Copyright: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Citation: © 1994-2000 Symantec Corporation. Alle Rechte vorbehalten.


Einführung in Norton WinDoctor

Norton WinDoctor stellt eine sichere und einfache Möglichkeit dar, die häufigsten Arten von Problemen in Windows 95/98 zu suchen und zu reparieren. Es werden alle Informationen überprüft, die für den einwandfreien Betrieb von Windows 95/98 notwendig sind. Außerdem werden die Komponenten geprüft, die von den Anwendungsprogrammen unter Windows 95/98 benötigt werden.

Norton WinDoctor startet mit einer Assistentenoberfläche, über die Sie die durchzuführenden Tests auswählen können. Nach Abschluss der Tests zeigt Norton WinDoctor einen leicht verständlichen Bericht zu den gefundenen Problemen an. Die Probleme werden nach Typ und in der Reihenfolge ihres Schweregrads aufgelistet. Sie können die Liste nach Namen oder Status (repariert oder nicht repariert) sortieren.

Sie können den Reparaturvorgang in Norton WinDoctor an Ihre eigenen Anforderungen anpassen. Sie können festlegen, welche Probleme auf welche Weise behoben werden sollen. Oder Sie können alle gefundenen Probleme von Norton WinDoctor automatisch reparieren lassen.

Wenn eine der von Norton WinDoctor vorgenommenen Reparatur nicht zu Ihrer Zufriedenheit ausgefallen ist, können Sie diese wieder rückgängig machen. Mit Hilfe des Reparaturprotokolls können Sie Reparaturen, die Norton WinDoctor in früheren Sitzung vorgenommen hat, wieder zurücknehmen.

Norton WinDoctor sorgt dafür, dass Windows mit optimaler Leistung ausgeführt wird. So wird die Arbeit mit Ihrem Computer nicht nur schneller und einfacher, sondern auch sicherer. Durch das Beheben von Fehlern, die ansonsten zu einem Datenverlust führen könnten, schützt Norton WinDoctor auch Ihre Arbeit.

Im Kombination mit Norton System Doctor ist Norton WinDoctor noch effektiver. Norton System Doctor kann Ihren Computer automatisch auf Windows-Probleme überwachen. Wenn ein Problem festgestellt wird, benachrichtigt Norton System Doctor Sie und ermöglicht Ihnen, Norton WinDoctor zu starten, um die Probleme zu beheben.

Um Ihren Computer auf Windows-Probleme zu überprüfen, klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

  Verwandte Themen


So lassen Sie Testergebnisse in Norton WinDoctor anzeigen

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tests durchzuführen.

3	Klicken Sie auf "Beenden".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an, die nach Problemtyp und in der Reihenfolge des Schweregrads geordnet ist.

Um die einzelnen Probleme jedes Typs anzuzeigen, wählen Sie einen Problemtyp aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Details".

  Verwandte Themen


Prüfung auf bestimmte Problemtypen beschränken
So beschränken Sie die Prüfung auf bestimmte Problemtypen

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Wählen Sie "Tests auswählen".

3	Klicken Sie auf "Weiter".
Eine Liste der möglichen Prüfungen von Norton WinDoctor wird angezeigt.

4	Klicken Sie auf die Kontrollkästchen der Tests, die Sie durchführen lassen möchten.

5	Klicken Sie auf "Weiter".

Um die weitere Verarbeitung der von Norton WinDoctor gefundenen Probleme zu steuern, klicken Sie auf "Analyseagenten".

  Verwandte Themen


So öffnen Sie Norton WinDoctor

Sie können sämtliche der Norton Utilities-Programme vom Norton Utilities Integrator aus öffnen.

So öffnen Sie Norton WinDoctor:

1	Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Norton Utilities Integrator.

2	Klicken Sie im linken Fensterausschnitt des Integrator auf "Probleme suchen und korrigieren".

3	Klicken Sie im rechten Fensterausschnitt auf "Norton WinDoctor".

Sie können auch auf [image] klicken, um Norton WinDoctor jetzt zu öffnen.

  Verwandte Themen


Probleme automatisch reparieren

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um nach Problemen zu suchen.

3	Klicken Sie auf "Beenden".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an, die nach Problemtyp und in der Reihenfolge des Schweregrads geordnet ist.

4	Wählen Sie einen Problemtyp, und klicken Sie auf "Alle reparieren".

5	Klicken Sie auf "Ja", um zu bestätigen, dass Sie alle Probleme dieses Typs mit der von Norton WinDoctor empfohlenen Methode reparieren lassen möchten.

Norton WinDoctor repariert alle Probleme des angezeigten Typs, und in der Spalte "Status" wird ein grünes Kontrollhäkchen angezeigt.

 Im Fenster "Gefundene Probleme" wird die höhere Ebene der Problemtypen angezeigt, die jeweils eines oder mehrere individuelle Probleme enthalten kann. Um eine vollständige Liste der Probleme eines Typs anzuzeigen, klicken Sie auf "Details".

  Verwandte Themen


Einzelne Probleme reparieren

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um nach Problemen zu suchen.

3	Klicken Sie auf "Beenden".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an, die nach Problemtyp und in der Reihenfolge des Schweregrads geordnet ist.

4	Wählen Sie einen Problemtyp aus.

5	Klicken Sie auf "Details", um eine vollständige Liste der Probleme eines Typs anzuzeigen.

6	Wählen Sie im Fenster "Details" ein Problem, das Sie reparieren möchten, und klicken Sie auf "Reparieren", um das Dialogfeld "Lösungen" zu öffnen.
Das ausgewählte Problem wird zusammen mit den möglichen Lösungsmethoden angezeigt.

7	Wählen Sie eine Lösung, und klicken Sie auf "OK".
Die erste Lösung in der Liste ist immer die von Norton WinDoctor empfohlene.

8	Wählen Sie ein weiteres Problem, und wiederholen Sie das zuvor beschriebene Verfahren.

  Verwandte Themen


Eine Gruppe von Problemen reparieren

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um nach Problemen zu suchen.

3	Klicken Sie auf "Beenden".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an, die nach Problemtyp und in der Reihenfolge des Schweregrads geordnet ist.

4	Wählen Sie einen Problemtyp aus.

5	Klicken Sie auf "Details", um eine vollständige Liste der Probleme eines Typs anzuzeigen.

6	Wählen Sie im Fenster "Details" eine Gruppe von Problemen, die Sie reparieren möchten, und klicken Sie auf "Reparieren", um das Dialogfeld "Automatische Reparatur" zu öffnen.

7	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie "WinDoctor soll geeignete Lösung wählen", klicken Sie auf "OK", und fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Wählen Sie "Ich möchte die Lösung ... selbst wählen", und klicken Sie auf "OK".
Das ausgewählte Problem wird zusammen mit den möglichen Lösungsmethoden angezeigt.

8	Wählen Sie eine Lösung, und klicken Sie auf "OK".
(Die erste Lösung in der Liste ist immer die von Norton WinDoctor empfohlene.) Wenn das Problem behoben wurde, wird das nächste von Ihnen ausgewählte Problem angezeigt, bis alle Reparaturen durchgeführt wurden.

9	Wählen Sie einen weiteren Problemtyp, und wiederholen Sie das zuvor beschriebene Verfahren.

 Wenn Sie ein Problem nicht reparieren möchten, klicken Sie auf "Abbrechen", wenn dieses Problem angezeigt wird. Klicken Sie anschließend auf "Ja", um das nächste Problem anzuzeigen.

  Verwandte Themen


Computer auf Probleme prüfen

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um eventuell vorhandene Probleme zu ermitteln.

  Verwandte Themen


Alternative Reparaturmethoden auswählen

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um nach Problemen zu suchen.

3	Klicken Sie auf "Beenden".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an, die nach Problemtyp und in der Reihenfolge des Schweregrads geordnet ist.

4	Wählen Sie einen Problemtyp aus.

5	Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Reparieren".

6	Wählen Sie "Ich möchte die Lösung für jedes Problem selbst wählen", und klicken Sie auf "OK".
Die Probleme des ausgewählten Typs werden nacheinander angezeigt.

7	Wählen Sie eine der angebotenen Lösungsmöglichkeiten für das angezeigte Problem.
Der erste Eintrag in der Liste ist immer die von Norton System Check empfohlene Lösung.

8	Klicken Sie auf "Reparieren".

9	Wiederholen Sie das Verfahren zur Reparatur des nächsten Problems.

 Im Fenster "Gefundene Probleme" wird die höhere Ebene der Problemtypen angezeigt, die jeweils eines oder mehrere individuelle Probleme enthalten kann. Um eine vollständige Liste der Probleme anzuzeigen, klicken Sie auf "Details".

  Verwandte Themen


Liste der gefundenen Windows-Probleme sortieren

Norton WinDoctor sortiert die Problem nach dem Problemtyp. Sie können die Probleme auch nach dem Schweregrad oder nach den durchgeführten Prüfungen sortieren lassen.

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um nach Problemen zu suchen.

3	Klicken Sie auf "Beenden".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an, die nach Problemtyp und in der Reihenfolge des Schweregrads geordnet ist.

4	Klicken Sie auf "Erweitert".

5	Klicken Sie auf das Dropdown-Listenfeld "Sortieren nach", und wählen Sie das Sortierkriterium aus.
Die Liste im linken Fenster ändert sich entsprechend Ihrer Auswahl.

6	Klicken Sie auf einen Filtertyp im linken Fenster, um die damit verbundenen Probleme im rechten Fenster anzuzeigen.

Um die Liste der Problemtypen im Fenster "Gefundene Probleme" zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift.

  Verwandte Themen


So machen Sie Reparaturen von Norton WinDoctor rückgängig

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Wählen Sie "Reparaturprotokoll und (optional) Rücknahmen anzeigen".

3	Klicken Sie auf "Beenden".

4	Wählen Sie eine zuvor durchgeführte Reparatur aus.

5	Klicken Sie auf "Rückgängig" in der Symbolleiste.

 Um die Speicherdauer von Reparaturen und weitere Rücknahmeoptionen festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dialogfeld und wählen "Optionen".

  Verwandte Themen


Optionen für das Reparaturprotokoll einstellen

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Wählen Sie "Reparaturprotokoll und (optional) Rüccknahmen anzeigen".

3	Klicken Sie auf "Beenden".

4	Wählen Sie "Optionen" im Menü "Ansicht".

5	Stellen Sie die Rücknahmeoptionen ein.

  Verwandte Themen


So deaktivieren Sie Analyseagenten des Norton WinDoctor

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Wählen Sie "Tests auswählen".

3	Klicken Sie auf "Weiter".

4	Klicken Sie auf "Analyseagenten".

5	Heben Sie die Auswahl eines oder mehrerer Analyseagenten auf, und klicken Sie auf "OK".

6	Führen Sie die Untersuchung durch.

Um Informationen über jeden Analyseagenten anzeigen zu lassen, richten Sie den Mauszeiger auf den jeweiligen Agenten, bis das QuickInfo-Fenster geöffnet wird.


Gemeldete Probleme ignorieren

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um nach Problemen zu suchen.

3	Klicken Sie auf "Beenden".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an, die nach Problemtyp und in der Reihenfolge des Schweregrads geordnet ist.

4	Klicken Sie auf "Details".

5	Klicken Sie im Detailfenster auf die Probleme, die Sie ignorieren möchten.

6	Wählen Sie "Ausgewähltes Problem ignorieren" im Menü "Problem".
Die ausgewählten Probleme werden als ignoriert gekennzeichnet.

7	Um ignorierte Probleme zu verbergen, heben Sie im Menü "Ansicht" die Auswahl von "Ignorierte Probleme anzeigen" auf.

Um ein Problem wieder zu aktivieren, wählen Sie erneut "Ausgewähltes Problem ignorieren" im Menü "Ansicht".

  Verwandte Themen


Liste der ignorierten Probleme löschen

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um nach Problemen zu suchen.

3	Klicken Sie auf "Beenden".
Norton WinDoctor zeigt eine Liste der gefundenen Probleme an, die nach Problemtyp und in der Reihenfolge des Schweregrads geordnet ist.

4	Wählen Sie "Optionen" im Menü "Ansicht".

5	Klicken Sie auf die Registerkarte "Allgemein", und wählen Sie "Ignorierte Probleme löschen".

6	Klicken Sie auf "OK".
Alle zuvor als ignoriert gekennzeichneten Probleme werden im Fenster "Details" angezeigt.

Um ein einzelnes ignoriertes Problem wieder zu aktivieren, wählen Sie zum Anzeigen des Problems "Ignorierte Probleme anzeigen" im Menü "Ansicht" und anschließend "Ausgewähltes Problem ignorieren".

  Verwandte Themen


So löschen Sie das Reparaturprotokoll

1	Klicken Sie hier [image], um Norton WinDoctor zu öffnen.

2	Wählen Sie "Reparaturprotokoll anzeigen"

3	Klicken Sie auf "Beenden".

4	Wählen Sie "Reparaturprotokoll löschen" im Menü "Problem".
Wenn der Menüeintrag abgeblendet ist, enthält die Liste keine reparierten Probleme.

  Verwandte Themen


Problemtypen

Norton WinDoctor erkennt und korrigiert eine Vielzahl verschiedener Windows-Probleme. Sie benötigen keine besonderen Kenntnisse über die Probleme, die repariert werden. Norton WinDoctor kann alle Probleme automatisch unter Verwendung der bestmöglichen Lösung beheben.

Wenn Sie jedoch stärker in den Reparaturvorgang eingreifen möchten, gibt Norton WinDoctor Ihnen die Möglichkeit, die zu reparierenden Probleme sowie die entsprechende Reparaturmethode selbst auszuwählen. Folgende Probleme können bei der Untersuchung Ihres Computers durch Norton WinDoctor festgestellt werden:

Fehlende Programmdateien
Eine oder mehrere Dateien, die für die Ausführung Ihrer Anwendungsprogramme erforderlich sind, fehlen.

ActiveX/COM-Probleme
Ein Registrierungseintrag, der auf eine für ein Programm erforderliche Komponente verweist, ist ungültig.

Ungültige Verknüpfungen
Eine oder mehrere Ihrer Verknüpfungen zu Programmen sind ungültig.

Registrierungsprobleme
Hierbei handelt es sich beispielsweise um Registrierungseinträge, die auf nicht vorhandene Dateien verweisen.

  Verwandte Themen


Ignorieren von Problemen mit Hilfe der Analyseagenten von Norton WinDoctor

Norton WinDoctor ist so konzipiert, dass eine möglichst gründliche Untersuchung Ihres Computers auf Windows-Probleme durchgeührt wird. Viele irrelevante Probleme werden von den Analyseagenten des Norton WinDoctor herausgefiltert, aber möglicherweise treffen Sie trotzdem noch auf Probleme, die für Sie unwichtig sind.

Sie können verhindern, dass Probleme, deren Reparatur für Sie nicht wichtig ist, immer wieder in der Liste der gefundenen Probleme angezeigt werden, indem Sie im Dialogfeld "Analyseagenten auswählen" angeben, welche Probleme ignoriert werden sollen. Wenn sie als ignoriert gekennzeichnet sind, werden diese Probleme nicht mehr in der Liste angezeigt.

Um das Dialogfeld "Analyseagenten auswählen" zu öffnen, wählen Sie "Tests auswählen" auf der ersten Seiten des Assistenten von Norton WinDoctor.

Wenn Sie später Probleme anzeigen lassen möchten, die Sie zuvor ignoriert haben, können Sie die Liste der ignorierten Probleme im Dialogfeld "Optionen" löschen. Alle ignorierten Probleme werden in der Detailansicht angezeigt.

  Verwandte Themen


Rücknahme von Reparaturen des Norton WinDoctor

Gemäß Voreinstellung werden Sie grundsätzlich um Bestätigung gebeten, bevor Norton WinDoctor Reparaturen durchführt. Trotz dieser Sicherheitsfunktion kann es gelegentlich vorkommen, dass Sie eine Reparatur rückgängig machen möchten. Sie können in Norton WinDoctor nicht nur die soeben durchgeführte Reparatur rückgängig machen, sondern auch Reparaturen, die Sie am Tag zuvor oder in der letzten Woche durchgeführt haben.

Das Reparaturprotokoll zeichnet die Änderungen auf, die Norton WinDoctor an Ihrem System vornimmt. Sie machen eine aufgezeichnete Reparatur rückgängig, indem Sie das Reparaturprotokollfenster öffnen, eine Reparatur auswählen, und anschließend auf "Rückgängig" in der Symbolleiste klicken.

Um einzustellen, wie lange oder wie viele Einträge im Reparaturprotokoll gespeichert werden, wählen Sie "Optionen" im Menü "Ansicht".

  Verwandte Themen


Reparaturtypen von Norton WinDoctor

Norton WinDoctor überprüft Ihren Computer auf verschiedene Probleme in Windows 95/98. Dazu gehören Probleme in folgenden Bereichen:

Verknüpfungen

ActiveX/Com

Anwendungspfade

Deinstallationseinträge für Dateien

Systemkonfigurationseinstellungen

Schriftarten

Dateiabhängigkeiten

Systemstarteinstellungen

Konfigurationsdateien für DOS-Programme

Wenn Sie vermuten, dass ein Problem eines bestimmten Typs vorliegt, können Sie die Tests des Norton WinDoctor auf einen oder mehrere Problemtypen beschränken. In den meisten Fällen sollten Sie jedoch alle Tests durchführen lassen, um die bestmögliche Leistung Ihres Computers zu gewährleisten.

  Verwandte Themen


Alternative Reparaturmethoden

Wenn Norton WinDoctor ein Problem feststellt, empfiehlt er eine Reparaturmethode. Dies ist im Allgemeinen die beste und vollständigste Lösung für das Problem. Auf Wunsch können Sie eine alternative Reparaturmethode aus einer Liste von Reparaturmöglichkeiten auswählen. Diese alternativen Methode beheben das Problem ebenfalls, jedoch auf andere Weise. In den meisten Fällen sollten Sie die empfohlene Lösung verwenden.

 Im Fenster "Gefundene Probleme" wird die höhere Ebene der Problemtypen angezeigt, die jeweils eines oder mehrere individuelle Probleme enthalten kann. Um eine vollständige Liste der Probleme anzuzeigen, klicken Sie auf "Details".

  Verwandte Themen


Analyseagenten des Norton WinDoctor auswählen

Norton WinDoctor filtert automatisch bestimmte Arten irrelevanter Probleme heraus. Beispielsweise sind einige Tests, die auf Ihrer Festplatte sinnvoll sind, nicht für auswechselbare Laufwerke wie ein Zip-Laufwerk geeignet. Um zu verhindern, dass die Testergebnisse mit irrelevanten Informationen überladen werden, verwendet Norton WinDoctor eine Reihe von Analyseagenten, um diese Informationen zu entfernen. Je nach der jeweiligen Situation können Sie diese Analyseagenten aktivieren oder deaktivieren.

Dieses Dialogfeld enthält folgende Elemente:

Liste der Norton WinDoctor Analyseagenten
Klicken Sie auf ein Kontrollkästchen, um die Auswahl aufzuheben und den Analyseagenten zu deaktivieren. Wenn alle Optionen deaktiviert sind, werden alle von Norton WinDoctor gefundenen Probleme angezeigt, unabhängig von deren Relevanz.

Um Informationen über jeden Analyseagenten anzeigen zu lassen, richten Sie den Mauszeiger auf den jeweiligen Agenten, bis das QuickInfo-Fenster geöffnet wird.

  Verwandte Themen


Prüfungen des Norton WinDoctor auswählen

Norton WinDoctor kann eine Reihe verschiedener Untersuchungen vornehmen, um Probleme auf Ihrem System festzustellen. Sie möchten möglicherweise nicht bei jeder Ausführung von Norton WinDoctor sämtliche Tests durchführen lassen. Dieses Dialogfeld zeigt die Liste der verfügbaren Norton WindDoctor-Prüfungen an, aus der Sie auswählen können.

Dieses Dialogfeld enthält folgende Elemente:

Liste der Norton WinDoctor-Prüfungen
Klicken Sie auf ein Kontrollkästchen, um die Auswahl aufzuheben und die Prüfung zu deaktivieren.

Um Informationen über jede Prüfung anzeigen zu lassen, richten Sie den Mauszeiger auf den jeweiligen Agenten, bis das QuickInfo-Fenster geöffnet wird.

Auswahl aufheben/Alle auswählen
Hebt die Auswahl aller verfügbaren Tests auf bzw. wählt alle aus.

Analyseagenten
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld "Analyseagenten auswählen" zu öffnen, in dem Sie festlegen können, wie Norton WinDoctor die gefundenen Probleme weiter bearbeitet.


Dialogfeld "Automatische Reparatur"

Dieses Dialogfeld wird geöffnet, wenn Sie nach Auswahl eines Problemtyps im oberen Teil des Fenster "Gefundene Probleme" auf "Reparieren" klicken. In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, wie Norton WinDoctor die Probleme dieses Typs reparieren soll.

Dieses Dialogfeld enthält folgende Elemente:

WinDoctor soll geeignete Lösung wählen...
Klicken Sie auf diese Option, damit WinDoctor automatisch jedes Problem des ausgewählten Typs mit der bestmöglichen Lösung repariert.

Ich möchte die Lösung ... selbst wählen
Klicken Sie auf diese Option, um für jedes Problem des ausgewählten Typs eine Lösung aus der Liste der Lösungsmöglichkeiten auszuwählen. Diese Option öffnet das Dialogfeld "Reparaturlösungen".

  Verwandte Themen


Dialogfeld "Reparaturlösungen"

Das Dialogfeld "Reparaturlösungen" zeigt jeweils ein Problem und die verfügbaren Lösungsmethoden an. Die erste Lösung in der Liste ist die umfassendste Reparaturmöglichkeit für dieses Problem. Sie können andere Lösungen auswählen oder die Empfehlung akzeptieren.

Dieses Dialogfeld enthält folgende Elemente:

Listenfeld "Wählen Sie eine Lösung"
Wählen Sie die Lösung, die für dieses Problem angewendet werden soll.

Reparieren
Klicken Sie auf "Reparieren", um die ausgewählte Lösung anzuwenden.

Abbrechen
Wenn Sie einen Problemtyp mit mehreren Unterproblemen oder eine Gruppe von Problemen eines Typs gewählt haben, können Sie mit "Abbrechen" das aktuell angezeigte Problem übergehen und das nächste anzeigen oder dieses Dialogfeld schließen.

  Verwandte Themen


Schweregrad von Problemen
Schweregrad der Probleme

Norton WinDoctor zeigt einen leicht verständlichen Bericht zu den gefundenen Problemen an. Die Probleme werden nach Typ und in der Reihenfolge ihres Schweregrads aufgelistet.

Es gibt drei Schweregrade:

Niedrig
Ein Problem, das Ihre Arbeit mit dem Computer wahrscheinlich nicht beeinflusst, das jedoch repariert werden sollte, um das System übersichtlich zu halten. Es kann sich beispielsweise um einen Registrierungseintrag handeln, der auf eine nicht mehr vorhandene Datei verweist.

Mittel
Ein Problem, das sich störend auswirken kann, durch das die wichtigsten Tätigkeiten jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beeinträchtigt werden. Wenn eine Verknüpfung beispielsweise auf eine Datei verweist, die fehlt oder verschoben wurde, können Sie diese Anwendung nicht über die Verknüpfung starten.

Hoch
Ein Problem, das die Funktionsfähigkeit Ihres Computers beeinträchtigen oder zu einem Datenverlust führen kann. Ein schwerwiegendes Problem liegt beispielsweise vor, wenn eine für die Ausführung eines Programms benötigte Datei fehlt oder beschädigt ist.


Willkommen!

Willkommen bei Norton WinDoctor, mit dem Sie auf sichere und einfache Weise die häufigsten Arten von Problemen in Windows 95/98 diagnostizieren und reparieren können. Sie können den Reparaturvorgang an Ihre speziellen Anforderungen anpassen, indem Sie auswählen, welche Tests durchgeführt und welche Probleme repariert werden sollen.

Nach Abschluss der Tests zeigt Norton WinDoctor einen leicht verständlichen Bericht zu den gefundenen Problemen an. Sie können festlegen, welche Probleme auf welche Weise behoben werden sollen. Oder Sie können alle gefundenen Probleme von Norton WinDoctor automatisch reparieren lassen.

Wählen Sie eine Option, und klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.

Alle Norton WinDoctor-Tests durchführen (empfohlen)
Führt alle verfügbaren Norton WinDoctor-Tests durch.

Tests auswählen
Öffnet eine Liste der Tests, aus der Sie die gewünschten auswählen können.

Reparaturprotokoll und (optional) Rüccknahmen anzeigen
Übergeht alle Tests und zeigt das Reparaturprotokoll an, in dem Sie bereits vorgenommenen Reparaturen überprüfen und bestimmte Reparaturen rückgängig machen können.


Auf Probleme prüfen

Norton WinDoctor überprüft Ihr System auf Probleme und führt anschließend die Analyseagenten aus, um irrelevante Probleme aus der Liste der gefundenen Probleme zu filtern. Dieses Dialogfeld zeigt den Verlauf und den Status der einzelnen Aktivitäten während der Prüfung.

Warten Sie, bis alle Tests abgeschlossen wurden, und klicken Sie dann auf "Weiter", um die Ergebnisse anzuzeigen.

Stopp
Bricht die Untersuchung des Norton WinDoctor ab.

Um Analyseagenten auszuwählen, wählen Sie auf der ersten Seite des Assistenten die Option "Tests auswählen".


Beenden

Norton WinDoctor zeigt in diesem Dialogfeld eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse an.

Um die gefundenen Probleme anzuzeigen, klicken Sie auf "Beenden".