauslastung anzeigt, sollten Sie einige Anwendungen schließen.

 Verwandte Themen


Sensor "Durchsatz Netzwerklesevorgänge"
Sensor "Durchsatz Netzwerklesevorgänge (IPX)"

Dieser Sensor mißt die Geschwindigkeit, mit der Ihr System Daten von einem Novell-Netzlaufwerk liest. Er hilft Ihnen, die Leistung Ihrer Netzwerkadapterkarte und anderer Netzwerkhardware zu ermitteln.

Sie können über das Kontextmenü  dieses Sensors auch die Registerkarte "Laufwerk" in System Information öffnen, um Netzwerkinformationen zu erhalten.

 Verwandte Themen


Sensor "Durchsatz Netzwerkschreibvorgänge"
Sensor "Durchsatz Netzwerkschreibvorgänge (IPX)"

Dieser Sensor mißt die Geschwindigkeit, mit der Ihr System Daten auf ein Novell-Netzlaufwerk schreibt. Er hilft Ihnen, die Leistung Ihrer Netzwerkadapterkarte und anderer Netzwerkhardware zu ermitteln.

Sie können über das Kontextmenü dieses Sensors auch die Registerkarte "Laufwerk" in System Information öffnen, um Netzwerkinformationen zu erhalten.

 Verwandte Themen


Sensor "Norton Protection"

Dieser Sensor zeigt die Anzahl der Dateien, die von Norton Protection geschützt werden. Norton Protection erweitert die Wiederherstellungsfunktionen des Windows-Papierkorbs. Norton Protection ermöglicht auch die Wiederherstellung überschriebener Dateien sowie solcher, die aus einer Windows-Anwendung oder einem DOS-Fenster heraus gelöscht wurden. Solange diese Dateien geschützt werden, können sie nach dem Löschen vollständig wiederhergestellt werden.

Jedes Mal, wenn Sie eine Datei ändern und diese Änderungen speichern, wird die frühere Version der Datei überschrieben und ist für immer verloren. Der Windows-Papierkorb kann solche Dateien nicht wiederherstellen, da sie nicht gelöscht, sondern geändert wurden. Wenn Sie Norton Protection grundsätzlich aktivieren, können Sie frühere Versionen überschriebener Dateien wiederherstellen.


Sensor "Norton Utilities LiveUpdate"

Dieser Sensor erinnert Sie in regelmäßigen Abständen daran, zu überprüfen, ob Updates für die Norton Utilities vorliegen. Der Sensor kann das Programm LiveUpdate starten, das Updates für die Norton Utilities direkt von Symantec herunterlädt, wenn Sie über ein Modem oder eine Internet-Verbindung verfügen.

 Verwandte Themen


Sensor "Offene Dateien"

Dieser Sensor zeigt die Anzahl aller zurzeit auf einem lokalen oder Netzlaufwerk geöffneten Dateien. Windows-Anwendungen und -Prozesse öffnen Dateien während ihrer normalen Ausführung. In Windows gibt es für die Anzahl von Dateien, die zur gleichen Zeit geöffnet sein können, keine Systembegrenzung. Viele offene Dateien können allerdings Ihren Computer langsamer machen

Mit Hilfe dieses Sensors können Sie sowohl die Leistung Ihres Computers als auch bestimmter Anwendungen analysieren (vor allem Datenbankanwendungen, da diese oft sehr viele Dateien öffnen). Eine große Anzahl von geöffneten Dateien kann zum Beispiel die Erklärung für eine zu geringe Cache-Leistung sein.

Richten Sie einen separaten Sensor "Offene Dateien" für jedes Laufwerk ein, das Sie überprüfen möchten.

 Verwandte Themen


Sensor "Physischer Speicher"

Dieser Sensor überwacht die Verwendung des physischen Speichers (RAM) Ihres Computers. Anwendungen arbeiten schneller, wenn Sie physischen Speicher (RAM) statt virtuellen Speicher verwenden können.

Windows benutzt einen Großteil des verfügbaren RAM als Festplatten-Cache, so dass dieser Sensor im allgemeinen nur eine geringe Menge freien RAMs anzeigt. Windows ändert die Größe des Cache dynamisch und gibt RAM frei, wenn es für andere Anwendungen benötigt wird.

Sie können über das Kontextmenü  dieses Sensors auch die Registerkarte "Laufwerk" in System Information öffnen, um zusätzliche Informationen über die Speichernutzung zu erhalten.

 Verwandte Themen


Sensor "Windows-Leistungsdaten"

Diese Sensoren können verschiedene Leistungsdaten anzeigen, die von Windows selbst überwacht werden. Sie überwachen dieselbe Art von Informationen, die auch der Systemmonitor von Windows anzeigt. Sie können mehrere Sensoren hinzufügen, die verschiedene Arten von Leistungsdaten überwachen, und sie zusammen mit den übrigen Sensoren des Norton System Doctor anzeigen lassen. Einige dieser Informationen decken sich mit den Informationen, die von den eigentlichen Norton System Doctor-Sensoren überwacht werden, allerdings verfügen die Sensoren für die Windows-Leistungsdaten nicht über eine Alarmfunktion.

Dieser Sensor bietet Ihnen Zugriff auf mindestens drei Kategorien von Leistungsdaten:

Dateisystem [image] Messungen von Schreib- und Lesevorgängen

Kernel [image] Anzahl der gestarteten virtuellen Maschinen, Anzahl der verwendeten Threads und einen Prozentwert der CPU-Auslastung

Speicher-Manager [image] Messungen, die sich mit der Verwaltung der Windows-Auslagerungsdatei und des virtuellen Speichers befassen

Abhängig von Ihrem System können auch weitere Kategorien, z.B. "Netzwerk", zur Verfügung stehen.

Auf der Registerkarte "Zu überwachendes Element" im Eigenschaftenfenster dieses Sensors werden alle verfügbaren Informationskategorien sowie deren Elemente und eine Beschreibung für jedes Element angezeigt. Es zeigt auch die Titel für großformatige und kleinformatige Sensoren. Sie können diese Titel ggf. ändern.

Richten Sie einen separaten Sensor "Windows-Leistungsdaten" für jedes Element ein, das Sie überwachen möchten.

 Verwandte Themen


Sensor "Rescue Disk"

Dieser Sensor überprüft regelmäßig wichtige Einrichtungsdaten und Startdateien. Er benachrichtigt Sie, wenn diese Daten geändert wurden, und erkennt, ob Ihren Rettungsdisketten neue Dateien hinzugefügt werden müssen.

Ein Rettungsdiskettensatz speichert Kopien dieser wichtigen Dateien auf auswechselbaren Speichermedien. Der Rettungsdiskettensatz wird speziell für Ihren Computer angelegt. Wenn Ihr Computer einmal nicht startet, können Sie ihn mit dem Rettungsdiskettensatz rasch wieder betriebsbereit machen. Wenn Sie den Computer mit dem Rettungsdiskettensatz gestartet haben, können Sie mit Hilfe der Norton Utilities eventuelle Probleme beheben und Ihren Computer wieder voll funktionsfähig machen.

Wenn Ihr System über ein Iomega Zip [image] - oder Jaz [image] -Laufwerk verfügt, können Sie einen Norton Zip-Rettungsdiskettensatz erstellen. Wenn der Computer aufgrund von Problemen nicht normal startet, kann ein solcher Rettungsdiskettensatz verwendet werden, um den Computer in Windows zu starten. In diesem Falle startet automatisch der Wiederherstellungsassistent von Rescue, der Ihnen dabei hilft, Ihr System wieder betriebsbereit zu machen.

Es ist sehr wichtig, dass die Informationen auf Ihren Rettungsdisketten immer auf dem neuesten Stand sind. Der Sensor "Rescue Disk" sorgt dafür, dass diese Informationen aktuell sind, indem er Sie daran erinnert, wenn es Zeit ist, die Rettungsdisketten zu aktualisieren oder startet Rescue Disk automatisch, um die Daten zu aktualisieren, wenn nötig.

Da Computer mit Zip-Laufwerken sowohl Norton Zip-Rettungsdiskettensätze als auch normale erzeugen können, überwacht der Sensor "Rescue Disk" die Informationen nur für den zuletzt erstellten oder aktualisierten Rettungsdiskettensatz. Sie sollten nicht mehrere Rescue Disk-Sensoren im Fenster des Norton System Doctor einrichten.

 Verwandte Themen


Sensor "Selektoren (16 Bit)"

Dieser Sensor überwacht die Verwendung der Selektoren, die 16-Bit-Anwendungen und -Prozesse für die Speicherverwaltung benötigen.

Unter Windows stehen insgesamt 8.192 Selektoren zur Verfügung. Einige Anwendungen verwenden Hunderte von Selektoren. Wenn alle Selektoren belegt sind, erhalten Sie Fehlermeldungen wegen Speichermangels und können keine weiteren 16-Bit-Anwendungen mehr öffnen. Wenn der Alarm ausgelöst wird, sollten Sie alle nicht benötigten Anwendungen schließen.

Da 32-bit-Anwendungen den Speicher in völlig anderer Weise verwalten, verbrauchen sie keine Selektoren.

 Verwandte Themen


Sensor "Größe der Auslagerungsdatei"

Dieser Sensor zeigt an, wie viel Speicherplatz derzeit für die Windows-Auslagerungsdatei reserviert ist. Windows vergrößert und verringert diesen reservierten Speicherplatz  dynamisch je nach den Anforderungen des Systems.

Der Sensor kann die Größe der Auslagerungsdatei in Megabyte, Kilobyte oder Byte oder als Prozentsatz des verfügbaren Speicherplatzes anzeigen. 	Sie können über das Kontextmenü  dieses Sensors auch die Registerkarte "Speicher" in System Information öffnen, um zusätzliche Informationen über die Speichernutzung zu erhalten.

Sie können ein anderes Laufwerk für die Auslagerungsdatei angeben und Mindest- und Höchstwerte für die Größe der Auslagerungsdatei angeben. Wählen Sie dazu den Befehl "Eigenschaften" im Kontextmenü des Desktop-Objekts "Arbeitsplatz", öffnen Sie die Registerkarte "Leistungsmerkmale", und klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche "Virtueller Speicher".

 Verwandte Themen


Sensor "Nutzung der Auslagerungsdatei"

Dieser Sensor zeigt an, wie viel des für die Auslagerungsdatei reservierten Speicherplatzes derzeit zum Speichern temporärer Daten benutzt wird. Die Auslagerungsdatei wird von Windows für die Bereitstellung virtuellen Speichers benutzt. Windows vergrößert und verringert den für die Auslagerungsdatei reservierten Speicherplatz je nach den Anforderungen des Systems. Dieser Sensor zeigt, wie effektiv diesen Anforderungen genüge geleistet wird.

Anwendungen arbeiten schneller, wenn sie sich vollständig im RAM befinden, statt teilweise in den virtuellen Speicher auf dem Datenträger ausgelagert zu werden. Der von der Auslagerungsdatei bereitgestellte virtuelle Speicher ermöglicht die Ausführung von mehr Anwendungen zur gleichen Zeit, als nur mit dem installierten physischen Speicher (RAM) möglich wäre. Die Auslagerung von Daten auf die Festplatte ermöglicht dem Computer auch die Ausführung umfangreicherer Programme.

Der Sensor kann die Größe der Auslagerungsdatei in Megabyte, Kilobyte oder Byte oder als Prozentsatz des verfügbaren Speicherplatzes anzeigen. 	Sie können über das Kontextmenü  dieses Sensors auch die Registerkarte "Speicher" in System Information öffnen, um zusätzliche Informationen über die Speichernutzung zu erhalten.

Sie können ein anderes Laufwerk für die Auslagerungsdatei angeben und Mindest- und Höchstwerte für die Größe der Auslagerungsdatei angeben. Wählen Sie dazu den Befehl "Eigenschaften" im Kontextmenü des Desktop-Objekts "Arbeitsplatz", öffnen Sie die Registerkarte "Leistungsmerkmale", und klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche "Virtueller Speicher".

 Verwandte Themen


Sensor "Threads"

Dieser Sensor überwacht die Anzahl der zurzeit auf Ihrem Computer laufenden Threads.

Die 32-Bit-Teile des Betriebssystems und andere 32-Bit-Anwendungen können ihre Ausführung in einzelne Tasks oder "Threads" aufgliedern. Diese Eigenschaft erlaubt eine maximale Auslastung der CPU-Ressourcen, da Multi-Thread-Anwendungen schneller arbeiten und reagieren. Eine Multi-Thread-Anwendung bietet Ihnen z.B. die Möglichkeit, eine lange Operation wie das Öffnen eines großen Dokuments abzubrechen oder während der Operation zu einer anderen Aufgabe zu wechseln. Eine Multi-Thread-Anwendung kann auch ein Thread für Operationen mit hoher Priorität erstellen, wie z.B. das Reagieren auf Tastatur- oder Mauseingaben, und Threads mit niedriger Priorität für Hintergrundoperationen, wie z.B. der Seitenumbruch eines Dokuments oder die Druckvorbereitung. Laufen jedoch zu viele Threads gleichzeitig, können diese Speicher verschwenden und die CPU verlangsamen.

Der Sensor "Threads" hilft Ihnen, die Leistung Ihres Computers zu analysieren und herauszufinden, wie effektiv 32-Bit-Anwendungen das Multi-Threading einsetzen. Wenn Sie die Alarmebene für diesen Sensor ändern möchten, berücksichtigen Sie die Art der durchzuführenden Arbeiten und den normalerweise verfügbaren Speicher. Haben Sie zum Beispiel mehrere 32-Bit-Anwendungen zur gleichen Zeit geöffnet, werden bereits viele Threads verwendet.

 Verwandte Themen


Sensor "USER-Ressourcen"

Dieser Sensor mißt die Verwendung der USER-Ressourcen.

Windows benötigt zum Ausführen von Anwendungen freie USER- und GDI-Ressourcen  sowie für Windows 3.x-Anwendungen freie Selektoren. Wenn diese Ressourcen erschöpft sind, können keine weiteren Anwendungen mehr geöffnet werden, und Sie erhalten Fehlermeldungen wegen Speichermangels. Wenn die USER-Ressourcen niedrig sind, sollten Sie nicht benötigte Anwendungen schließen, um Speicher frei zu machen.

Verglichen mit früheren Versionen von Windows, wurde die Verwendung von USER-Ressourcen in neueren Versionen erheblich erweitert und verbessert, teilweise durch Verwendung von einem neuen 32 Bit-Programmcode für die speicherintensivsten Betriebssystemoperationen. Einige USER-Ressourcen werden jedoch weiterhin durch älteren 16 Bit-Programmcode bereitgestellt, um die Kompatibilität mit DOS- und Windows 3.x-Anwendungen zu garantieren. Dadurch bleiben jedoch noch einige Einschränkungen von Windows 3.x bestehen. Da jedes Fenster und Dialogfeld, das angezeigt wird, USER-Ressourcen benötigt, sind sie immer noch begrenzt, besonders wenn Sie viele 16-Bit-Anwendungen benutzen.

Sie können über das Kontextmenü dieses Sensors auch die Registerkarte "Laufwerk" in System Information öffnen, um zusätzliche Informationen über die Speichernutzung zu erhalten.

 Verwandte Themen


Sensor "Virtueller Speicher"

Dieser Sensor zeigt an, wie viel Speicherplatz auf dem Datenträger für die Nutzung als virtueller Speicher verfügbar ist. Der potentielle virtuelle Speicher umfaßt den freien Speicherplatz auf der Festplatte sowie den für die Windows-Auslagerungsdatei reservierten Speicherplatz, der momentan nicht zum Speichern temporärer Daten benutzt wird.

Virtueller Speicher ermöglicht die Ausführung von mehr Anwendungen zur gleichen Zeit, als nur mit dem installierten physischen Speicher (RAM) möglich wäre. Die Auslagerung von Daten aus dem RAM auf die Festplatte ermöglicht dem Computer auch die Ausführung umfangreicherer Programme. Wenn nur wenig virtueller Speicher zur Verfügung steht, verlangsamt sich die Computerleistung, laufende Anwendungen arbeiten u.U. nicht einwandfrei, und Sie können keine weiteren Anwendungen starten. Dieser Sensor Ihnen bei der Optimierung der Computerleistung und bei Entscheidungen über die Aufrüstung.

Sie können den für den virtuellen Speicher verfügbaren Festplattenspeicherplatz erhöhen, indem Sie auf dem Laufwerk, auf dem sich die Auslagerungsdatei befindet, zusätzlichen Speicherplatz frei machen oder die Auslagerungsdatei auf ein Laufwerk mit mehr freiem Speicherplatz verlegen. Space Wizard kann Ihnen beim Freimachen von Speicherplatz helfen, indem es nach Dateien sucht, die möglicherweise überflüssig sind, und diese optional löscht, verschiebt oder komprimiert.

Gemäß Voreinstellung zeigt dieser Sensor den für den virtuellen Speicher verfügbaren Speicherplatz in Megabyte an. Sie können auch andere Maßeinheiten einstellen. Der Sensor kann außerdem so eingerichtet werden, dass der für die temporäre Datenspeicherung benutzte Speicherplatz anstelle des freien angezeigt wird.

Sie können über das Kontextmenü dieses Sensors auch die Registerkarte "Speicher" in System Information öffnen, um zusätzliche Informationen über die Speichernutzung zu erhalten.

 Verwandte Themen


Sensor "Norton AntiVirus-Definitionen"

Dieser Sensor zeigt an, ob Ihre Virusdefinitionsdateien auf dem aktuellen Stand sind. Die Aktualität der Virusdefinitionsdateien ist wichtig, damit der Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung" auch neue Viren erkennen kann. Wenn die Definitionen zu alt sind, wird das Ampelsignal auf Rot geschaltet Der Alarm des Sensors erinnert Sie daran, Ihre Virusdefinitionsdateien zu aktualisieren.

Wenn Sie über ein Modem oder eine Internet-Verbindung verfügen, kann der Sensor Symantecs LiveUpdate-Technologie nutzen, um neue Virusdefinitionen herunterzuladen, sobald diese verfügbar sind. Symantec Corporation stellt regelmäßig aktualisierte Virusdefinitionsdatei zur Verfügung, die von Symantecs World Wide Web Site (http://www.symantec.com) und von vielen Online-Diensten heruntergeladen oder im Direktversand von Symantec bezogen werden können.

Beachten Sie bitte, dass ein rotes Ampelsignal nicht bedeutet, dass Ihr System mit einem Virus infiziert ist. Es bedeutet lediglich, dass die Virusdefinitionsdateien veraltet sind. Dieser Sensor wird nur auf Grün geschaltet, wenn die Virusdefinitionen jünger sind als das auf der Registerkarte "Alarm" angegebene Alter.

 Verwandte Themen


Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung"

Dieser Sensor untersucht Ihr System unter Verwendung moderner Antivirentechnologie in regelmäßigen Abständen auf Viren. Norton AntiVirus SE (Starter Edition) ist in die Norton Utilities eingebaut. Es kann die meisten entdeckten Viren auch beseitigen. Das Ampelsignal wird auf Rot geschaltet, wenn ein Virus gefunden wird, und der Sensor kann Sie benachrichtigen oder automatisch die Beseitigung des Virus veranlassen.

Häufige Überprüfungen des Systems können Schäden durch Viren verhindern oder zumindest gering halten.

Im Eigenschaftenfenster dieses Sensors können Sie das Prüfungsverhalten festlegen. Auf der Registerkarte "Zu überprüfende Dateien" im Eigenschaftenfenster dieses Sensors können Sie angeben, welche Dateien auf Viren untersucht werden sollen. Auf der Registerkarte "Laufwerk" können Sie festlegen, wie oft ein Laufwerk überprüft werden soll und welche Laufwerke überwacht werden sollen. Sie können einen separaten Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung" für jedes Laufwerk einrichten oder alle lokalen Laufwerke von einem einzigen Sensor überwachen lassen. (Sie sollten jedoch nicht mehrere Sensoren "Norton AntiVirus SE-Prüfung" einrichten, die alle lokalen Laufwerke gleichzeitig überwachen.)

Für umfassenden Virenschutz empfehlen wir Ihnen die Vollversion von Norton AntiVirus. Norton AntiVirus 4.0 enthält Auto-Protect und die Heuristiktechnologie Bloodhound-Macro, die dafür sorgen, dass Ihr Computer ständig vor Viren geschützt ist.

Auto-Protect überwacht Ihr System kontinuierlich, während Sie damit arbeiten, beobachtet Dateioperationen und alarmiert Sie, wenn virenähnliche Aktivitäten festgestellt werden. Die heuristische Technologie von Bloodhound-Macro stoppt Makroviren [image] selbst unbekannte neue Abarten [image], bevor sie zuschlagen können.

 Verwandte Themen


Informationen über Computerviren

Ein Computervirus ist ein sich selbst reproduzierendes Programm, das geschrieben wurde, um ohne Ihr Wissen oder Einverständnis die Arbeitsweise Ihres Computers zu verändern. Computerviren sind so beschaffen, dass sie sich an andere Programmdateien anhängen und aktiviert werden, wenn diese Programme ausgeführt werden. Solange der Virus aktiv ist, vervielfältigt er sich selbst, indem er sich in andere Programme auf allen verfügbaren Datenträgern kopiert.

Viren können in zwei Formen vorliegen:

Aktiv im Arbeitsspeicher des Computers

Untätig in Dateien und im Bootsektor

Einige Computerviren beschädigen die Daten auf Ihrer Festplatte, indem sie Programme unbrauchbar machen, Dateien löschen oder sogar die Festplatte formatieren.

Ebenso wie bei biologischen Viren können die Auswirkungen von Computerviren tage- oder wochenlang unerkannt bleiben. Einige Viren sind so programmiert, dass sie Ihr zerstörerisches Werk zu bestimmten Tageszeiten oder an einem bestimmten Datum anrichten. Bevor ein Virus Ihrem System einen erkennbaren Schaden zufügt, kann eine infizierte Festplatte bereits zahlreiche Disketten, die Sie in Ihr Diskettenlaufwerk eingelegt haben, infiziert haben. Diese Disketten können wiederum die Festplatten anderer Computer, auf denen sie benutzt werden, infizieren. Auf diese Weise kann sich eine Infektion bereits weit verbreitet haben, bevor tatsächlicher Schaden angerichtet wird.

Beim Ausschalten des Computers werden Viren aus dem Arbeitsspeicher entfernt, aber nicht aus den infizierten Laufwerken und Dateien. Wenn Sie Ihren Computer das nächste Mal benutzen, wird der Virus erneut aktiviert und kann sich weitere Programme anhängen.

Die folgenden Maßnahmen können Ihr System vor Viren schützen:

Benutzen Sie den Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung", der Ihr System während Ihrer Arbeit automatisch auf Viren untersucht.

Benutzen Sie den Sensor "Norton AntiVirus-Definitionen", der dafür sorgt, dass Ihre Virusdefinitionsdateien immer auf dem neuesten Stand sind. Dadurch wird sichergestellt, dass auch neu entdeckte Viren identifiziert werden können.

Erwerben und verwenden Sie ein zuverlässiges Programm zur Erkennung und Beseitigung von Viren, z.B. Norton AntiVirus.

Führen Sie regelmäßig eine Datensicherung Ihrer Festplatte durch.

Verwenden Sie nur legal erworbene Software, und fertigen Sie schreibgeschützte Sicherheitskopien der Disketten an.

Sorgen Sie dafür, dass Sie immer über einen aktuellen Satz von schreibgeschützten Rettungsdisketten verfügen, die Ihnen bei der Wiederherstellung Ihres Systems helfen können, wenn es durch einen Virus beschädigt wurde.

 Verwandte Themen


Was Computerviren anrichten können bzw. nicht können

Viren können:

Programmdateien von Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- oder Betriebssystemprogrammen infizieren sowie Dokumente (z. B. .DOC- oder .DOT-Dateien), die Makros enthalten.

die auf Datenträgern gespeicherten Informationen beschädigen, indem sie sich an spezielle Programme im Startbereich eines Datenträgers (Ladesatz und Hauptladesatz) anhängen.

Dateien und Daten beschädigen.

Viren können nicht:

Hardware beschädigen (z. B. Tastatur oder Monitor), obwohl sie deren Verhalten beeinträchtigen können, so dass beispielsweise die Bildschirmdarstellung verzerrt wird oder eingegebene Zeichen nicht angezeigt werden. Diese Phänomene können auftreten, wenn ein Virus die Programme zur Steuerung der Tastatur oder des Bildschirm infiziert hat.

Datenträger physisch beschädigen.

schreibgeschützte Datenträger infizieren.

 Verwandte Themen


Computervirenarten

Der Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung" erkennt folgende Arten von Viren:

Programmviren [image] Viren, die Programmdateien von Anwendungen oder Betriebssystemprogrammen infizieren.

Bootsektorviren [image] Viren, die den Bootsektor oder Hauptladesatz (Master Boot Record) von Datenträgern infizieren. Wenn Ihr Computer gestartet wird, werden spezielle Ladeprogramme im Startbereich ausgeführt, die zur Vorbereitung des Systems dienen. Auch Datendisketten können Bootsektorviren enthalten. Ein Virus wird aktiviert, wenn Ihr Computer versucht, von einer infizierten Diskette zu starten. Die Aktivierung erfolgt selbst dann, wenn das System nicht von der Diskette gestartet werden kann. Alle Bootsektorviren sind im Arbeitsspeicher aktiv, solange der Computer eingeschaltet ist. solange sie im Speicher sind, können sie sich verbreiten, indem sie Disketten infizieren, auf die Ihr Computer zugreift.

Makroviren [image] Makros sind Computerprogramme, die einfach erstellt werden können, um häufig wiederholte Operationen in Anwendungsprogrammen wie Microsoft Word zu automatisieren. Statt die Operation ständig zu wiederholen, können die Aktionen aufgezeichnet und als Makro gespeichert werden, das bei Bedarf aufgerufen werden kann.
Makroviren sind dazu bestimmt, Dateien zu infizieren, die mit Anwendungsprogramme erstellt werden, die Makros unterstützen. Diese Viren können sich unbemerkt verbreiten, indem sie jede Datei infizieren, die Sie mit dem Anwendungsprogramm speichern, da in Anwendungen wie Microsoft Word Makros möglich sind, die automatisch bei jedem Start von Word ausgeführt werden.

 Verwandte Themen


Lebenszyklus eines Computervirus

Der Zyklus eines Virenbefalls verläuft in drei Phasen: Infektion, Entdeckung und Beseitigung.

In der Infektionsphase infiziert ein Virus eine Datei auf Ihren Computer. Infektionen können verschiedene Quellen haben:

Wieder verwendete Disketten unbekannter Herkunft

Disketten von zu Hause, aus der Schule oder von Freunden

Programme, die vom Internet oder einem Online-Dienst heruntergeladen wurden

Unbemerkt geöffnete oder raubkopierte Software

Vorformatierte Disketten

Ihr Computer kann infiziert werden, wenn Sie das System von einer infizierten Diskette starten, den Computer mit einer versehentlich im Laufwerk zurückgelassenen Diskette neu starten oder ein infiziertes Programm ausführen. Der Virus verbreitet sich durch Austausch von infizierten Disketten oder Programmen oder durch Anmeldung in einem Netzwerk.

In der Entdeckungsphase wird der Virus identifiziert und isoliert. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Ihr Computer sich ungewöhnlich verhält, Dateien fehlen oder Programme nicht funktionieren. Wenn Sie Norton System Doctor einsetzen, können Viren normalerweise vom Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung identifiziert werden, so dass Sie gewarnt werden, bevor Schaden angerichtet wird.

In der Beseitigungsphase wird der Virus von einem Antivirenprogramm wie etwa Norton AntiVirus entfernt, damit er keine weiteren Dateien befallen oder Ihr System beschädigen kann. Nachdem der Virus beseitigt ist, können Sie Ihren Computer säubern, indem Sie Programme neu installieren oder die Dateien mit Hilfe einer nicht infizierten Sicherungskopie wiederherstellen. Nach Wiederherstellung der verlorenen Daten sollten Sie folgende Maßnahmen treffen:

Lassen Sie noch einmal alle Dateien überprüfen, um mögliche Infektionsquellen aufzudecken, bevor Sie andere Programme ausführen.

Lassen Sie alle Disketten überprüfen.

Vernichten Sie Sicherungskopien, die infiziert sein könnten.

Benutzen Sie ständig Norton System Doctor, und aktivieren Sie die Sensoren "Norton AntiVirus SE-Prüfung" und "Norton AntiVirus-Definitionen".

 Verwandte Themen


Sensor "Windows-Laufzeit"

Dieser Sensor zeigt an, wie viel Zeit vergangen ist, seit Windows das letzte Mal gestartet wurde. Diese Information kann hilfreich sein, wenn Sie:

einen Computer mit jemandem teilen

einen Stromausfall feststellen möchten

ein System auf Störungen überprüfen

(z. B. wenn der Computer häufig neu gestartet werden muss)

die Systemleistung Ihres Computers optimieren möchten

(z.B. um herauszufinden, ob die Laufzeit des Computers und der Verbrauch von Speicher oder anderen Ressourcen voneinander abhängen)

wenn Ihre Organisation eine Richtlinie anwendet, nach der Benutzer ihren Computer am Ende eines Tages oder über das Wochenende ausschalten sollen

Dieser Sensor besitzt immer ein Kalenderformat mit der Anzahl von Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden, seit Windows das letzte Mal gestartet wurde. Sie können die Schrift, die dieser Sensor und der Sensor "Datum und Uhrzeit" zur Anzeige des Datums verwendet, ändern.

 Verwandte Themen


Sensor-Informationsfenster

Die meisten Sensoren von Norton System Doctor verfügen über ein Informationsfenster, das die Sensorwerte über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Die Windows-Registrierung speichert die höchsten und niedrigsten Werte eines Sensors sowie andere Messwerte, so dass Sie diese Informationen auch nicht verlieren, wenn Sie Ihren Computer ausschalten. Sie können einen Sensor jederzeit zurücksetzen, wobei Norton System Doctor diese gespeicherten Werte aus der Registrierung löscht.

Einige Sensoren [image] "Datum und Uhrzeit", "Windows-Laufzeit" und die Ampelsensoren [image] besitzen kein Informationsfenster.

 Verwandte Themen


Verbindungen zu anderen Norton Utilities

Einige Sensoren des Norton System Doctor können, wenn die Alarmfunktion aktiviert ist, automatisch die entsprechenden Programme der Norton Utilities öffnen und festgestellte Probleme lösen. Wenn die Fragmentierung eines Datenträger z. B. über einen festgelegten Prozentsatz hinausgeht, öffnet der Sensor "Datenträgeroptimierung" automatisch Speed Disk und defragmentiert den Datenträger.

Viele Sensoren enthalten in ihrem Kontextmenü ein bestimmtes Programm der Norton Utilities. So können Sie z.B. "Image öffnen" im Kontextmenü des Sensors "Image " wählen, um das Programm Image zu starten. Wenn Sie "System Information öffnen" im Kontextmenü eines speicherbezogenen Sensors wählen, wird System Information auf der Registerkarte "Speicher" geöffnet. Laufwerksbezogene Sensoren öffnen System Information auf der Registerkarte "Laufwerk".

Zusätzlich verfügen die Menüleiste von Norton System Doctor und alle Kontextmenüs der Sensoren über das Untermenü "Utilities", aus dem Sie auch andere Programme der Norton Utilities auswählen können.

 Verwandte Themen


Wann sollte man einen Sensor verbergen?

Sie sollten einen Sensor verbergen, wenn Sie sich nur dann für den aktuellen Wert eines bestimmten Sensors interessieren, wenn er die festgelegte Alarmebene erreicht hat, oder wenn Sie nur an Langzeitstatistiken der Werte des Sensors interessiert sind.

Durch das Verbergen eines Sensors wird er einfach im Norton System Doctor-Fenster nicht mehr angezeigt. Ein verborgener Sensor arbeitet aber dennoch weiter. Er pflegt die Messinformationen für das Informationsfenster und kann Sie auch weiterhin auf eine Alarmbedingung aufmerksam machen.

Wenn Sie einen Alarm für einen verborgenen Sensor einstellen, sollten Sie nicht die Option "Keine Alarmaktion" verwenden, da sonst der Alarm nicht bemerkt werden kann.

 Verwandte Themen


Wann sollte man einen Sensor zurücksetzen?

Die meisten Sensoren bewahren die aufgezeichneten Informationen der Werte von einer Windows-Sitzung zur anderen auf. Die höchsten und niedrigsten Werte werden im Informationsfenster des Sensors angezeigt.

Sie können die höchsten und niedrigsten Werte des Sensors jederzeit auf Null zurücksetzen, indem Sie auf den Befehl "Zurücksetzen" des Sensors klicken. Wenn Sie z.B. die CPU-Auslastung während der Laufzeit einer bestimmten Anwendung überwachen möchten, richten Sie den Sensor "CPU-Auslastung" ein, wählen dessen Befehl "Zurücksetzen" aus und öffnen dann die gewünschte Anwendung.

Durch Einrichten einer zweiten Instanz desselben Sensors der nicht zurückgesetzt wird, können Sie gleichzeitig auch die kumulierten höchsten und niedrigsten Werte überwachen.

Sensoren, die nicht über aufgezeichnete Information verfügen, z.B. "Datum und Uhrzeit" und "Rescue Disk", besitzen keinen Befehl "Zurücksetzen".

Sie können die Eigenschaften eines Sensors auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie auf den einzelnen Registerkarten des Eigenschaftenfensters auf die Befehlsschaltfläche "Standard" klicken.

 Verwandte Themen


Wann sollte man Norton System Doctor zurücksetzen?

Sie können alle Norton System Doctor-Einstellungen jederzeit auf ihre Standardwerte zurücksetzen. Auf diese Weise werden nur die Standardsensoren verwendet, diese Sensoren besitzen die Standardeinstellungen, ihre aufgezeichneten Informationen werden auf Null zurückgesetzt, und das Norton System Doctor-Fenster besitzt wieder die Standardeinstellungen. Dieses globale Zurücksetzen ist ratsam, wenn Sie Norton System Doctor schnell wieder in einen bekannten Zustand versetzen möchten.

 Verwandte Themen


Wann sollte man einen Sensor aktualisieren?

Mit dem Befehl "Aktualisieren" aktualisiert der Sensor seine Werte sofort, ohne auf den festgelegten Zeitpunkt zum Aktualisieren zu warten. Wenn Sie z.B. vermuten, dass ein bestimmter Datenträger ein Problem hat und der Sensor "Disk Doctor" alle fünf Minuten eine Überprüfung des Datenträgers durchführt, können Sie den Befehl "Aktualisieren" im Kontextmenü des Sensors "Disk Doctor" wählen, um sofort eine Überprüfung durchzuführen.

Wählen Sie "Aktualisieren" im Kontextmenü eines Sensors, um diesen zu aktualisieren.

 Verwandte Themen


Konfiguration des Norton System Doctor

Obwohl Norton System Doctor für die Durchführung seiner Arbeit nur wenig oder keine Aufmerksamkeit benötigt, haben Sie dennoch die Möglichkeit sein Aussehen und sein Verhalten anzupassen.

Folgende Einrichtungsmöglichkeiten stehen für Norton System Doctor zur Verfügung:

 Sensoren hinzufügen oder entfernen

  Position der Sensoren ändern

  Sensorgröße ändern

  Alarmverhalten steuern

  Anzeige der Titel- und Menüleiste und des Symantec-Logo steuern

  Benutzerdefinierte Anzeigeschemata erstellen

  Benutzerdefinierte Konfigurationen für Norton System Doctor erstellen

  Sensoranzeige konfigurieren

 Norton System Doctor verankern und automatisch verbergen

  Sensoren verbergen

 Norton System Doctor ständig sichtbar machen

 Verwandte Themen


Sensoralarm

Die meisten Sensoren verfügen über eine Alarmfunktion, die Sie so einstellen können, dass der Alarm ausgelöst wird, wenn die überwachte Bedingung einen kritischen Wert erreicht. Die Alarmfunktion kann Sie durch eine Meldung benachrichtigen, die eine Korrekturmaßnahme vorschlägt. Wenn der Sensor sichtbar ist, kann eine Änderung der Farben auf einen Alarmfall hinweisen. Optional kann der Sensor bei Auslösen des Alarms eine von Ihnen angegebene Audiodatei abspielen.

Sie können einzelne Sensoren verbergen, ohne sie aus dem Fenster des Norton System Doctor zu entfernen. Verborgene Sensoren überwachen Ihr System weiterhin und benachrichtigen Sie beim Eintritt einer Alarmbedingung. Sie werden jedoch nicht mit den anderen Sensoren angezeigt.

Viele Sensoren können automatisch Korrekturmaßnahmen ergreifen, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Beispiele:

Wenn ein Fehler auf einem Datenträger entdeckt wurde, kann automatisch Norton Disk Doctor gestartet werden, um das Problem zu beheben.

Wenn die Image-Informationen in letzter Zeit nicht aktualisiert wurden, kann Image automatisch gestartet werden, um die Informationen aufzufrischen.

Wenn der Speicherplatz auf dem Datenträger knapp wird, kann Space Wizard automatisch gestartet werden, um überflüssige oder mehrfach vorhandene Dateien zu entfernen.

Die Alarmfunktion von Norton System Doctor kann Ihnen auch bei der Leistungssteigerung Ihres Computers behilflich sein. Sie können z.B. die Alarmfunktionen so einstellen, dass Sie darauf aufmerksam gemacht werden, wenn Ihr Datenträger sehr fragmentiert ist, wenn die Cache-Leistung Ihres Systems unter einen bestimmten Wert fällt und wenn die Auslastung des physischen Speichers (RAM) hoch ist.

Wenn Sie eine Alarmebene festlegen, berücksichtigen Sie die aktuelle Verwendung der vom Sensor gemessenen Ressourcen. Ansonsten wird der Alarm zu häufig oder nicht häufig genug ausgelöst. Die Standardeinstellungen für die Alarmauslösung sollten für die meisten Systeme geeignet sein.

Sie können für alle Sensoren einen Alarm einstellen, außer für die Sensoren "Datum und Uhrzeit", "Windows-Laufzeit" und "Windows-Leistungsdaten".

 Verwandte Themen


Höchstwerte von Sensoren

Die meisten Sensoren haben absolute Höchstwerte (Maximum), bei denen es sich um den höchstmöglichen Wert für diesen Sensor handelt. Der absolute Höchstwert für den Sensor "Physischer Speicher" ist z. B. der installierte RAM-Speicher Ihres Computers, und der absolute Höchstwert für den Sensor "Speicherplatz" ist der gesamte Speicherplatz des Datenträgers. Norton System Doctor verwendet die absoluten Höchstwerte, wenn die Daten im Informationsfenster des Sensors angezeigt werden.

Einige Norton System Doctor-Sensoren verfügen nicht über absolute Höchstwerte. Der Sensor "Threads" z.B. zeigt die Anzahl der aktuell laufenden Threads. Die obere Grenze der Anzahl von Threads, die verwendet werden können, hängt von vielen Faktoren ab, die mit der Leistung und der Konfiguration eines Computers zusammenhängen.

Verfügt ein Sensor nicht über einen absoluten Höchstwert, kann Norton System Doctor den höchsten gelesenen Wert als Maximum verwenden, oder Sie können ein eigenes Maximum als eine Sensoreigenschaft festlegen.

 Verwandte Themen


Hinweise für Netzwerkverwalter

Norton System Doctor verfügt über eine Reihe von Sensoren, die Ihnen helfen, die Leistung und Nutzung eines Netzwerks zu überwachen:

Der Sensor "Speicherplatz" überwacht den verfügbaren oder belegten Speicherplatz auf den Netzlaufwerken (wie auf den lokalen Festplatten).

Der Sensor "Offene Dateien" überwacht die Anzahl der geöffneten Dateien auf den Netzlaufwerken (wie auf den lokalen Festplatten).

Der Sensor "Durchsatz Netzwerklesevorgänge (IPX)" mißt die Geschwindigkeit, mit der ein bestimmter Computer Daten von einem Netzlaufwerk über die Netzwerkadapterkarte liest.

Der Sensor "Durchsatz Netzwerkschreibvorgänge (IPX)" mißt die Geschwindigkeit, mit der ein bestimmter Computer Daten auf ein Netzlaufwerk über die Netzwerkadapterkarte schreibt.

Die Sensoren für "Windows-Leistungsdaten" bietet spezielle Informationen für Ihren Netzwerktyp. Einige Beispiele für die verfügbaren Netzwerkkategorien sind (sofern sie auf Ihr Netzwerk anwendbar sind): "IPX/SPX-kompatibles Protokoll", "Microsoft Netzwerk-Server", "NCP Redirector und SMB Redirector".

Andere Sensoren von Norton System Doctor sind auch bei der Suche nach Netzwerkproblemen hilfreich. Wenn Sie z.B. herausfinden möchten, warum die Netzwerkleistung auf einem Computer langsamer ist als auf anderen vergleichbaren, helfen Ihnen viele der Sensoren, die Belastungen durch Prozesse und Möglichkeiten zu vergleichen.

Um genaue Netzwerkinformationen zu erhalten, verwenden Sie das Programm System Information.

 Verwandte Themen


Befehlszeilenoptionen für Norton System Doctor

Wählen Sie den Befehl "Ausführen" im Startmenü, um Norton System Doctor von der Befehlszeile aus zu starten. Verwenden Sie dabei folgende Syntax:

SYSDOC32 /RESET

/RESET	Setzt alle Einstellungen in Norton System Doctor zurück und verwendet nur die Standardsensoren mit ihren Standardeigenschaften.

 Verwandte Themen


Sensoren hinzufügen oder entfernen
So können Sie Sensoren hinzufügen oder entfernen

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

So fügen Sie einen Sensor hinzu

1	Öffnen Sie das Menü "Sensor" im Norton System Doctor-Fenster, oder wählen Sie "Sensor hinzufügen" im Kontextmenü eines beliebigen Sensors.

2	Wählen Sie den Sensor, den Sie hinzufügen möchten, aus einem der Untermenüs aus.
Wenn Sie einen Leistungsdatensensor hinzufügen, wählen Sie die Kategorie und das Element der Information aus, die Sie überwachen möchten.

So entfernen Sie einen Sensor

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

2	Wählen Sie "Entfernen" im Kontextmenü.

 Verwandte Themen


Sensoreigenschaften einstellen
So stellen Sie die Sensoreigenschaften ein

Über die Sensoreigenschaften können Sie das Verhalten und die Darstellung der Sensoren beeinflussen. Sie können festlegen, wie oft der Sensor Ihr System überprüft, die Ebene für die Auslösung des Alarms angeben und Norton System Doctor mitteilen, was im Alarmfall zu tun ist. Sie können auch das Aussehen der Sensoranzeige einstellen.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor, dessen Eigenschaften Sie ändern möchten.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte für die Eigenschaften, die Sie ändern möchten.

Sie können auch "Eigenschaften" im Kontextmenü des Sensors oder im Menü "Bearbeiten" im Programmfenster wählen.

 Verwandte Themen


Sensoren im Norton System Doctor-Fenster anordnen
So ordnen Sie die Sensoren im Norton System Doctor-Fenster an

Sie können die Sensoren in beliebiger Reihenfolge anordnen.

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

Ziehen Sie einen Sensor mit der Maus an die gewünschte Position im Norton System Doctor-Fenster.

Um einen Sensor zu ziehen, setzen Sie den Mauszeiger auf den Sensor, drücken die linke Maustaste und halten sie fest und bewegen dann die Maus.

 Verwandte Themen


Informationsfenster eines Sensors anzeigen
So lassen Sie das Informationsfenster eines Sensors anzeigen

Das Sensorinformationsfenster zeigt Änderungen der Sensormesswerte über einen bestimmten Zeitraum an. Die meisten Sensoren verfügen über ein solches Informationsfenster.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor, dessen Informationsfenster Sie anzeigen möchten.

3	Wählen Sie "Sensorinformationsfenster" im Kontextmenü.

Das Informationsfenster ist nicht für alle Sensoren verfügbar.

 Verwandte Themen


Titel- und Menüleiste anzeigen oder verbergen
So können Sie die Titel- und Menüleiste anzeigen oder verbergen

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

Wählen Sie "Titelleiste anzeigen" und "Symantec-Logo anzeigen" im Menü "Ansicht" des Norton System Doctor oder im Menü "Ansicht" im Kontextmenü eines Sensors. Diese Menüeinträge werden durch Klicken abwechselnd aktiviert und wieder deaktiviert.

Sie können auch auf einen freien Bereich im Fenster des Norton System Doctor klicken, um die Titel- und Menüleiste ein- bzw. auszuschalten.

Titel- und Menüleiste können nicht angezeigt werden, wenn das Programmfenster verankert wurde.

 Verwandte Themen


Alarm eines Sensors aktivieren und deaktivieren
So aktivieren und deaktivieren Sie den Alarm eines Sensors

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

So aktivieren Sie den Alarm eines Sensors

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

2	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

3	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Aktivieren" im Gruppenfeld "Alarmeinstellungen".

So deaktivieren Sie den Alarm eines Sensors

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

2	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

3	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Aktivieren" im Gruppenfeld "Alarmeinstellungen".

Wenn Sie einen Sensor deaktivieren, kann die definierte Alarmaktion nicht ausgeführt werden, wenn die Alarmbedingung eintritt, und auch die Sensoranzeige kann die Alarmbedingung nicht signalisieren.

 Verwandte Themen


Sensoren verbergen und wieder anzeigen
So können Sie Sensoren verbergen und wieder anzeigen

Sie können einzelne Sensoren des Norton System Doctor verbergen, die aber dennoch die Überwachung des Systems fortsetzen. Verborgene Sensoren benachrichtigen Sie nach wie vor oder führen die definierte Alarmaktion aus, wenn der Alarm ausgelöst wird.

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

So verbergen Sie einen Sensor

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor, den Sie verbergen möchten.

2	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

3	Klicken Sie auf die Registerkarte "Format".

4	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Verborgen" im Gruppenfeld "Sensorgröße".

So lassen Sie alle verborgenen Sensoren wieder anzeigen

Klicken Sie auf "Verborgene Sensoren" im Menü "Ansicht".

Dieser Menüeintrag wird durch Klicken abwechselnd aktiviert und wieder deaktiviert.

So lassen Sie einen einzelnen verborgenen Sensor wieder anzeigen

1	Klicken Sie auf "Verborgene Sensoren" im Menü "Ansicht", um alle verborgenen Sensoren anzuzeigen.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor, den Sie wieder anzeigen möchten.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Format".

5	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Verborgen" im Gruppenfeld "Sensorgröße".

6	Klicken Sie erneut auf "Verborgene Sensoren" im Menü "Ansicht", um alle anderen als "Verborgen" gekennzeichneten Sensoren wieder auszublenden.

 Verwandte Themen


Norton System Doctor ständig sichtbar machen
So machen Sie Norton System Doctor ständig sichtbar

Sie können Norton System Doctor ständig als oberstes Fenster anzeigen lassen, um ihn jederzeit im Blick zu haben.

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

Wählen Sie "Immer im Vordergrund" im Menü "Ansicht" des Norton System Doctor oder im Menü "Ansicht" im Kontextmenü  eines Sensors.

 Verwandte Themen


Norton System Doctor verankern und automatisch verbergen
So können Sie Norton System Doctor verankern und automatisch verbergen

Sie können auf Ihrem Desktop Platz sparen, indem Sie Norton System Doctor verankern und automatisch verbergen.

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

So verankern Sie Norton System Doctor

Klicken Sie auf "Verankern" im Menü "Ansicht".

So lösen Sie die Verankerung von Norton System Doctor

1	Klicken Sie mir der rechten Maustaste an beliebiger Stelle im Fenster des Norton System Doctor.

2	Wählen Sie "Ansicht" im Kontextmenü.

3	Klicken Sie auf "Verankern".

So lassen Sie Norton System Doctor automatisch verbergen

Klicken Sie auf "Automatisch im Hintergrund" im Menü "Ansicht". Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn das Fenster des Norton System Doctor verankert wurde.

Norton System Doctor und die Task-Leiste von Windows können nicht beide automatisch in den Hintergrund gestellt werden, wenn Sie an derselben Seite des Bildschirms verankert sind.

 Verwandte Themen


Windows-Leistungsdaten überwachen
So überwachen Sie Windows-Leistungsdaten

Die Sensoren für die Windows-Leistungsdaten stellen die vom Systemmonitor von Windows überwachten Informationen in Norton System Doctor dar.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie auf das Menü "Sensor" im Fenster des Norton System Doctor.

3	Bewegen Sie die Maus auf "Leistung".

4	Wählen Sie "Windows-Leistungsdaten" im Untermenü.

5	Wählen Sie die Kategorie und das Informationselement, das Sie überwachen wollen.

Fügen Sie einen separaten Sensor für alle Leistungsdaten hinzu, die Sie überwachen möchten.

 Verwandte Themen


Programme der Norton Utilities aus Norton System Doctor öffnen
So öffnen Sie Programme der Norton Utilities aus Norton System Doctor

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie auf das Menü "Utilities" im Fenster des Norton System Doctor.

3	Bewegen Sie die Maus auf die gewünschte Programmkategorie.

4	Klicken Sie auf den Namen des Programms, das Sie öffnen möchten.

 Verwandte Themen


Sensoren in Norton System Doctor zurücksetzen
So setzen Sie Sensoren in Norton System Doctor zurück

Die meisten Sensoren verfügen über ein Informationsfenster, das die Änderungen in den Messwerten über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Sie können einen Sensor jederzeit zurücksetzen, um die aufgezeichneten Messwerte zu löschen. Sie können außerdem die Eigenschaften eines Sensors wieder auf die ursprünglichen Standardeinstellungen zurücksetzen oder Norton System Doctor zurücksetzen, um nur die Standardsensoren anzeigen zu lassen.

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

So setzen Sie die Messwerte eines Sensors zurück

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

2	Wählen Sie "Zurücksetzen" im Kontextmenü.

So setzen Sie die Eigenschaften eines Sensors auf die Standardeinstellungen zurück

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

2	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

3	Klicken Sie auf die Registerkarte für die Eigenschaften, die Sie zurücksetzen möchten.

4	Klicken Sie auf "Standard".

So setzen Sie Norton System Doctor auf die Standardsensoren zurück

1	Wählen Sie "Optionen" im Menü "Ansicht".

2	Klicken Sie auf die Registerkarte "Aktive Sensoren".

3	Klicken Sie auf "Standard".

 Verwandte Themen


Alarmeigenschaften eines Sensors einstellen
So stellen Sie die Alarmeigenschaften eines Sensors ein

Über die Alarmeigenschaften können Sie einen Alarm aktivieren, die Eben für die Alarmauslosung einstellen und festlegen, was Norton System Doctor im Alarmfall zu tun hat.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Nehmen Sie auf der Registerkarte "Alarm" die gewünschten Einstellungen vor.

Um den Alarm zu aktivieren, muss das Kontrollkästchen "Aktivieren" ausgewählt sein. Überprüfen Sie auch, ob eine sinnvolle Alarmebene eingestellt ist, so dass der Alarm nicht zu häufig oder zu selten ausgelöst wird. Klicken Sie auf der Registerkarte "Alarm" auf die Befehlsschaltfläche "Standard", um die Alarmeigenschaften auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

 Verwandte Themen


Laufwerk für einen Sensor einstellen
So stellen das Laufwerk für einen Sensor ein

Sensoren, die Laufwerksbedingungen überwachen können für die Überwachung eines beliebigen lokalen Festplattenlaufwerks Ihres Computer eingestellt werden. Die meisten dieser Sensoren können auch so eingestellt werden, dass sie alle lokalen Festplattenlaufwerke gleichzeitig überwachen und Sie benachrichtigen, wenn auf einem der Laufwerke eine Alarmbedingung festgestellt wird.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor, für den Sie das Laufwerk einstellen möchten.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Laufwerk". 	Die Registerkarte "Laufwerk" ist nicht für alle Sensoren verfügbar.

So überwachen Sie alle lokalen Festplattenlaufwerke

Klicken Sie auf "Alle lokalen Festplattenlaufwerke überwachen" (nicht für alle Sensoren verfügbar).

So überwachen Sie ein einzelnes Laufwerk

1	Klicken Sie auf "Einzelnes Laufwerk überwachen" (nicht für alle Sensoren verfügbar).

2	Wählen Sie das zu überwachende Laufwerk auf der Liste.

 Verwandte Themen


Diagrammtyp eines Sensors ändern
So ändern Sie den Diagrammtyp eines Sensors

Norton System Doctor bietet eine Reihe verschiedener Darstellungsformen für Sensoren.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Format".

5	Wählen Sie im Listenfeld "Diagrammtyp" die gewünschte Darstellungsform für den Sensor aus.

Nicht alle Sensoren können Informationen im Diagrammformat anzeigen.

 Verwandte Themen


Höchstwert eines Sensors einstellen
So stellen Sie den Höchstwert eines Sensors ein

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Messung".

5	Geben Sie im Gruppenfeld "Maximalwertmessung" den gewünschten Wert im Feld "Maximum" ein.

Der Maximalwert kann nicht bei allen Sensoren eingegeben werden.

 Verwandte Themen


Messmethode eines Sensors einstellen
So stellen Sie die Messmethode eines Sensors ein

Viele Sensoren zeigen ihre Messwert entweder als tatsächliche gemessene Werte oder als Mittelwerte an. Bei den Mittelwerten werden die neueren Messwerte des Sensors stärker gewichtet.

1	Klicken Sie hier  [image], um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Messung".

5	Klicken Sie im Gruppenfeld "Messmethode" auf die gewünschte Option.

Nur die Sensoren, die Informationen in Diagrammformat anzeigen, verfügen über diese Eigenschaft.

 Verwandte Themen


Sensorgröße einstellen
So stellen Sie die Sensorgröße ein

Sie können zwischen kleinformatiger und großformatiger Sensordarstellung wählen. Großformatige Sensoren haben dieselbe Höhe wie kleinformatige, sind aber doppelt so breit.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Format".

5	Klicken Sie im Gruppenfeld "Sensorgröße" auf "Groß" oder "Klein".

Sie können auch das Verhältnis von Höhe und Breite der Sensoren einstellen, indem Sie "Optionen" im Menü "Ansicht" wählen und die Einstellungen mit den Schiebereglern auf der Registerkarte "Darstellung" vornehmen. Diese Einstellung bezieht sich auf alle Sensoren, während sich die Auswahl von Groß- oder Kleinformat nur auf einen einzelnen Sensor bezieht.

 Verwandte Themen


Maßeinheit eines Sensors einstellen
So stellen Sie die Maßeinheit eines Sensors ein

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Format".

5	Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit im Gruppenfeld "Sensorskala".

Für einige Sensoren können Sie die Maßeinheit nicht ändern, da sie entweder die Informationen nicht im Diagrammformat anzeigen oder für sie nur eine Einheit zur Verfügung steht.

 Verwandte Themen


Aktualisierungsintervall eines Sensors einstellen
So stellen Sie das Aktualisierungsintervall eines Sensors ein

Für viele Sensoren können Sie einstellen, wie oft die Messwerte aktualisiert werden sollen.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Messung".

5	Ziehen Sie den Schieberegler "Intervall für Sensoraktualisierung" an die gewünschte Position.

In der Regel fahren Sie mit den Standardeinstellungen für diese Option am besten.
Jede Sensormessung braucht einen kleinen Teile der Systemressourcen. Wenn der Abstand zwischen den Messungen zu kurz ist, braucht der Sensor mehr Systemressourcen, ohne unbedingt neue Informationen zu bieten. Wenn der Abstand zwischen den Messungen zu groß ist, werden Probleme möglicherweise erst verspätet erkannt.

 Verwandte Themen


Startoptionen für Norton System Doctor einstellen
So stellen Sie Startoptionen für Norton System Doctor ein

Sie können Norton System Doctor automatisch beim Start von Windows laden lassen. Sie können Norton System Doctor auch grundsätzlich minimiert (als Symbol in der Task-Leiste) ausführen lassen.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Wählen Sie "Optionen" im Menü "Ansicht".

3	Klicken Sie auf die Registerkarte "Fenstereinstellungen".

So lassen sie Norton System Doctor minimiert ausführen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Minimiert ausführen" im Gruppenfeld "Startoptionen". Norton System Doctor minimiert sich selbst automatisch, wenn er das nächste Mal startet. Auch wenn Norton System Doctor minimiert ist, arbeitet er wie gewohnt.

So starten Sie Norton System Doctor automatisch mit Windows

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Automatisch mit Windows starten" im Gruppenfeld "Startoptionen". Norton System Doctor startet automatisch beim nächsten Start von Windows.

 Verwandte Themen


Sensormesswerte aktualisieren
So aktualisieren Sie Sensormesswerte

Sie können die Anzeige eines Sensors jederzeit aktualisieren, um die aktuellsten Werte anzuzeigen. Bei Datenträger- und Virensensoren wird dadurch eine neue Prüfung des Systems gestartet.

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor.

2	Wählen Sie "Aktualisieren" im Kontextmenü.

 Verwandte Themen


Benutzerdefinierte Konfigurationen verwenden
So verwenden Sie benutzerdefinierte Konfigurationen

Sie können mehrere verschiedene benutzerdefinierte Konfigurationen für Norton System Doctor erstellen und für unterschiedliche Überwachungsaufgaben einsetzen.

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

So speichern Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration

Wählen Sie "Konfiguration speichern unter" im Menü "Datei", um die Konfiguration unter einem neuen Namen zu speichern. Die Konfiguration wird zur neuen Standardkonfiguration, die automatisch beim Öffnen von Norton System Doctor benutzt wird.

So öffnen Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration

1	Wählen Sie "Konfiguration öffnen" im Menü "Datei".

2	Wählen Sie die Konfigurationsdatei aus, die Sie öffnen möchten.

 Verwandte Themen


Anzeigeschemata erstellen
So erstellen Sie Anzeigeschemata

Mit Anzeigeschemata können Sie das Gesamterscheinungsbild von Norton System Doctor verändern. Sie können beliebig viele Schemata anlegen und jederzeit von einem zum anderen umschalten.

Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu öffnen

So stellen Sie die Sensorabmessungen ein

1	Wählen Sie "Optionen" im Menü "Ansicht".

2	Stellen Sie mit den Schiebereglern auf der Registerkarte "Darstellung" die Höhe und Breite des Mustersensors ein.

Diese Abmessungen gelten für alle Sensoren und werden mit dem Anzeigeschema gespeichert, während sich die Einstellung für Groß- oder Kleinformat nur auf den einzelnen Sensor bezieht und in einer benutzerdefinierten Konfiguration gespeichert wird.

So stellen Sie Farben, Schriftarten und Hintergrundbilder für die Sensoren ein

1	Wählen Sie "Optionen" im Menü "Ansicht".

2	Wählen Sie im Listenfeld "Element" auf der Registerkarte "Darstellung" die Sensorkomponente aus, für die Sie die Farbe oder Schriftart ändern möchten.

3	Klicken Sie auf "Farbe" oder "Schriftart".

4	Geben Sie im Feld "Grafikhintergrund" den Pfad und Namen einer Bitmap-Datei (.BMP) ein, oder klicken Sie auf das Ordnersymbol, um eine Grafikdatei auszuwählen.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Ihre Grafikanzeige auf mehr als 256 Farben eingestellt ist.

So speichern Sie ein Anzeigeschema

Sie können die Einstellungen für die Sensorabmessungen, Farben, Schriftarten und Hintergrundgrafik als Anzeigeschema speichern und jederzeit wieder verwenden.

Klicken Sie auf der Registerkarte "Darstellung" auf "Speichern unter", und geben sie einen Namen für Ihre Einstellungen ein. Sie können das Anzeigeschema auf der Registerkarte "Darstellung" jederzeit ändern.

 Verwandte Themen


Dateien für die Virenprüfung festlegenadding
So legen Sie Dateien für die Virenprüfung fest

Sie können festlegen, welche Dateitypen auf Viren geprüft werden sollen.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu öffnen

2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung".

3	Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Zu überprüfende Dateien".

So fügen Sie einen neuen Dateityp für die Virenprüfung

1	Klicken Sie auf "Hinzufügen".

2	Geben Sie die Dateierweiterung für den neuen Dateityp ein.

So entfernen Sie einen Dateityp aus der Virenprüfung

1	Wählen Sie die Erweiterung des Dateityps in der Liste aus.

2	Klicken Sie auf "Entfernen".

 Verwandte Themen


Sensor "Festplattendurchsatz"

Dieser Sensor mißt, wie schnell Ihr Computer auf Daten, die auf einem Datenträger gespeichert sind, zugreifen kann. Da einige Daten bereits in den Festplatten-Cache geladen sind (ein Teil des Arbeitsspeichers, der zum temporären Speichern von Daten vom Datenträger reserviert ist), wird der Messwert sowohl durch die Geschwindigkeit des RAM als auch die der Festplattenzugriffe beeinflusst.


Sensor "Speicherplatz"

Zeigt die Menge des freien Speicherplatzes auf einem lokalen oder Netzlaufwerk.


Sensor "Threads"

Zeigt die Anzahl der aktuell auf dem Computer verwendeten Threads (Unterprozesse). Laufen zu viele Threads gleichzeitig, können diese Speicher verschwenden und die CPU verlangsamen.


Sensor "Speicherauslastung"

Dieser Sensor informiert über die Nutzung des Computerspeichers, indem er überwacht, wie viel Speicher den laufenden Anwendungen zugesichert wurde.

Wenn der gesamte physische Speicher (RAM) zugesichert wurde, kann Windows weitere Anwendungen öffnen, indem es virtuellen Speicher aus der Auslagerungsdatei zusichert. Anwendungen arbeiten jedoch schneller, wenn sie sich vollständig im RAM befinden.

Wenn dieser Sensor eine hohe Speicherauslastung anzeigt, sollten Sie einige Anwendungen schließen.


Sensor "Physischer Speicher"

Zeigt, wie viel physischer Speicher (RAM, Arbeitsspeicher) frei ist. Windows benutzt einen Großteil des verfügbaren RAM als Festplatten-Cache, so dass dieser Sensor im allgemeinen nur eine geringe Menge freien RAMs anzeigt. Windows ändert die Größe des Cache dynamisch und gibt RAM frei, wenn es für andere Anwendungen benötigt wird.


Sensor "Größe der Auslagerungsdatei"

Zeigt an, wie viel Speicherplatz derzeit für die Windows-Auslagerungsdatei reserviert ist. Windows vergrößert und verringert diesen reservierten Speicherplatz dynamisch je nach den Anforderungen des Systems.


Sensor "CPU-Auslastung"

Zeigt die Zeit, in der die CPU (der Zentralprozessor) Befehle ausführt im Vergleich zu der Zeit, in der sie auf Befehle wartet.

Es ist nicht ungewöhnlich, wenn die CPU-Auslastung bei einigen Operationen (z.B. beim Laden von Programmen) auf 100% springt. Auch einige 16-bit-Gerätetreiber, die in der CONFIG.SYS oder AUTOEXEC.BAT geladen werden, können dazu führen, dass die Auslastung der CPU dauerhaft hoch bleibt.


Sensor "Cache-Treffer"

Zeigt, wie viele der Daten, auf die eine Software zugreift, aus dem Cache Ihres Systems gelesen werden. Daten, die nicht im Cache-Speicher gefunden werden, müssen vom Datenträger gelesen werden, was deutlich länger dauert.


Sensor "Durchsatz Netzwerklesevorgänge (IPX)"

Zeigt die Geschwindigkeit, mit der Ihr System Daten von einem Novell-Netzlaufwerk liest.


Sensor "Durchsatz Netzwerklesevorgänge (IPX)"

Zeigt die Geschwindigkeit, mit der Ihr System Daten auf ein Novell-Netzlaufwerk schreibt.


Sensor "Windows-Leistungsdaten"

Zeigt verschiedene Leistungsdaten, die von Windows selbst bereitgestellt werden. Diese Sensoren zeigt dieselbe Art von Informationen, die auch der Systemmonitor von Windows anzeigt. Sie können mehrere Sensoren hinzufügen, um verschiedenen Leistungsdaten zu überwachen. Einige dieser Informationen decken sich mit den Informationen, die von den eigentlichen Norton System Doctor-Sensoren überwacht werden, allerdings verfügen die Sensoren für die Windows-Leistungsdaten nicht über eine Alarmfunktion.


Sensor "Nutzung des Cache-Speichers"

Zeigt die Menge des physischen Speichers (RAM) an, der für den Festplatten-Cache benutzt wird.


Sensor "Offene Dateien"

Zeigt die Anzahl aller zurzeit auf einem lokalen oder Netzlaufwerk geöffneten Dateien. Viele offene Dateien können Ihren Computer langsamer machen


Sensor "GDI-Ressourcen"

Zeigt, wie viele der Speicherressourcen, die dem Graphics Device Interface (GDI) von Windows zugeordnet sind, zur Verfügung stehen. Um Anwendungen ausführen zu können, benötigt Windows GDI-Ressourcen. Wenn diese Ressourcen erschöpft sind, können keine weiteren Anwendungen mehr geöffnet werden, und Sie erhalten Fehlermeldungen wegen Speichermangels. Sie sollten dann nicht benötigte Anwendungen schließen, um Speicher frei zu machen.


Sensor "USER-Ressourcen"

Zeigt, wie viele der USER-Speicherressourcen in Windows zur Verfügung stehen. Ein Teil der USER-Ressourcen muss aus einem Speicherbereich fester Größe heraus zugeordnet werden. Dieser Sensor mißt, wie viel dieses Bereichs frei ist.


Sensor "Selektoren (16 Bit)"

Zeigt die Anzahl der verfügbaren 16-Bit-Selektoren. 16-Bit-Anwendungen unter Windows erfordern 16-Bit-Selektoren für die Speicherverwaltung.

Unter Windows stehen insgesamt 8.192 Selektoren zur Verfügung. Einige Anwendungen verwenden Hunderte von Selektoren. Wenn alle Selektoren belegt sind, erhalten Sie Fehlermeldungen wegen Speichermangels und können keine weiteren 16-Bit-Anwendungen mehr öffnen. Wenn der Alarm ausgelöst wird, sollten Sie alle nicht benötigten Anwendungen schließen.


Sensor "DOS-Speicher"

Zeigt, wie viel konventioneller Speicher (die unteren 640 KB des Arbeitsspeichers (RAM) Ihres Computers frei ist.

Windows lädt alle DOS-Gerätetreiber, die im Realmodus arbeiten, in den DOS-Speicherbereich. Einige Anwendungen, die für Windows 3.x entwickelt wurde, sind ebenfalls auf den DOS-Speicherbereich angewiesen. Realmodus-Treiber reduzieren die für diese Anwendungen verfügbare Speichermenge. Wenn nicht genügend DOS-Speicher verfügbar ist, können Sie einige Anwendungen möglicherweise nicht ausführen.


Sensor "Batterieleistung"

Zeigt die noch verbleibende Energie in der Batterie eines tragbaren Computers.


Sensor "Windows-Laufzeit"

Zeigt an, wie viel Zeit vergangen ist, seit Windows das letzte Mal gestartet wurde.


Sensor "Datum und Uhrzeit"

Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit im Norton System Doctor-Fenster.


Sensor "Datenträgeroptimierung"

Zeigt den Grad der Fragmentierung auf dem Datenträger. Dieser Sensor kann Sie benachrichtigen oder automatisch Speed Disk starten, um den Datenträger zu defragmentieren und zu optimieren, wenn die Fragmentierung einen bestimmten Prozentwert überschreitet.


Sensor "Disk Doctor"

Überwacht die Integrität der Dateizuordnungstabelle, der Ordnerstruktur und der Struktur komprimierter Laufwerke (sofern vorhanden). Der Sensor durchsucht ein Laufwerk in regelmäßigen Abständen nach Fehlern in der Dateizuordnungstabelle (FAT), nach kreuzverbundenen Dateien und nach verlorenen Clustern.

Ein rotes Ampelsignal bedeutet, dass schwerwiegende Probleme entdeckt wurden, eine gelbe Ampel bedeutet, dass nur verlorene Cluster entdeckt wurden, eine grüne Ampel zeigt an, dass keine Probleme entdeckt wurden.

Verwenden Sie den Sensor "Disk Doctor (Oberflächentest)", um die Oberfläche eines Datenträgers auf Fehler zu überprüfen.


Sensor "Image"

Dieser Sensor überwacht, wann die Image-Daten eines Laufwerks zuletzt gespeichert wurden, und benachrichtigt Sie oder startet automatisch das Programm Image, wenn ein vorgegebener Zeitraum vergangen ist. Image erstellt eine "Momentaufnahme" wichtiger Datenträgerinformationen für ein lokales Laufwerk. Diese Informationen, das "Abbild" oder "Image" des Laufwerks, werden zur Wiederherstellung formatierter Datenträger sowie gelöschter Dateien oder Ordner verwendet.

Ein rotes Ampelsignal bedeutet, dass die in den Alarmeigenschaften des Sensors eingestellte Zeitspanne überschritten ist und Image wieder ausgeführt werden sollte.


Sensor "Rescue Disk"

Dieser Sensor überprüft regelmäßig wichtige Einrichtungsdaten und Startdateien. Er benachrichtigt Sie, wenn diese Daten geändert wurden, und erkennt, ob Ihren Rettungsdisketten neue Dateien hinzugefügt werden müssen.

Ein Rettungsdiskettensatz speichert Kopien dieser wichtigen Dateien auf auswechselbaren Medien (Diskette, Zip [image] - oder Jaz [image] -Disks). Wenn Ihr Computer einmal nicht startet, können Sie ihn mit dem Rettungsdiskettensatz rasch wieder betriebsbereit machen. Wenn Sie den Computer mit dem Rettungsdiskettensatz gestartet haben, können Sie mit Hilfe der Norton Utilities eventuelle Probleme beheben und Ihren Computer wieder voll funktionsfähig machen.

Es ist sehr wichtig, dass die Informationen auf Ihren Rettungsdisketten immer auf dem neuesten Stand sind. Der Sensor "Rescue Disk" kann Sie benachrichtigen oder Rescue Disk automatisch starten, wenn eine Aktualisierung der Informationen erforderlich ist. Sie sollten nicht mehrere Rescue Disk-Sensoren im Fenster des Norton System Doctor einrichten.


Sensor "Disk Doctor (Oberflächentest)"

Dieser Sensor überprüft regelmäßig die Oberfläche eines lokalen Datenträgers. Der Balken in der Sensoranzeige stellt das Fortschritt des aktuellen Oberflächentests dar. Der Sensor kann Sie benachrichtigen oder automatisch Norton Disk Doctor ausführen, wenn ein Oberflächenfehler festgestellt wird, und dadurch Probleme verhindern, die aus einem Versagen der Festplatte entstehen könnten.


Sensor "Norton AntiVirus-Definitionen"

Dieser Sensor zeigt an, ob Ihre Virusdefinitionsdateien auf dem aktuellen Stand sind. Wenn sichergestellt werden soll, dass bei der Virenprüfung auch neuere Viren erkannt werden, müssen Sie die Virusdefinitionsdateien immer aktuell halten.

Wenn Sie über ein Modem oder eine Internet-Verbindung verfügen, kann der Sensor Symantecs LiveUpdate-Technologie nutzen, um automatisch neue Virusdefinitionen herunterzuladen. Symantec Corporation stellt regelmäßig aktualisierte Virusdefinitionsdatei zur Verfügung, die von Symantecs World Wide Web Site  und von vielen Online-Diensten heruntergeladen oder im Direktversand von Symantec bezogen werden können.

Bitte beachten Sie, dass ein rotes Ampelsignal nicht bedeutet, dass Ihr System mit einem Virus infiziert ist. Es bedeutet lediglich, dass Ihre Virusdefinitionsdateien veraltet sind. Dieser Sensor wird nur auf Grün geschaltet, wenn die Virusdefinitionen jünger sind als das auf der Registerkarte "Alarm" im Eigenschaftenfenster des Sensors angegebene Alter.


Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung"

Untersucht Ihr System unter Verwendung moderner Antivirentechnologie in regelmäßigen Abständen auf Viren. Es kann die meisten entdeckten Viren auch beseitigen. Das Ampelsignal wird auf Rot geschaltet, wenn ein Virus gefunden wird, und der Sensor kann Sie benachrichtigen oder automatisch die Beseitigung des Virus veranlassen.


Sensor "SMART-Laufwerksstatus"

Warnt Sie vor einem bevorstehen Versagen der Festplatte und ermöglicht Ihnen dadurch, Ihre Daten rechtzeitig zu sichern und die Festplatte zu ersetzen, bevor Daten verloren gehen.

Neuere IDE-Festplatten verfügen über die eingebaute Self-Monitoring And Reporting Technology (SMART). Sie versetzt diese Laufwerke in die Lage, ihre eigene Funktion zu überwachen und ein bevorstehendes Hardwareversagen anzukündigen. Der Sensor "SMART-Laufwerksstatus" arbeitet mit SMART-Festplatten zusammen, um Sie auf kritische Bedingungen aufmerksam zu machen.

Dieser Sensor unterstützt nur Festplatten, die über eingebaute SMART-Technologie verfügen.


Sensor "Speicherplatzüberhang"

Zeigt die Menge des ungenutzten Speicherplatzüberhangs auf dem Datenträger an.

Das Betriebssystem weist Dateien Speicherplatz in Einheiten festgelegter Größe zu, die als Cluster bezeichnet werden. Die meisten Dateien belegen jedoch weniger physischen Speicherplatz auf dem Datenträger, als das Betriebssystem für sie reserviert hat. Als Überhang wird der Speicherplatz bezeichnet, der zwar einer Datei zugeordnet, aber nicht von Daten belegt ist. Da dieser Speicherplatz einer bestimmten Datei zugeordnet ist, kann er nicht von anderen Daten belegt werden, so dass hier Speicherplatz unnütz verschwendet wird. Dieser Überhang kann verringert werden, indem man eine kleinere Clustergröße benutzt.


Sensor "Norton Protection"

Dieser Sensor zeigt die Anzahl der Dateien, die von Norton Protection geschützt werden. Norton Protection erweitert die Wiederherstellungsfunktionen des Windows-Papierkorbs. Norton Protection ermöglicht auch die Wiederherstellung überschriebener Dateien sowie solcher, die aus einer Windows-Anwendung oder einem DOS-Fenster heraus gelöscht wurden. Solange diese Dateien geschützt werden, können sie nach dem Löschen vollständig wiederhergestellt werden.


Sensor "Norton Utilities LiveUpdate"

Dieser Sensor erinnert Sie in regelmäßigen Abständen daran, zu überprüfen, ob Updates für die Norton Utilities vorliegen. Der Sensor kann das Programm LiveUpdate starten, das Updates für die Norton Utilities direkt von Symantec herunterlädt, wenn Sie über ein Modem oder eine Internet-Verbindung verfügen.


Sensor "Internet-Paketdurchlauf"

Zeigt die Geschwindigkeit der Internet-Paketübertragung zwischen Ihrem Computer und einer Internet-Site Ihrer Wahl.


Sensor "Internet-Geschwindigkeitsmesser"

Zeigt die Geschwindigkeit Ihrer Internet-Verbindung zu einer Internet-Site Ihrer Wahl.


Zeigt an, wie kleinformatige Sensor mit den aktuelle Darstellungsoptionen aussehen. Das Großformat ist grundsätzlich doppelt so breit. Mit den horizontalen und vertikalen Schiebereglern können Sie die Abmessungen des Sensors einstellen.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dessen Skala, um die Höhe für alle Sensoren einzustellen.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dessen Skala, um die breite für alle kleinformatigen Sensoren einzustellen. Norton System Doctor stellt die breite für großformatige Sensoren automatisch auf das Doppelte dieses Werts ein.


Listet die verfügbaren Anzeigeschemata auf. Ein Schema definiert die Abmessungen, Farben und Schriftarten der Sensoren sowie eine Hintergrundgrafik für das Fenster des Norton System Doctor. Sie können eines der aufgelisteten Schemata benutzen oder ein eigenes definieren und zu der Liste hinzufügen.

Diese Funktion der Hintergrundgrafik ist nur aktiv, wenn Ihre Grafikanzeige auf mehr als 256 Farben eingestellt ist.


Speichert die aktuellen Einstellungen für Abmessungen, Farben und Schriftarten der Sensoren und für die Hintergrundgrafik als Anzeigeschema unter dem von Ihnen eingegebenen Namen. Sie können in Norton System Doctor jederzeit zwischen den Anzeigeschemata umschalten.

Diese Funktion der Hintergrundgrafik ist nur aktiv, wenn Ihre Grafikanzeige auf mehr als 256 Farben eingestellt ist.


Löscht das ausgewählte Schema.


Ermöglicht die Einstellung der Farbe für das ausgewählte Sensorelement.


Listet die einzelnen Elemente auf, aus denen ein Sensor sich zusammensetzt. Klicken Sie auf eine Komponente, um deren Farbe oder Schriftart zu ändern.


Ermöglicht die Einstellung der Schriftart für Text oder Kalendertext.


Geben Sie den Pfad- und Dateinamen einer Bitmap-Datei ein, die als Hintergrundbild der Sensoren benutzt werden soll, oder klicken Sie auf das Ordnersymbol [image], um nach einer Bitmap-Datei zu suchen.

Diese Funktion der Hintergrundgrafik ist nur aktiv, wenn Ihre Grafikanzeige auf mehr als 256 Farben eingestellt ist.


Ermöglicht die Auswahl einer Bitmap-Datei, die als Hintergrundbild der Sensoren benutzt werden soll.

Diese Funktion der Hintergrundgrafik ist nur aktiv, wenn Ihre Grafikanzeige auf mehr als 256 Farben eingestellt ist.


Setzt alle Eigenschaften für die Darstellung der Sensoren in Norton System Doctor auf die Standardeinstellungen zurück.


Zeigt die zurzeit aktiven Sensoren in der Reihenfolge, wie sie im Norton System Doctor-Fenster erscheinen.


Bewegt den in dem Listenfeld ausgewählten Sensor um eine Position nach oben. Im Norton System Doctor-Fenster wird dann diese neue Reihenfolge der Sensoren verwendet.


Bewegt den in dem Listenfeld ausgewählten Sensor um eine Position nach unten. Im Norton System Doctor-Fenster wird dann diese neue Reihenfolge der Sensoren verwendet.


Zeigt das Norton System Doctor-Fenster immer über allen anderen Fenstern Ihres Desktop.


Legt fest, ob die Titel- und Menüleiste im Fenster des Norton System Doctor angezeigt werden. Wenn Titel- und Menüleiste verborgen sind, können Sie diese wieder sichtbar machen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Sensor klicken und die Option "Titelleiste" im Menü "Ansicht" wählen.

Durch Doppelklicken auf eine freie Stelle im Fenster des Norton System Doctor können Sie die Titel- und Menüleiste ein- und ausschalten.


Legt fest, ob das Symantec-Logo an der Seite des Norton System Doctor-Fensters angezeigt wird.


Verbirgt das Norton System Doctor-Fenster, indem es zu einer dünnen grauen Linie am Bildschirmrand reduziert wird. Wenn Sie den Mauszeiger auf diese Linie bewegen, wird das Fenster wiederhergestellt.

Damit die Funktion "Automatisch im Hintergrund" wirksam wird, müssen Sie das Fenster verankern. Norton System Doctor und die Task-Leiste von Windows können nicht beide automatisch in den Hintergrund gestellt werden, wenn Sie an derselben Seite des Bildschirms verankert sind.


Der Befehl "Automatisch im Hintergrund" ist nur verfügbar, wenn das Fenster des Norton System Doctor verankert wurde.

Norton System Doctor und die Task-Leiste von Windows können nicht beide automatisch in den Hintergrund gestellt werden, wenn Sie an derselben Seite des Bildschirms verankert sind.


Verankert das Fenster des Norton System Doctor an einer Seite des Bildschirms. Sie können das verankerte Fenster an eine beliebige der vier Bildschirmseiten ziehen. Obwohl die Menüleiste verborgen ist, können Sie auf alle Menüoptionen zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken, um das Kontextmenü zu öffnen. Sie können die Sensoren innerhalb des verankerten Fenster verschieben, indem Sie die Strg-Taste festhalten, während Sie den Sensor an die neue Position ziehen.


Öffnet Norton System Doctor automatisch bei jedem Start von Windows.


Öffnet Norton System Doctor automatisch minimiert (als Symbol in der Task-Leiste). Klicken Sie auf das Symbol, um das Fenster wieder auf seine ursprüngliche Größe zu bringen.


Setzt alle Fenstereigenschaften des Norton System Doctor auf die Standardeinstellungen zurück.


Listet alle Sensoren von Norton System Doctor auf. Wählen Sie die Sensoren, die im Fenster des Norton System Doctor angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf "Hinzufügen".


Listet alle augenblicklich aktiven Sensoren von Norton System Doctor auf.


Fügt die im Listenfeld "Verfügbare Sensoren" ausgewählten Sensoren in das Listenfeld "Aktuelle Sensoren" ein. Diese Sensoren werden im Programmfenster angezeigt und beginnen mit der Überwachung Ihres Systems, wenn Sie auf OK oder "Übernehmen" klicken.

(Diese Befehlsschaltfläche ist erst verfügbar, wenn Sie im Listenfeld "Verfügbare Sensoren" einen Sensor ausgewählt haben.)


Ermöglicht die Einstellung der Eigenschaften für den im Listenfeld "Aktuelle Sensoren" ausgewählten Sensor.

(Diese Befehlsschaltfläche ist erst verfügbar, wenn Sie im Listenfeld "Aktuelle Sensoren" einen Sensor ausgewählt haben.)


Entfernt die ausgewählten Sensoren aus dem Listenfeld "Aktuelle Sensoren". Diese Sensoren werden deaktiviert und aus dem Fenster des Norton System Doctor entfernt, wenn Sie auf OK oder "Übernehmen" klicken. Sie können die Sensoren jederzeit wieder im Listenfeld "Verfügbare Sensoren" auswählen und hinzufügen.

(Diese Befehlsschaltfläche ist erst verfügbar, wenn Sie im Listenfeld "Aktuelle Sensoren" einen Sensor ausgewählt haben.)


Zeigt nur die Standardsensoren im Norton System Doctor-Fenster an.


Zeigt an, wie der Sensor mit den derzeit gewählten Einstellungen aussehen wird.


Setzt die Formateigenschaften dieses Sensors auf die Standardeinstellungen zurück.


Listet die für diesen Sensor verfügbaren Diagrammtypen auf. Für Sensoren, die Informationen in Form eines Diagramms anzeigen, stehen folgende Diagrammtypen zur Verfügung:

Balkendiagramme

Analoge Pegel ähnlich einer Tankuhr

Histogramme, die mehrere über einen bestimmten Zeitraum gemessene Werte darstellen

Digitale Anzeigen

Diese Liste wird deaktiviert für Sensoren, die Informationen nicht in Diagrammform darstellen.


Zeigt den Sensor im Großformat.


Zeigt den Sensor im Kleinformat.


Verbirgt den Sensor, so dass er im Norton System Doctor-Fenster nicht angezeigt wird. Er ist aber dennoch weiterhin aktiv und löst im Bedarfsfall einen Alarm aus, wenn die Alarmfunktion aktiviert wurde.


Der Sensor zeigt den noch verfügbaren Anteil der überwachten Ressource. Die Beschriftung des Sensors gibt an, was angezeigt wird. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sie für einen Sensor keine Bedeutung hat.


Der Sensor zeigt den belegten Anteil der überwachten Ressource. Die Beschriftung des Sensors gibt an, was angezeigt wird. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sie für einen Sensor keine Bedeutung hat.


Der Sensor zeigt, wie viel Prozent der Dateien auf dem überwachten Laufwerk fragmentiert sind. Dateien werden als fragmentiert bezeichnet, wenn nicht alle Daten einer Datei in nebeneinander liegenden Clustern gespeichert sind, so dass es länger dauert, diese Daten einzulesen.


Der Sensor zeigt, wie viel Prozent der Dateien auf dem überwachten Laufwerk unfragmentiert sind. Dateien sind unfragmentiert, wenn alle Daten einer Datei in nebeneinander liegenden Clustern gespeichert sind, wodurch sie schneller eingelesen werden können als fragmentierte Daten.


Klicken Sie auf den Pfeil, um die für diesen Sensor verfügbaren Maßeinheiten anzuzeigen. Wählen Sie aus der Liste die Einheit, die für diesen Sensor benutzt werden soll. Die Beispielgrafik verwendet die ausgewählte Einheit. Dieses Dropdown-Listenfeld ist nicht verfügbar, wenn für diesen Sensor keine Maßeinheiten verfügbar sind.


Setzt die Formateigenschaften dieses Sensors auf die Standardeinstellungen zurück.


Schaltet den Alarm für diesen Sensor ein. Heben Sie die Auswahl auf, um den Alarm zu deaktivieren. Wenn ein Alarm aktiv ist, wird die Alarmaktion ausgelöst, wenn die Alarmbedingung eintritt.


Legt die Alarmebene fest [image] den Grenzwert, bei dessen Erreichen der Alarm ausgelöst wird. Wenn Sie den Schieberegler verändern, wird auch der Wert in dem Texteingabefeld entsprechend geändert.

Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.


Ermöglicht das Einstellen der Alarmebene [image] des Grenzwerts, bei dessen Erreichen der Alarm ausgelöst wird.


Klicken Sie auf den Pfeil, um die für die Alarmebene dieses Sensor verfügbaren Maßeinheiten anzuzeigen. Klicken Sie auf die Einheit, die sie verwenden möchten. Dieses Dropdown-Listenfeld ist nicht verfügbar, wenn für diesen Sensor keine Maßeinheiten verfügbar sind.


Zeigt an, wie der Sensor mit den derzeit gewählten Alarmeinstellungen aussehen wird.


Zeigt eine Markierung der Alarmebene in der Anzeige des Sensors. Wird der Grenzwert über- oder unterschritten, wechselt der Sensor die Farbe und die Alarmaktion wird ausgeführt.

Sie können den Schieberegler unten verwenden, um die Alarmebene zu ändern.


Verhindert, dass bei Auslösen des Alarms Meldungen angezeigt werden. Wenn der Alarm ausgelöst wird, ändert der Sensor lediglich seine Farbe.


Veranlaßt den Sensor, eine Meldung anzuzeigen, wenn der Alarm ausgelöst wird. Diese Meldungen machen Sie auf kritische Bedingungen aufmerksam. Sie empfehlen auch Korrekturmaßnahmen, um die Alarmbedingung zu beseitigen und die Leistungsfähigkeit des Computers wiederherzustellen.


Geben Sie ein, nach wie vielen Minuten die Alarmmeldung wiederholt werden soll. Wenn Sie ein Meldungsfenster schließen, zeigt Norton System Doctor dieselbe Meldung nach der hier angegebenen Zeit erneut an, wenn die Alarmbedingung bis dahin nicht beseitigt wurde.


Veranlaßt Norton System Doctor, automatisch Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn der Alarm ausgelöst wird, indem er das geeignete Programm der Norton Utilities startet.

Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.


Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des für automatische Reparaturen benutzten Programms der Norton Utilities.

Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.


Veranlaßt Norton System Doctor, beim Erreichen der Alarmbedingung die angegebene Audiodatei (.WAV oder .MID) abzuspielen. Geben Sie den Namen der Audiodatei in das Feld links ein, oder klicken Sie auf das Ordnersymbol [image], um nach einer Audiodatei zu suchen.


Geben Sie hier den Namen einer Audiodatei (.WAV oder .MID) ein, die bei Erreichen der Alarmbedingung abgespielt wird. Dieses Texteingabefeld ist nur verfügbar, wenn auch die Option "Audiodatei" ausgewählt ist.


Klicken Sie hier, um nach dem Namen einer Audiodatei (.WAV oder .MID) zu suchen, die bei Erreichen der Alarmbedingung abgespielt wird.


Spielt die im Textfeld angegebene Wave- oder Midi-Datei ab.


Ermöglicht die Festlegung eines Zeitintervalls für die Auslösung des Alarms bei der Überwachung des Alters der Image-Informationen, der Rettungsdisketten oder der Virusdefinitionen. Geben Sie an, wie oft der Alarm ausgelöst werden soll. Der Alarm kann Sie daran erinnern, Image (für den Sensor "Image ") oder Rescue Disk (für den Sensor "Rescue Disk") auszuführen, oder führt bei entsprechender Einstellung das Programm automatisch aus.


Enthält die Maßeinheiten für den Sensorgrenzwert. Mögliche Einheiten sind Minuten, Stunden, Tage und Wochen.


Löst keinen Alarmbedingung aus, wenn nur verlorene Cluster gefunden wurden.


Setzt die Alarmeigenschaften dieses Sensors auf die Standardeinstellungen zurück.


Ziehen Sie den Schieberegler, um festzulegen, wie oft der Sensor seine Messwerte aktualisiert. Der Text unter dem Regler zeigt die aktuelle Einstellung an.


Zeigt den aktuellen Wert, den der Sensor festgestellt hat.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sie für diesen Sensor keine Bedeutung hat.


Veranlaßt den Sensor, einen Mittelwert anzuzeigen, der zugunsten der neueren Messwerte gewichtet wird.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sie für diesen Sensor keine Bedeutung hat.


Veranlaßt Norton System Doctor, selbständig den Maximalwert für diesen Sensor zu setzen. Zu Beginn ist der Maximalwert der Wert in dem Texteingabefeld "Maximum". Mißt der Sensor einen Wert, der höher ist als dieser Maximalwert, wird dieser neue höchste Wert das Maximum. Norton System Doctor zeigt den Maximalwert in dem Informationsfenster und verwendet ihn zur Berechnung des Prozentanteils der freien oder belegten Sensorressourcen.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Sensor einen absoluten Höchstwert hat.


Setzt den Maximalwert auf den Wert in Textfeld "Maximum" eingegebenen Wert. Norton System Doctor zeigt den Maximalwert in dem Informationsfenster und verwendet ihn zur Berechnung des Prozentanteils der freien oder belegten Sensorressourcen.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Sensor einen absoluten Höchstwert hat.


Ermöglicht Ihnen, einen oberen Grenzwert für diese Messwerte dieses Sensors einzugeben.

Wenn die Option "Steuerung durch System Doctor" ausgewählt ist, ist dieser Wert die Anfangsobergrenze. Liest der Sensor einen Wert, der höher als dieser Anfangswert ist, wird der Maximalwert auf diesen höheren gelesenen Wert gesetzt.

Wenn die Option "Festen Maximalwert verwenden" ausgewählt ist, so ist der Wert dieses Texteingabefelds ständig der Maximalwert, unabhängig von dem höchsten Wert, den der Sensor aufzeichnet.

Norton System Doctor zeigt den Maximalwert im Informationsfenster des Sensors und verwendet ihn zur Berechnung des Prozentanteils der freien oder belegten Sensorressourcen.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Sensor einen absoluten Höchstwert hat.


Setzt alle Sensoreigenschaften, die die Messung betreffen, auf die Standardwerte zurück.


Zeigt eine Liste der Laufwerke, die für die Überwachung verfügbar sind. Wählen Sie das Laufwerk aus, das der Sensor überwachen soll. Um mehrere Laufwerke zu überwachen, erstellen Sie jeweils einen Sensor für jedes Laufwerk

Einige Sensoren verfügen über die Option "Alle lokalen Festplattenlaufwerke überwachen". Diese Sensoren können alle lokalen Laufwerke gleichzeitig überwachen und Sie benachrichtigen, wenn auf einem Laufwerk ein Problem festgestellt wird.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um die Häufigkeit der Laufwerksuntersuchungen zu ändern.

Die Informationen für die Sensoren "Disk Doctor" und "Datenträgeroptimierung" werden während derselben Untersuchung ermittelt. Wenn Sie die Einstellung für einen dieser Sensor verändern, wird automatisch die Einstellung des anderen Sensors angepasst.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um festzulegen, wie lange der Sensor nach einer Prüfungsunterbrechung aufgrund anderer Systemaktivitäten warten soll, bevor die Prüfung fortgesetzt wird.

Die Informationen für die Sensoren "Disk Doctor" und "Datenträgeroptimierung" werden während derselben Untersuchung ermittelt. Wenn Sie die Einstellung für einen dieser Sensor verändern, wird automatisch die Einstellung des anderen Sensors angepasst.


Listet die Kategorien von Leistungsdaten auf, die überwacht werden können. Die angezeigten Kategorien sind von der Konfiguration Ihres Systems abhängig. Mindestens drei Einträge sind auf jeden Fall in der Liste vorhanden: Dateisystem, Kernel und Speicher-Manager.


Listet die Arten von Leistungsdaten auf, die überwacht werden können. Wenn Sie auf OK klicken, wird ein Sensor für das ausgewählte Element in das Fenster des Norton System Doctor eingefügt.

(Sie können mehrere Sensoren hinzufügen, um verschiedene Arten der von Windows bereitgestellten Leistungsdaten zu überwachen.)


Beschriebt das im Listenfeld ausgewählte Element.


Zeigt den Titel, der bei großformatiger Darstellung für diesen Sensor angezeigt wird. Sie können einen anderen Titel eintragen.


Zeigt den Titel, der bei kleinformatiger Darstellung für diesen Sensor angezeigt wird. Sie können einen anderen Titel eintragen.


Setzt den Inhalt der Textfelder "Titel" und "Kurztitel" auf ihre Standardinhalte zurück.


Zeigt eine kurze Erläuterung zu der Alarmbedingung.


Zeigt Lösungsvorschläge, um die Ursache der Alarmbedingung zu beheben.


Schließt dieses Meldungsfeld für bestimmte Zeit und zeigt den Hinweis erneut, wenn die Ursache der Alarmbedingung noch immer gegeben ist. Die Zeitspanne ist eine der Sensoreigenschaften, die Sie auf der Registerkarte "Alarm" im Eigenschaftenfenster des Sensors ändern können.)


Schließt dieses Meldungsfeld und schaltet die Alarmaktion für diesen Sensor auf "Keine". (Sie können die Alarmaktion auf der Registerkarte "Alarm" im Eigenschaftenfenster des Sensors wieder neu einstellen.)


Öffnet das Dialogfeld "Eigenschaften" für diesen Sensor. Sie können dort die Sensoreinstellungen überprüfen oder ändern.


Öffnet die Anwendung, mit der Sie die Korrekturen durchführen können, die die Ursache der Alarmbedingung beheben.


Histogramm, das die über einen bestimmten Zeitraum gemessenen Werte des Sensors darstellt. Die x-Achse zeigt die Zeiteinheiten. Die y-Achse zeigt die Einheiten der Bedingung, die dieser Sensor überwacht.


Zeigt die aktuellen Sensorwerte, die Ergebnisse der jüngsten Sensormessungen. Das Intervall für die Aktualisierung der Messwerte können Sie auf der Registerkarte "Messung" im Eigenschaftenfenster des Sensors festlegen.


Zeigt den höchsten Wert, den der Sensor aufgezeichnet hat, seit er hinzugefügt oder zuletzt zurückgesetzt wurde.


Zeigt den niedrigsten Wert, den der Sensor aufgezeichnet hat, seit er hinzugefügt oder zuletzt zurückgesetzt wurde.


Zeigt den Wert, bei dem der Alarm des Sensors ausgelöst wird, wenn ein Alarm für diesen Sensor aktiviert wurde.


Zeigt den niedrigsten möglichen Wert dieses Sensors.


Zeigt den höchsten möglichen Wert dieses Sensors. Der Sensor verwendet das Maximum zur Berechnung des Prozentanteils der Auslastung und zeigt sie im Diagramm. Wenn der Sensor kein absolutes Maximum besitzt, können Sie ein eigenes Maximum in dem Register "Messung" der Eigenschaften des Sensors festlegen. Andernfalls wird der aktuelle Höchstwert auch als Maximum verwendet.


Speichert alle vorgenommenen Änderungen dieser Registerkarte, die unverzüglich angewandt werden. Die Schaltfläche ist erst verfügbar, wenn Sie eine oder mehrere Änderungen vorgenommen haben.


Überprüft, ob Updates für diese Version der Norton Utilities vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, kann Ihre installierte Kopie des Programms automatisch aktualisiert werden.


Zeigt eine Liste der Dateitypen, die vom Sensor "Norton AntiVirus SE" untersucht werden. Verwenden Sie die Befehlsschaltflächen "Hinzufügen" und "Entfernen", um die Liste zu bearbeiten.


Fügt Erweiterungen zu der Liste der Dateitypen hinzu, die vom Sensor "Norton AntiVirus SE" untersucht werden.


Entfernt Erweiterungen aus der Liste der Dateitypen, die vom Sensor "Norton AntiVirus SE" untersucht werden.


Sensor "DOS-Speicher"

Sensor "GDI-Ressourcen"

Sensor "Speicherauslastung"

Sensor "Physischer Speicher"

Sensor "Selektoren (16 Bit)"

Sensor "Größe der Auslagerungsdatei"

Sensor "Nutzung der Auslagerungsdatei"

Sensor "USER-Ressourcen"

Sensor "Virtueller Speicher"


Sensor "Datenträgeroptimierung"

Sensor "Datenträgerintegrität"

Sensor "Image"

Sensor "Disk Doctor"

Sensor "Speicherplatzüberhang"

Sensor "SMART-Laufwerksstatus"

Sensor "Speicherplatz"

Sensor "Disk Doctor (Oberflächentest)"


Sensor "Batterieleistung"

Sensor "CPU-Auslastung"

Sensor "CrashGuard+"

Sensor "Norton AntiVirus-Definitionen"

Sensor "Norton AntiVirus SE-Prüfung"

Sensor "Offene Dateien"

Sensor "Rescue Disk"

Sensor "Threads"

Sensor "WinDoctor"


Sensor "Internet-Paketdurchlauf"

Sensor "Internet-Geschwindigkeitsmesser"

Sensor "Durchsatz Netzwerklesevorgänge (IPX)"

Sensor "Durchsatz Netzwerkschreibvorgänge (IPX)"


Sensor "Cache-Treffer"

Sensor "Nutzung des Cache-Speichers"

Sensor "Festplattendurchsatz"

Sensor "Windows-Leistungsdaten"


Sensor "Datum und Uhrzeit"

Sensor "Norton Protection"

Sensor "Norton Utilities LiveUpdate"

Sensor "Windows-Laufzeit"


Sensor "Datenträgerintegrität"

Dieser Sensor überwacht den Allgemeinzustand lokaler Festplatten. Er überprüft verschiedene Aspekte, einschließlich der Integrität des Dateisystems, der Image-Daten des Datenträgers und des SMART-Status der Festplatte. Der Sensor benachrichtigt Sie, wenn Probleme festgestellt werden, und kann in vielen Fällen das geeignete Programm der Norton Utilities ausführen, um das Problem automatisch zu beheben.

Sie können auch alle lokalen Festplatten von einem einzigen Sensor "Datenträgerintegrität" überwachen lassen. Er benachrichtigt Sie, wenn Probleme auf einem der überwachten Laufwerke festgestellt werden. Klicken Sie dazu auf der Registerkarte "Laufwerk" im Eigenschaftenfenster des Sensors auf "Alle lokalen Festplattenlaufwerke überwachen". (Sie sollten jedoch nicht mehrere Sensoren "Datenträgerintegrität" einrichten, die alle lokalen Laufwerke gleichzeitig überwachen.)

Auf der Registerkarte "Messung" im Eigenschaftenfenster dieses Sensors können Sie festlegen, wie oft der Sensor die verschiedenen Laufwerksbedingungen überprüft. Die hier vorgenommenen Einstellungen betreffen auch die entsprechenden Optionen für die Sensoren "Disk Doctor" und "Datenträgeroptimierung".

Außer Festplatten kann dieser Sensor auch auswechselbare Massenspeichermedien wie Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke von Iomega überwachen. Wenn Sie jedoch einen einzigen Sensor "Datenträgerintegrität" zur Überwachung aller lokalen Festplattenlaufwerke verwenden, sind Laufwerke mit auswechselbaren Medien davon ausgeschlossen.

 Verwandte Themen


Sensor "Datenträgerintegrität"

Überwacht verschiedene Aspekte, einschließlich der Integrität des Dateisystems , der Image-Daten des Datenträgers und des SMART-Laufwerksstatus.

Sie können auch alle lokalen Festplatten von einem einzigen Sensor "Datenträgerintegrität" überwachen lassen. Er benachrichtigt Sie, wenn Probleme auf einem der überwachten Laufwerke festgestellt werden. (Sie sollten jedoch nicht mehrere Sensoren "Datenträgerintegrität" einrichten, die alle lokalen Laufwerke gleichzeitig überwachen.)


Eigenschaften: Registerkarte "Format"

Auf der Registerkarte "Format" können Sie das Aussehen einzelner Sensoren beeinflussen.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Mustersensorgrafik
Zeigt an, wie der Sensor mit den derzeit gewählten Einstellungen aussehen wird.

Sensortyp
Listet die für diesen Sensor verfügbaren Diagrammtypen auf. Sensoren, die Informationen im Diagrammformat anzeigen, können als Balken- oder Liniendiagramm, als analoge Pegel ähnlich einer Tankuhr oder einem Geschwindigkeitsmesser, als digitale Anzeige oder als Histogramm, das mehrere Messungen über einen bestimmten Zeitraum repräsentiert, dargestellt werden.
Diese Liste wird deaktiviert für Sensoren, die Informationen nicht in Diagrammform darstellen.

Sensorgröße
Dieses Gruppenfeld enthält drei Optionen: "Groß", "Klein" und "Verborgen". Das Großformat ist doppelt so breit wie das Kleinformat. Verborgene Sensoren werden nicht in Fenster des Norton System Doctor angezeigt, sind aber dennoch weiter aktiv, überwachen Ihr System und benachrichtigen Sie, wenn ein Alarm ausgelöst wird.

Sensorskala
Klicken Sie auf den Pfeil, um die für diesen Sensor verfügbaren Maßeinheiten anzuzeigen. Wählen Sie aus der Liste die Einheit, die für diesen Sensor benutzt werden soll. Die Beispielgrafik verwendet die ausgewählte Einheit. Dieses Dropdown-Listenfeld ist nicht verfügbar, wenn für diesen Sensor keine Maßeinheiten verfügbar sind.

Freie Menge anzeigen/Belegte Menge anzeigen

% fragmentiert/% unfragmentiert

% Treffer/% Fehlversuche
Die meisten Sensoren bieten zwei Möglichkeiten der Informationsdarstellung. So kann beispielsweise der Sensor "Speicherplatz" entweder den belegten oder den freien Speicherplatz anzeigen. Der Sensor "Datenträgeroptimierung" kann den Prozentsatz des Datenträgers, der fragmentiert ist, oder den unfragmentierten Anteil anzeigen. Der Sensor "Cache-Treffer" kann den Prozentsatz der Treffer oder der Fehlversuche anzeigen. Klicken Sie auf die gewünschte Anzeigeform.

Standard
Klicken Sie auf diese Befehlsschaltfläche, um die Formateigenschaften eines Sensors wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

 Verwandte Themen


Eigenschaften: Registerkarte "Alarm"

Auf der Registerkarte "Alarm" können Sie das Alarmverhalten eines Sensors beeinflussen. Sie können hier den Alarm aktivieren oder deaktivieren, eine Alarmebene einstellen und festlegen, was im Alarmfall geschehen soll.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Mustersensorgrafik
Zeigt an, wie der Sensor mit den derzeit gewählten Alarmeinstellungen aussehen wird.

Aktivieren
Schaltet den Alarm für diesen Sensor ein. Heben Sie die Auswahl auf, um den Alarm zu deaktivieren. Wenn ein Alarm aktiv ist, wird die Alarmaktion ausgelöst, wenn die Alarmbedingung eintritt.

Alarmebene anzeigen
Zeigt eine Markierung der Alarmebene in der Diagrammanzeige des Sensors. Wird der Grenzwert über- oder unterschritten, wechselt der Sensor die Farbe und die Alarmaktion wird ausgeführt.

Automatische Alarmebene (nur für Sensor "Datenträgeroptimierung")
Norton System Doctor wählt automatisch eine geeignete Alarmebene auf der Basis des belegten Speicherplatzes und dem Grad der Fragmentierung.

Alarmebene
Ändern Sie die Alarmebene mit Hilfe des Schiebereglers. Die Alarmebene wird im Feld unten angezeigt. Sie können auch direkt eine Wert für die Alarmebene in das Feld unten eingeben und die gewünschte Maßeinheit auswählen.

Keine
Verhindert, dass bei Auslösen des Alarms Meldungen angezeigt werden. Wenn der Alarm ausgelöst wird, ändert der Sensor lediglich seine Farbe.

Alarmmeldung anzeigen
Veranlaßt den Sensor, eine Meldung anzuzeigen, wenn der Alarm ausgelöst wird. Diese Meldungen machen Sie auf kritische Bedingungen aufmerksam. Sie empfehlen auch Korrekturmaßnahmen, um die Alarmbedingung zu beseitigen und die Leistungsfähigkeit des Computers wiederherzustellen.

Autom. reparieren
Veranlaßt Norton System Doctor, automatisch Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn der Alarm ausgelöst wird, indem er das geeignete Programm der Norton Utilities startet. Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.

Einstellungen
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des für automatische Reparaturen benutzten Programms der Norton Utilities. Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.

Repar. um
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen späteren Zeitpunkt für die Reparatur anzugeben. Geben Sie die Uhrzeit, zu der die Reparaturen durchgeführt werden sollen, in das dafür vorgesehene Textfeld ein.

Audiodatei
Veranlaßt Norton System Doctor, beim Erreichen der Alarmbedingung die angegebene Audiodatei (.WAV oder .MID) abzuspielen. Geben Sie den Namen der Audiodatei in das Feld links ein, oder klicken Sie auf das Ordnersymbol [image], um nach einer Audiodatei zu suchen.

Standard
Klicken Sie auf diese Befehlsschaltfläche, um die Alarmeigenschaften eines Sensors wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

 Verwandte Themen


Eigenschaften: Registerkarte "Messung"

Auf der Registerkarte "Messung" können Sie Einstellungen für die vom Sensor durchgeführten Messungen vornehmen. Für meisten Sensoren können Sie festlegen, wie oft der Sensor eine Bedingung überprüfen soll, wie die Werte ermittelt werden sollen und welcher Maximalwert für den Sensor benutzt werden soll.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Abstand zwischen Lesevorgängen des Sensors
Ziehen Sie den Schieberegler, um festzulegen, wie oft der Sensor seine Messwerte aktualisiert. Der Text unter dem Regler zeigt die aktuelle Einstellung an.

Aktueller Wert
Zeigt den tatsächlichen Wert, den der Sensor eingelesen hat. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sie für diesen Sensor keine Bedeutung hat.

Mittelwert
Veranlaßt den Sensor, einen Mittelwert anzuzeigen, der zugunsten der neueren Messwerte gewichtet wird. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sie für diesen Sensor keine Bedeutung hat.

Steuerung durch System Doctor
Veranlaßt Norton System Doctor, selbständig den Maximalwert für diesen Sensor zu setzen. Zu Beginn ist der Maximalwert der Wert in dem Texteingabefeld "Maximum". Mißt der Sensor einen Wert, der höher ist als dieser Maximalwert, wird dieser neue höchste Wert das Maximum. Norton System Doctor zeigt den Maximalwert in dem Informationsfenster und verwendet ihn zur Berechnung des Prozentanteils der freien oder belegten Sensorressourcen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Sensor einen absoluten Höchstwert hat.

Festen Maximalwert verwenden
Setzt den Maximalwert auf den Wert in Textfeld "Maximum" eingegebenen Wert. Norton System Doctor zeigt den Maximalwert in dem Informationsfenster und verwendet ihn zur Berechnung des Prozentanteils der freien oder belegten Sensorressourcen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Sensor einen absoluten Höchstwert hat.

Maximum
Ermöglicht Ihnen, einen oberen Grenzwert für die Messwerte dieses Sensors einzugeben.

Wenn die Option "Steuerung durch System Doctor" ausgewählt ist, ist dieser Wert die Anfangsobergrenze. Liest der Sensor einen Wert, der höher als dieser Anfangswert ist, wird der Maximalwert auf diesen höheren gelesenen Wert gesetzt.

Wenn die Option "Festen Maximalwert verwenden" ausgewählt ist, können Sie in diesem Textfeld einen festen Maximalwert für die Messungen des Sensors angeben.

Norton System Doctor zeigt den Maximalwert im Informationsfenster des Sensors und verwendet ihn zur Berechnung des Prozentanteils der freien oder belegten Sensorressourcen.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Sensor einen absoluten Höchstwert hat.

Standard
Setzt die Messungseigenschaften dieses Sensors wieder auf die Standardeinstellungen zurück.

 Verwandte Themen


Eigenschaften: Register "Messung" (Sensor "Datenträgerintegrität")
Eigenschaften: Eigenschaften: Register "Messung" (Sensor "Datenträgerintegrität")

Auf der Registerkarte "Messung" können Sie festlegen, wie oft der Sensor "Datenträgerintegrität" die verschiedenen Überprüfungen des Datenträgers vornimmt.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Abstand zwischen Disk Doctor-Prüfungen
Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um festzulegen, wie oft der Sensor die Integrität der Dateistrukturen auf dem Datenträger überprüft.

Abstand zwischen SMART-Prüfungen
Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um festzulegen, wie oft der Sensor den Hardwarestatus der Festplatte überprüft. SMART-Prüfungen können nur auf Laufwerken durchgeführt werden, die SMART unterstützen.

Abstand zwischen Image-Prüfungen
Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um festzulegen, wie oft der Sensor die Aktualität der Image-Daten überprüft.

Standard
Setzt alle Prüfungen des Sensors "Datenträgerintegrität" auf die Standardeinstellungen zurück.

 Verwandte Themen


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um festzulegen, wie oft der Sensor die Integrität der Dateistrukturen auf dem Datenträger überprüft.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um die Häufigkeit des Oberflächentests zu ändern.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um festzulegen, wie oft der Sensor den Hardwarestatus der Festplatte überprüft. SMART-Prüfungen können nur auf Laufwerken durchgeführt werden, die SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) unterstützen.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um festzulegen, wie oft der Sensor die Aktualität der Image-Daten überprüft.


Setzt alle Prüfungen des Sensors "Datenträgerintegrität" auf die Standardeinstellungen zurück.


Eigenschaften: Registerkarte "Laufwerk"

Auf der Registerkarte "Laufwerk" können Sie das Laufwerk angeben, das der Sensor überwachen soll, und die Häufigkeit der Überprüfungen festlegen.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Alle lokalen Festplattenlaufwerke überwachen
Klicken Sie hier, wenn der Sensor alle lokalen Laufwerke (mit Ausnahme von Laufwerken mit auswechselbaren Medien wie Iomega Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke) gleichzeitig überwachen soll. Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.

Einzelnes Laufwerk überwachen
Klicken Sie hier, wenn dieser Sensor nur ein Laufwerk überwachen soll. Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.

Laufwerksliste
Um ein einzelnes Laufwerk überwachen zu lassen, wählen Sie das Laufwerk aus dieser Liste. Um mehrere verschiedene Laufwerke überwachen zu lassen, fügen sie für jedes einen separaten Sensor hinzu.

Abstand zwischen Laufwerksprüfungen
Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um die Häufigkeit der Laufwerksuntersuchungen zu ändern.

Die Informationen für die Sensoren "Disk Doctor" und "Datenträgeroptimierung" werden während derselben Untersuchung ermittelt. Wenn Sie die Einstellung für einen dieser Sensor verändern, wird automatisch die Einstellung des anderen Sensors angepasst.

Verzögerung vor neuer Prüfung
Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um festzulegen, wie lange der Sensor nach einer Prüfungsunterbrechung aufgrund anderer Systemaktivitäten warten soll, bevor die Prüfung fortgesetzt wird.

Die Informationen für die Sensoren "Disk Doctor" und "Datenträgeroptimierung" werden während derselben Untersuchung ermittelt. Wenn Sie die Einstellung für einen dieser Sensor verändern, wird automatisch die Einstellung des anderen Sensors angepasst.

Standard
Setzt die Laufwerkseigenschaften wieder auf die Standardeinstellungen zurück.

 Verwandte Themen


Eigenschaften: Registerkarte "Laufwerk" (Sensor "Norton AntiVirus SE")

Auf der Registerkarte "Laufwerk" können Sie das Laufwerk angeben, das der Sensor überwachen soll, und die Häufigkeit der Überprüfungen festlegen.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Alle lokalen Festplattenlaufwerke überwachen
Klicken Sie hier, wenn ein Sensor alle lokalen Laufwerke (mit Ausnahme von Laufwerken mit auswechselbaren Medien wie Iomega Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke) gleichzeitig überwachen soll.

Einzelnes Laufwerk überwachen
Klicken Sie hier, wenn dieser Sensor nur ein Laufwerk überwachen soll. Sie können mehrere Laufwerke auf Viren überprüfen lassen, indem Sie für jedes einen separaten Sensor hinzufügen.

Laufwerksliste
Um ein einzelnes Laufwerk überwachen zu lassen, wählen Sie das Laufwerk aus dieser Liste.

Abstand zwischen Laufwerksprüfungen
Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um die Häufigkeit der Virenprüfungen des Laufwerks zu ändern.

Abstand zwischen Speicherprüfungen
Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um die Häufigkeit der Virenprüfungen des Speichers zu ändern.

Standard
Setzt die Laufwerkseigenschaften wieder auf die Standardeinstellungen zurück.

 Verwandte Themen


Eigenschaften: Registerkarte "Zu überprüfende Dateien".

Auf dieser Registerkarte können Sie die Dateitypen angeben, die auf Viren untersucht werden sollen.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Liste der Dateierweiterungen
Listet die Dateitypen auf, die vom Sensor "Norton AntiVirus SE" untersucht werden. Die Dateierweiterung ist der Teil des Dateinamens, der auf den letzten Punkt folgt. Klicken Sie auf eine Dateierweiterung in der Liste, um sie zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen
Fügt der Liste eine neue Dateierweiterung hinzu.

Entfernen
Entfernt eine Dateierweiterung aus der Liste. Diese Option ist erst verfügbar, wenn eine Dateierweiterung in der Liste ausgewählt wurde.

Standard
Setzt die Eigenschaften für die zu überprüfenden Dateien wieder auf die Standardeinstellungen zurück.

 Verwandte Themen


Eigenschaften: Registerkarte "Site"

Auf dieser Registerkarte können Sie die Internet-Site angeben, für die Norton System Doctor die Übertragungsgeschwindigkeit überwachen soll.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Zu überwachende Site
Geben Sie den Host-Namen oder die IP-Adresse der Site ein, für die Norton System Doctor die Übertragungsgeschwindigkeiten überwachen soll. Bei regelmäßiger Überprüfung geben diese Sensoren Ihnen Aufschluss über die günstigsten Zeiten für den Zugriff auf eine spezielle Site.

 Verwandte Themen


Eigenschaften: Zu überwachendes Element

Diese Registerkarte ist nur für die Sensoren für Windows-Leistungsdaten verfügbar. Hier können Sie den Typ des Leistungsdatensensors auswählen. Die verfügbaren Kategorien und Elemente entsprechen des Systemmonitors von Windows.

Diese Registerkarte enthält folgende Elemente:

Kategorie
Klicken Sie auf eine Leistungsdatenkategorie. Die angezeigten Kategorien sind von der Konfiguration Ihres Systems abhängig. Mindestens drei Einträge sind auf jeden Fall in der Liste vorhanden: Dateisystem, Kernel und Speicher-Manager.

Element
Klicken Sie auf den speziellen Leistungsdatentyp, der überwacht werden soll. Wenn Sie auf OK klicken, wird ein Sensor für das ausgewählte Element in das Fenster des Norton System Doctor eingefügt. Sie können mehrere Sensoren hinzufügen, um verschiedene Arten der von Windows bereitgestellten Leistungsdaten zu überwachen.

Beschreibung
Beschreibt das im Listenfeld ausgewählte Element.

Titel
Zeigt den Titel, der bei großformatiger Darstellung für diesen Sensor angezeigt wird. Sie können einen anderen Titel eintragen.

Kurztitel
Zeigt den Titel, der bei kleinformatiger Darstellung für diesen Sensor angezeigt wird. Sie können einen anderen Titel eintragen.

Standard
Setzt die Eigenschaften für die zu überprüfenden Elemente wieder auf die Standardeinstellungen zurück.

 Verwandte Themen


Optionen: Registerkarte "Sensordarstellung"
Optionen: Sensordarstellung

Schema
Listet die verfügbaren Anzeigeschemata auf. Ein Schema definiert die Abmessungen, Farben und Schriftarten der Sensoren sowie eine Hintergrundgrafik für das Fenster des Norton System Doctor. Sie können eines der aufgelisteten Schemata benutzen oder ein eigenes definieren und zu der Liste hinzufügen.

Speichern unter...
Speichert die aktuellen Einstellungen für Abmessungen, Farben und Schriftarten der Sensoren und für die Hintergrundgrafik als Anzeigeschema unter dem von Ihnen eingegebenen Namen. Nachdem Sie einen Namen für das neue Schema eingegeben haben, wird dieser in der Liste angezeigt. Sie können in Norton System Doctor jederzeit zwischen den Anzeigeschemata umschalten.

Löschen
Löscht das ausgewählte Anzeigeschema.

Einstellungen
Die Mustergrafik an, wie kleinformatige Sensor mit den aktuellen Darstellungsoptionen aussehen. Das Großformat ist grundsätzlich doppelt so breit. Mit den horizontalen und vertikalen Schiebereglern können Sie die Abmessungen des Sensors einstellen.

Element
Listet die einzelnen Elemente auf, aus denen ein Sensor sich zusammensetzt. Klicken Sie auf eine Komponente, um deren Farbe oder Schriftart zu ändern.

Farbe
Ermöglicht die Einstellung der Farbe für das ausgewählte Sensorelement.

Schriftart
Ermöglicht die Einstellung der Schriftart für Text oder Kalendertext.

Grafikhintergrund
Geben Sie den Pfad- und Dateinamen einer Bitmap-Datei ein, die als Hintergrundbild der Sensoren benutzt werden soll, oder klicken Sie auf das Ordnersymbol [image], um nach einer Bitmap-Datei zu suchen.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Ihre Grafikanzeige auf mehr als 256 Farben eingestellt ist.

Standard
Setzt die Darstellungseigenschaften wieder auf die Standardeinstellungen zurück.

 Verwandte Themen


Optionen: Registerkarte "Fenstereinstellungen"
Optionen: Fenstereinstellungen

Verankert
Verankert das Fenster des Norton System Doctor an einer Seite des Bildschirms. Sie können das verankerte Fenster an eine beliebige der vier Bildschirmseiten ziehen. Obwohl die Menüleiste verborgen ist, können Sie auf alle Menüoptionen zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken, um das Kontextmenü zu öffnen.

Automatisch im Hintergrund
Wenn Norton System Doctor verankert ist, können Sie das Fenster so weit ausblenden, dass nur eine schmale graue Linie am Bildschirmrand sichtbar bleibt und Platz auf dem Desktop frei gemacht wird. Wenn Sie den Mauszeiger auf diese Linie bewegen, wird das Fenster wiederhergestellt.

Norton System Doctor und die Task-Leiste von Windows können nicht beide automatisch in den Hintergrund gestellt werden, wenn Sie an derselben Seite des Bildschirms verankert sind.

Normal
Zeigt Norton System Doctor als normales, nicht verankertes Fenster an.

Titelleiste anzeigen
Zeigt die Titelleiste des Norton System Doctor-Fensters an. Wenn die Titelleiste verborgen ist, kann sie wieder eingeblendet werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Sensor klicken und "Titelleiste anzeigen" im Menü "Ansicht" wählen oder indem Sie auf einen freien Bereich im Fenster des Norton System Doctor doppelklicken.

Symantec-Logo anzeigen
Zeigt das Symantec-Logo an der Seite des Norton System Doctor-Fensters an.

Immer im Vordergrund
Zeigt das Fenster des Norton System Doctor immer über allen anderen Fenstern an.

Sensorreihenfolge
Zeigt die Reihenfolge der Sensoren, die derzeit im Norton System Doctor-Fenster angezeigt werden. Um die Position eines Sensors im Fenster zu ändern, klicken Sie auf einen Sensor in der Liste, und verwenden Sie die Schaltflächen "Nach oben" und "Nach unten", um die Position des Sensors relativ zu den anderen Sensoren zu ändern.

Sie können einen Sensor auch direkt verschieben, indem Sie die Strg-Taste festhalten und den Sensor an die gewünschte Position im Fenster ziehen.

Automatisch mit Windows starten
Startet Norton System Doctor automatisch bei jedem Start von Windows.

Minimiert ausführen
Startet Norton System Doctor immer minimiert. Norton System Doctor wird dann als Symbol im Meldebereich der Task-Leiste von Windows angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um das Fenster des Norton System Doctor anzuzeigen.

Sie können viele dieser Optionen auch direkt über das Menü "Ansicht " im Fenster des Norton System Doctor oder im Kontextmenü eines Sensors steuern.

Standard
Setzt die Fenstereinstellungen wieder auf die Standardwerte zurück.

 Verwandte Themen


Optionen: Registerkarte "Aktive Sensoren".
Optionen: Aktive Sensoren

Verfügbare Sensoren
Listet alle Sensoren des Norton System Doctor auf. Um dem Norton System Doctor-Fenster weitere Sensoren hinzuzufügen, wählen Sie den Sensornamen in der Liste aus, und klicken Sie auf "Hinzufügen".

Aktuelle Sensoren
Listet die Sensoren auf, die derzeit im Fenster des Norton System Doctor angezeigt werden. Sie können einen Sensor konfigurieren, indem Sie den Sensornamen in der Liste auswählen und anschließend auf "Eigenschaften" klicken. Sie können einen Sensor aus dem Fenster des Norton System Doctor entfernen, indem Sie den Sensornamen in der Liste auswählen und anschließend auf "Entfernen" klicken.

Sie können Sensoren auch über das Menü "Sensoren " im Fenster des Norton System Doctor oder das Kontextmenü eines Sensors hinzufügen oder entfernen.

Intelligente Prüfungen
Intelligente Prüfungen lassen Norton System Doctor in intelligenter Weise auf Maus- oder Tastatureingabe reagieren, die während der verschiedenen Systemprüfungen auftreten. Dadurch bleibt während der Prüfungen die maximale Reaktionsfähigkeit des Systems gewahrt. Wenn Sie die Prüfungen lieber schneller durchführen möchten und bereit sind, kleine Verzögerungen in der Systemreaktion während der Prüfungen in Kauf zu nehmen, deaktivieren Sie diese Option.

Standard
Setzt Norton System Doctor zurück, so dass nur die Standardsensoren im Fenster angezeigt werden.

 Verwandte Themen


Intelligente Prüfungen lassen Norton System Doctor in intelligenter Weise auf Maus- oder Tastatureingabe reagieren, die während der verschiedenen Systemprüfungen auftreten. Dadurch bleibt während der Prüfungen die maximale Reaktionsfähigkeit des Systems gewahrt. Wenn Sie die Prüfungen lieber schneller durchführen möchten und bereit sind, kleine Verzögerungen in der Systemreaktion während der Prüfungen in Kauf zu nehmen, deaktivieren Sie diese Option.


Optionen: Registerkarte "Alarm"
Optionen: Alarm

Alarmtyp
Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der Typen von Alarmmeldungen in Norton System Doctor anzuzeigen:

Hinweise [image] Unterste Alarmstufe. Sie weisen häufig auf Situationen hin, die eine Verlangsamung des Systems verursachen. Alarmbedingungen, die Hinweise hervorbringen, stellen keine Gefährdung für Ihre Daten dar. Erinnerungen wie z.B. an die Ausführung von Image oder die Suche nach Software-Updates erscheinen ebenfalls als Hinweise.

Warnungen [image] Kennzeichnen Situation, die potentiell die Datensicherheit beeinträchtigen können, wie etwa Speicherplatzmangel oder Fehler auf der Datenträgeroberfläche. Wenn Warnungen angezeigt werden, sollten Sie Ihre Arbeit sofort speichern und die Ursache für den Alarm beseitigen.

Alarme [image] Weisen auf ernste Situationen hin, die sofort behoben werden müssen. Wenn Norton System Doctor sehr viele Datenträgerfehler, ein bevorstehendes Hardwareversagen oder eine Vireninfektion festgestellt hat, wird eine Alarm angezeigt.

Um das Verhalten eines speziellen Meldungstyps zu ändern, wählen Sie den Typ in der Liste aus, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Verhaltensformen.

Alarmmeldung immer im Vordergrund anzeigen
Zeigt Meldung des ausgewählten Typs immer über allen anderen Fenstern an. Sie können in anderen Anwendungen arbeiten, die Meldung bleibt jedoch ständig auf dem Bildschirm sichtbar.

Alarmmeldung im Hintergrund anzeigen
Zeigt Meldungen des ausgewählten Typs im Hintergrund an. Wenn Sie eine andere Anwendung geöffnet haben, sehen Sie Alarmmeldungen, die im Hintergrund angezeigt werden, nicht. Sie sollten diese Option nicht für Warnungen und Alarme benutzen.

Standard
Setzt alle Alarmmeldungen des Norton System Doctor auf die Standardeinstellungen für die Anzeige zurück

 Verwandte Themen


Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der Typen von Alarmmeldungen in Norton System Doctor anzuzeigen:

Hinweise [image] Unterste Alarmstufe. Sie weisen häufig auf Situationen hin, die eine Verlangsamung des Systems verursachen, aber keine Gefahr für Ihre Daten darstellen.

Warnungen [image] Kennzeichnen Situation, die potentiell die Datensicherheit beeinträchtigen können, wie etwa Speicherplatzmangel oder Fehler auf der Datenträgeroberfläche. Wenn Warnungen angezeigt werden, sollten Sie Ihre Arbeit sofort speichern und die Ursache für den Alarm beseitigen.

Alarme [image] Weisen auf ernste Situationen hin, die sofort behoben werden müssen. Wenn Norton System Doctor sehr viele Datenträgerfehler, ein bevorstehendes Hardwareversagen oder eine Vireninfektion festgestellt hat, wird eine Alarm angezeigt.


Zeigt Alarmmeldungen des ausgewählten Typs immer über alle anderen Fenstern an. Sie können in anderen Anwendungen arbeiten, die Meldung bleibt jedoch ständig auf dem Bildschirm sichtbar.


Zeigt Alarmmeldungen des ausgewählten Typs im Hintergrund an. Wenn Sie eine andere Anwendung geöffnet haben, sehen Sie Alarmmeldungen, die im Hintergrund angezeigt werden, nicht. Sie sollten diese Option nicht für Warnungen und Alarme benutzen.


Setzt alle Alarmmeldungen des Norton System Doctor auf die Standardeinstellungen für die Anzeige zurück


Sensor "WinDoctor"

Dieser Sensor verwendet Norton WinDoctor, um Ihr System in regelmäßigen Abständen auf häufig auftretende Windows-Probleme zu untersuchen. Wenn Probleme festgestellt werden, kann der Sensor Sie benachrichtigen oder WinDoctor automatisch starten, um die Probleme zu beheben.

WinDoctor führt folgende Operationen aus:

Inspiziert alle Komponenten, die zum einwandfreien Betrieb von Windows erforderlich sind, und sorgt dafür, dass Windows immer mit optimaler Leistung arbeitet.

Sucht nach den von Windows-Anwendungen benötigten Komponenten.

Zeigt einen leicht verständlichen Bericht an, der alle gefundenen Probleme, alle reparierten Probleme und den Schweregrad jedes Problems auflistet.

Ermöglicht die Anpassung des Reparaturvorgangs an Ihre Anforderungen. Sie können festlegen, welche Probleme wie behoben werden sollen. Sie können aber auch alle gefundenen Probleme automatisch von Norton WinDoctor reparieren lassen.

Wenn eine der von Norton WinDoctor vorgenommenen Reparatur nicht zu Ihrer Zufriedenheit ausgefallen ist, können Sie diese wieder rückgängig machen. Auch Reparaturen, die Sie in früheren Sitzungen vorgenommen haben, können mit Hilfe des Rücknahmeprotokolls von WinDoctor rückgängig gemacht werden.

 Verwandte Themen


Sensor "WinDoctor

Verwendet Norton WinDoctor, um Ihr System in regelmäßigen Abständen auf häufig auftretende Windows-Probleme zu untersuchen. Wenn Probleme festgestellt werden, kann der Sensor Sie benachrichtigen oder WinDoctor automatisch starten, um die Probleme zu beheben.


Sensor "CrashGuard+"

Dieser Sensor alarmiert Sie bei Systemabstürzen und überwacht den virtuellen Speicher, die GDI- und die USER-Ressourcen.

Der Sensor "CrashGuard+" verwendet Norton CrashGuard, um Sie beim Auftreten von Programmabstürzen zu benachrichtigen. CrashGuard arbeitet im Hintergrund und überwacht Ihr System auf Abstürze. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Arbeit zu speichern, bevor das Programm geschlossen wird, und kann Ihr System bei den meisten Softwareabstürzen wiederherstellen.

Norton CrashGuard enthält Anti-Freeze, ein Programm, das in den meisten Fällen blockiert Anwendungen (die auf dem Bildschirm bleiben, aber nicht mehr reagieren) wieder freigeben.

Sie sollten nicht mehrere Sensoren "CrashGuard+" im Norton System Doctor hinzufügen.

 Verwandte Themen


Sensor "CrashGuard+"

Alarmiert Sie bei Systemabstürzen und überwacht den virtuellen Speicher, die GDI - und die USER-Ressourcen.

Dieser Sensor verwendet Norton CrashGuard, das im Hintergrund arbeitet und Ihr System auf Abstürze überwacht. CrashGuard ermöglicht Ihnen, Ihre Arbeit zu speichern, bevor ein Programm geschlossen wird, und kann Ihr System bei den meisten Softwareabstürzen wiederherstellen.


Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des für automatische Reparaturen benutzten Programms der Norton Utilities.

Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.


Sensor "Virtueller Speicher"

Dieser Sensor zeigt an, wie viel Speicherplatz auf dem Datenträger für die Nutzung als virtueller Speicher verfügbar ist. Zum potentiellen virtuellen Speicher gehört der gesamte freie Speicherplatz auf dem Datenträger sowie ein Teil des Speicherplatzes, der bereits für die Windows-Auslagerungsdatei reserviert wurde (der Teil, der momentan noch nicht zur Speicherung temporärer Daten benutzt wird).


Sensor "Nutzung der Auslagerungsdatei"

Zeigt an, wie viel des für die Auslagerungsdatei reservierten Speicherplatzes derzeit zum Speichern temporärer Daten benutzt wird.


Klicken Sie hier, wenn der Sensor alle lokalen Laufwerke (mit Ausnahme von Laufwerken mit auswechselbaren Medien wie Iomega Zip [image] - und Jaz [image] -Laufwerke) gleichzeitig überwachen soll.


Klicken Sie hier, wenn dieser Sensor nur ein Laufwerk überwachen soll. Wählen Sie das Laufwerk aus der Liste unten.


Klicken Sie hier, damit Norton System Doctor automatisch eine geeignete Alarmebene auf der Basis des belegten Speicherplatzes und dem Grad der Fragmentierung wählt.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um die Häufigkeit der Virenprüfungen des Laufwerks zu ändern.


Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie an beliebiger Stelle auf dem Balken, um die Häufigkeit der Virenprüfungen des Speichers zu ändern.


Verhalten von Alarmmeldungen ändern
So ändern Sie das Verhalten von Alarmmeldungen

Norton System Doctor enthält vier Typen von Meldungen: Hinweise, Warnungen, Alarme und Absturzmeldungen Sie können festlegen, wie die einzelnen Meldungstypen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Absturzmeldungen werden immer im Vordergrund angezeigt.

1	Klicken Sie hier  [image] , um Norton System Doctor zu starten.

2	Wählen Sie "Optionen" im Menü "Ansicht".

3	Klicken Sie auf die Registerkarte "Alarm".

4	Wählen Sie den Meldungstyp, für den Sie die Einstellungen vornehmen möchten, im Dropdown-Listenfeld "Alarmtyp".

5	Klicken Sie auf "Alarmmeldung immer im Vordergrund anzeigen" oder "Alarmmeldung im Hintergrund anzeigen".

6	Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Meldungstyp.

 Verwandte Themen


Alarmmeldungen

Wenn der Alarm eines Sensors ausgelöst wird, wird eine Alarmmeldung angezeigt, die Sie auf die Ursache hinweist. Es gibt vier Typen von Alarmmeldungen:

Hinweise [image] Unterste Alarmstufe. Sie weisen häufig auf Situationen hin, die eine Verlangsamung des Systems verursachen. Alarmbedingungen, die Hinweise hervorbringen, stellen keine Gefährdung für Ihre Daten dar. Erinnerungen wie z.B. an die Ausführung von Image oder die Suche nach Software-Updates erscheinen ebenfalls als Hinweise.

Warnungen [image] Kennzeichnen Situation, die potentiell die Datensicherheit beeinträchtigen können, wie etwa Speicherplatzmangel oder Fehler auf der Datenträgeroberfläche. Wenn Warnungen angezeigt werden, sollten Sie Ihre Arbeit sofort speichern und die Ursache für den Alarm beseitigen.

Alarme [image] Weisen auf ernste Situationen hin, die sofort behoben werden müssen. Wenn Norton System Doctor sehr viele Datenträgerfehler, ein bevorstehendes Hardwareversagen oder eine Vireninfektion festgestellt hat, wird eine Alarm angezeigt.

Absturzmeldungen [image] Benachrichtigen Sie im Falle eines Systemabsturzes. CrashGuard überwacht Ihr System im Hintergrund und kann es bei den meisten Systemabstürzen vorübergehend wiederherstellen. Absturzmeldungen ermöglichen Ihnen, Ihre ungesicherten Daten zu speichern, bevor das Programm geschlossen wird. (Für Absturzmeldungen kann das Anzeigeverhalten nicht geändert werden.)

Für jeden Meldungstyp (außer Absturzmeldungen) kann festgelegt werden, ob die Meldungen immer im Vordergrund, im Hintergrund oder gar nicht angezeigt werden.

 Verwandte Themen


Advanced Power Management deaktivieren
So deaktivieren Sie Advanced Power Management

Advanced Power Management ist eine Energiesparfunktion, die von einigen Systemen unterstützt wird. APM ist besonders nützlich für tragbare Computer, um die Batterie zu schonen.

Bei Desktop-PCs hilft APM ebenfalls Strom zu sparen, wozu jedoch einige CPU-Zyklen benutzt werden, so dass die CPU-Belastung höher ist als sonst. Wenn die CPU eines Desktop-Computer sehr stark belastet ist, kann APM deaktiviert werden.

Sie sollten APM nicht auf tragbaren Computer deaktivieren.

1	Klicken Sie hier  [image] , um den Geräte-Manager von Windows zu starten.

2	Klicken Sie auf das Pluszeichen neben "Systemkomponenten".

3	Doppelklicken Sie auf "Unterstützung für Advanced Power Management".
Wenn dieser Eintrag nicht in der Liste angezeigt wird, unterstützt Ihr Computer APM nicht.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen".

5	Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens "Unterstützung für Advanced Power Management aktivieren" auf.

 Verwandte Themen


Bewirkt, dass Norton System Doctor als normales, nicht verankertes Fenster erscheint.


Virus im Speicher gefunden!

Norton System Doctor hat einen Virus im Speicher des Computers gefunden. Norton AntiVirus SE (Starter Edition), das in den Norton Utilities, enthalten ist, verhindert Systemabstürze, indem es Viren Dateien aufspürt und beseitigt, kann aber keine Viren aus dem Arbeitsspeicher entfernen. Für umfassenden Schutz vor Viren sollten Sie die Vollversion von Norton AntiVirus bei Ihrem lokalen Händler, im Fachversand oder direkt auf der Web-Site von Symantec unter http://www.symantec.com erwerben.

Verwenden Sie Ihre schreibgeschützten Rettungsdisketten, Ihre Windows-Startdiskette oder eine schreibgeschützte DOS-Systemdiskette (ab Version 3.1), um Ihren Computer zu starten und den Virus mit Hilfe eines Antivirenprogramms zu entfernen.

Sie können eine startfähige Diskette auf einem nicht infizierten Computer mit DOS ab Version 3.1 erstellen.

Verwenden Sie auf keinen Fall den infizierten Computer zum Erstellen einer Startdiskette. Der Virus kann diese Diskette infizieren.

 Verwandte Themen


Bootsektorvirus gefunden!

Norton System Doctor hat einen Bootsektorvirus auf Ihrem Computer gefunden. Norton AntiVirus SE (Starter Edition), das in den Norton Utilities, enthalten ist, verhindert Systemabstürze, indem es Viren in Dateien aufspürt und beseitigt, kann aber keine Viren aus dem Bootsektor entfernen. Für umfassenden Schutz vor Viren sollten Sie die Vollversion von Norton AntiVirus bei Ihrem lokalen Händler, im Fachversand oder direkt auf der Web-Site von Symantec unter http://www.symantec.de erwerben.

Wenn der Virus entfernt wurde, untersuchen Sie alle Ihre Disketten mit Norton AntiVirus, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Computer nicht wieder infizieren.

 Verwandte Themen


Norton System Doctor öffnen
So öffnen Sie Norton System Doctor

Sie können alle Programme der Norton Utilities vom Norton Utilities Integrator aus öffnen. So öffnen Sie Norton System Doctor

1	Doppelklicken Sie auf das Symbol des Norton Utilities Integrator auf dem Desktop.

2	Klicken Sie auf der linken Seite des Fensters auf "Systemwartung".

3	Klicken Sie im rechten Teil des Fensters auf "Norton System Doctor".

Oder klicken Sie hier  [image], um Norton System Doctor zu öffnen.

 Verwandte Themen


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen späteren Zeitpunkt für die Reparatur anzugeben. Geben Sie die Uhrzeit, zu der die Reparaturen durchgeführt werden sollen, in das dafür vorgesehene Textfeld ein.

Diese Option ist nicht für alle Sensoren verfügbar.