Copyright: Copyright (c) Symantec Corporation 2000
Citation: Copyright (c) Symantec Corporation 2000


Über Proxy-Server

Viele Unternehmen verwenden einen Proxy-Server, um den Internetzugang zu steuern und den Zugriff externer Computer auf das Firmennetzwerk zu verhindern. Wenn Ihr Unternehmen einen Proxy-Server verwendet, können Sie LiveUpdate so konfigurieren, dass eine Verbindung über den Proxy-Server hergestellt wird.

  Netzwerk-Administratoren können mit Hilfe des Programms "LiveUpdate Administrator" von Symantec einen internen LiveUpdate-FTP-Server einrichten, von dem LiveUpdate-Clients Programm-Updates und Virusdefinitionen herunterladen können.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


So verwenden Sie einen HTTP-Proxy
So verwenden Sie einen HTTP-Proxy:

1	Klicken Sie auf Proxy-Server für HTTP verwenden.

2	Geben Sie die URL oder den Namen des Proxy-Servers, den Netzwerk-Anmeldenamen und gegebenenfalls den Benutzernamen sowie das Kennwort für den Zugriff auf den Proxy-Server ein.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


So passen Sie die Proxy-Einstellungen an
So passen Sie die Proxy-Einstellungen an:

1	Klicken Sie im Register "LiveUpdate-Konfiguration" auf Ich möchte meine Proxy-Einstellungen für LiveUpdate anpassen.

Sie können Einstellungen für HTTP- oder FTP-Proxy-Server verwenden.

2	Klicken Sie auf HTTP oder FTP bzw. auf beide Optionen.

3	Geben Sie die Server-Adresse und Anschlussnummer (sofern vorhanden) des von Ihnen ausgewählten Proxy-Server-Typs ein.

 Fragen Sie bei Bedarf Ihren Netzwerkadministrator nach der Adresse.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


HTTP-Proxy-Einstellungen eingeben

Anhand der HTTP-Proxy-Einstellungen kann LiveUpdate eine Internetverbindung über Ihr Netzwerk herstellen.

So geben Sie die Einstellungen für den HTTP-Proxy-Server ein:

1	Klicken Sie auf Proxy-Server für HTTP verwenden.

2	Wenn für den Zugriff auf den Proxy-Server ein Benutzername und ein Kennwort zur Anmeldung erforderlich ist, klicken Sie auf Autorisierung erforderlich.

3	Geben Sie die HTTP-Adresse oder den Pfad für den Proxy-Server ein.

4	Geben Sie die Anschlussnummer ein (in der Regel 80).

5	Wenn Sie "Autorisierung erforderlich" aktiviert haben, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriff auf den Proxy-Server ein.

6	Klicken Sie auf OK.

Wenn Ihr Netzwerk unterschiedliche Proxy-Server für HTTP- und FTP-Verbindungen verwendet, geben Sie zusätzlich die Proxy-Server-Einstellungen für die FTP-Site an.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


FTP-Proxy-Einstellungen eingeben

Anhand der FTP-Proxy-Einstellungen kann LiveUpdate eine Internetverbindung über Ihr Netzwerk herstellen.

So geben Sie die Einstellungen für den FTP-Proxy-Server ein:

1	Klicken Sie auf Proxy-Server für FTP verwenden.

2	Wenn für den Zugriff auf den Proxy-Server ein Benutzername und ein Kennwort zur Anmeldung erforderlich ist, klicken Sie auf Autorisierung erforderlich.

3	Geben Sie die FTP-Adresse oder den Pfad für den Proxy-Server ein.

4	Geben Sie die Anschlussnummmer ein (in der Regel 80).

5	Wenn Sie "Autorisierung erforderlich" aktiviert haben, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriff auf den Proxy-Server ein.

6	Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


So legen Sie die Internetoptionen fest
So legen Sie die Internetoptionen fest:

1	Klicken Sie auf Konfigurieren.

2	Wählen Sie im Register "Internet" in der Systemsteuerung die gewünschten Optionen aus.

3	Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


So zeigen Sie die Interneteinstellungen in der Systemsteuerung an
So zeigen Sie die Interneteinstellungen in der Systemsteuerung an:

1	Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, Einstellungen > Systemsteuerung.

2	Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Internetoptionen.

2	Klicken Sie auf das Register Verbindungen.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


So passen Sie die ISP-Einstellungen an
So passen Sie die ISP-Einstellungen an:

 Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Einstellungen für LiveUpdate.

Sie müssen die DFÜ-Netzwerk-Funktion unter Windows konfigurieren, bevor Sie die Wählverbindung einrichten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Windows-Dokumentation.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


So passen Sie die Wählverbindung für LiveUpdate an
So passen Sie die Wählverbindung für LiveUpdate an:

1	Geben Sie an, ob Sie die Internetverbindung über ein Modem oder LAN herstellen möchten.

2	Wählen Sie  eine Wählverbindung oder führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

 Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.

 Klicken Sie auf Eigenschaften, um die ausgewählte Verbindung anzuzeigen und zu ändern.

3	Wenn LiveUpdate sich automatisch an- und abmelden soll, geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.

4	Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern und zu einem anderen Register zu wechseln, oder klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Internetverbindung auswählen

Sie müssen angeben, welche Internetverbindung LiveUpdate verwenden soll. Wenn Sie bereits über eine Internetverbindung verfügen, müssen Sie keine weiteren LiveUpdate-Einstellungen ändern. Während der Installation stehen möglicherweise die folgenden Optionen für Wählverbindungen, RAS und Proxy-Server zur Verfügung:

 Über meinen aktuellen Internetzugang

Bei Auswahl dieser empfohlenen Option verwendet LiveUpdate Ihre Standardeinstellungen für den Internet Explorer, um eine Internetverbindung herzustellen. Diese Option wird auch empfohlen, wenn Sie ein Kabelmodem oder ein anderes Standardverfahren zum Herstellen einer Internetverbindung verwenden.

Wenn Sie den Internet Explorer nicht installiert haben oder mehrere DFÜ-Netzwerk-Einträge vorhanden sind, wählen Sie "Über folgenden Internetzugang".

  Über folgenden Internetzugang

Wenn Sie eine andere Internetverbindung verwenden möchten als in Ihren aktuellen Standardeinstellungen festgelegt, wählen Sie diese Option, um eine Wähl- bzw. RAS-Verbindung zu verwenden. Mit dieser Option wird die von einer früheren LiveUpdate-Installation verwendete Wählverbindung ausgewählt. Zum Ändern dieses Eintrags wechseln Sie zum nächsten Fensterbereich und klicken Sie auf "Konfigurieren". Wählen Sie anschließend eine andere Wählverbindung aus oder erstellen Sie eine neue.

  Keinen Proxy-Server verwenden

Wenn Einstellungen für einen Proxy-Server in Ihrem Netzwerk definiert wurden, können Sie LiveUpdate so einrichten, dass die Proxy-Einstellungen nicht für das Abrufen von Updates verwendet werden. Nach Auswahl dieser Option können Sie eine andere Verbindung konfigurieren, indem Sie im nächsten Fensterbereich auf "Konfigurieren" klicken.

  Benutzerdefinierte LiveUpdate-Proxy-Einstellungen verwenden

Wenn Einstellungen für einen Proxy-Server in Ihrem Netzwerk definiert wurden, können Sie mit dieser Option LiveUpdate so konfigurieren, dass für das Abrufen von Updates spezifische Proxy-Server-Einstellungen verwenden werden.

  Meine Internet Explorer-Einstellungen verwenden

Wenn Einstellungen für einen Proxy-Server in Ihrem Netzwerk definiert wurden, können Sie mit dieser Option LiveUpdate so konfigurieren, dass Ihre Internet Explorer-Einstellungen verwendet werden.

 Benutzer von America Online (AOL) sollten keine benutzerdefinierte LiveUpdate-ISP-Verbindung auswählen. America Online unterstützt die Windows-Standardfunktion für Wählverbindungen zurzeit nicht. Benutzer von America Online sollten zuerst eine Verbindung zu AOL herstellen, bevor sie LiveUpdate ausführen.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Nach Updates suchen

Ihr Computer wird am besten geschützt, wenn Sie Ihre Programme stets auf dem neuesten Stand halten. LiveUpdate bietet hierfür ein einfaches und problemloses Verfahren. Mit Hilfe Ihrer Internetverbindung kann LiveUpdate automatisch eine Verbindung zum LiveUpdate-Server von Symantec herstellen und diese anschließend wieder beenden. Wenn Einstellungen für einen Proxy-Server in Ihrem Netzwerk definiert wurden, kann LiveUpdate auch diese Einstellungen verwenden.

LiveUpdate erstellt eine Liste mit allen Updates für Ihre installierten Programme und Module, die von der LiveUpdate-Technologie unterstützt werden.

So aktualisieren Sie Dateien:

 Klicken Sie auf Weiter.

LiveUpdate sucht die Updates für die Programme in der Liste.

So ändern Sie die Internet- oder Proxy-Verbindung oder fügen eine neue hinzu:

 Klicken Sie auf Konfigurieren.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Dialogfeld "Info"

Im Dialogfeld "Info" werden die Versionsnummer und andere Programminformationen zu LiveUpdate angezeigt.


LiveUpdate mit einem Mainframe verwenden

Damit LiveUpdate die Updates herunterladen kann, müssen Sie die Einstellungen für den Mainframe-Server angeben.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Proxy-Einstellungen konfigurieren

Viele Unternehmen verwenden Proxy-Server, um die Verbindung zwischen den Arbeitsstationen und dem Internet zu steuern. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Administrator, um den Benutzernamen, das Kennwort und andere Informationen über den Proxy-Server zu erhalten. Möglicherweise werden unterschiedliche Proxy-Server für HTTP und FTP verwendet.

Wenn keine Proxy-Konfigurationsdatei vorhanden ist, benötigen Sie für jeden Netzwerkdienst den Namen und die Anschlussnummern der Server, auf denen Proxy-Software ausgeführt wird.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


LiveUpdate meldet einen Fehler

Wenn beim Verbindungsaufbau ein Fehler auftritt, zeigt LiveUpdate eine Fehlermeldung an.

Bevor Sie erneut versuchen, einen Verbindung herzustellen, vergewissern Sie sich, dass Ihre anderen Internetanwendungen und Netzwerkverbindungen korrekt funktionieren. Prüfen Sie außerdem die LiveUpdate-Konfiguration.

Wenn Sie America Online, CompuServe oder Prodigy zur Verbindung mit dem Internet verwenden, müssen Sie die Verbindung möglicherweise in den Internet-Verbindungseinstellungen in der Systemsteuerung angeben.


Download-Status anzeigen

Während LiveUpdate die für Ihre installierte Software verfügbaren Updates herunterlädt, wird eine Statusleiste angezeigt.

Anschließend werden die von Ihnen ausgewählten Updates installiert.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Liste der Updates anzeigen

LiveUpdate erstellt eine Liste der auf Ihrem Computer installierten Symantec-Programme und prüft anschließend, für welche Programme Updates auf dem LiveUpdate-Server verfügbar sind.

Sobald die Liste angezeigt wird, können Sie die Updates auswählen, die LiveUpdate installieren soll.

 Wenn sich die Statusanzeige mehrere Minuten lang nicht ändert, klicken Sie gegebenenfalls auf "Abbrechen". Im Normalfall brauchen Sie nur zu warten, bis LiveUpdate die Updates heruntergeladen hat.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Was Sie tun müssen, wenn alle Produkte auf dem neuesten Stand sind

LiveUpdate hat geprüft, ob Updates für die von Ihnen installierte Symantec-Software verfügbar sind, und keine Updates gefunden.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Computer neu starten

Einige Updates werden erst nach dem Neustart des Computers wirksam, da eine Änderung der Registrierung oder einer anderen Systemfunktion erforderlich ist.

Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Computer möglichst bald neu starten. Speichern Sie zuvor Ihre Daten.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Zu installierende Produkte auswählen

Wenn LiveUpdate die Liste der verfügbaren Updates anzeigt, wählen Sie die zu installierenden Produkte aus. So können Sie beispielsweise festlegen, dass Sie nicht das Produkt-Update für Norton Utilities, aber die neuesten Virusdefinitionen installieren möchten.

So installieren Sie nur bestimmte Updates:

1	Wählen Sie die zu installierenden Updates aus.

2	Klicken Sie auf Weiter.

LiveUpdate installiert die ausgewählten Updates und zeigt eine Meldung an, wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist.

Einige Updates werden erst nach dem Neustart des Computers wirksam. LiveUpdate weist Sie bei Bedarf darauf hin, dass ein Neustart erforderlich ist.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Was Sie tun müssen, wenn das Herunterladen abgeschlossen ist

Wenn LiveUpdate das Herunterladen von Updates beendet hat, klicken Sie auf ein Update, um eine Beschreibung der von LiveUpdate ausgeführten Schritte anzuzeigen. LiveUpdate installiert die Updates in der Regel automatisch.

So beenden Sie LiveUpdate:

 Klicken Sie auf Beenden. LiveUpdate beendet den Aktualisierungsvorgang für die von Ihnen installierten Programme.

Einige Updates werden erst nach dem Neustart des Computers wirksam. LiveUpdate weist Sie bei Bedarf darauf hin, dass ein Neustart erforderlich ist.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Wie LiveUpdate funktioniert

Mit Hilfe bereits vorhandener Internetverbindungen greift LiveUpdate auf die Symantec FTP-Site zu, sucht nach verfügbaren Updates, lädt diese herunter und installiert sie anschließend automatisch. Dies ist das effizienteste Verfahren für die Aktualisierung von Virusdefinitionen und Programmdateien.


Wie oft sollte ich eine Aktualisierung durchführen?

Prüfen Sie gleich nach der Installation eines Produkts, ob Updates vorhanden sind. Danach sollten Sie möglichst oft die aktualisierten Virusdefinitionen und in regelmäßigen Abständen die Programm-Updates herunterladen.

Virenschutz aktualisieren

Wenn Sie Norton AntiVirus installiert haben, sollten Sie möglichst oft prüfen, ob aktualisierte Virusdefinitionen vorhanden sind. Mindestens einmal im Monat werden neue Virusdefinitionen auf der Symantec-Website abgelegt. Sie sind Teil des von Ihnen bezahlten Abonnements. Sie können LiveUpdate als Task mit Hilfe der Planungsfunktion von Windows automatisch ausführen.

Programmdateien aktualisieren

Prüfen Sie gleich nach der Installation eines neuen Symantec-Produkts, ob Updates vorhanden sind. Programm-Updates werden je nach Bedarf zur Verfügung gestellt. Daher sollten Sie in regelmäßigen Abständen prüfen, ob neue Programm-Patches und -Updates zur Verfügung stehen.

Die neuesten Informationen zu den Produkten finden Sie auf der Symantec-Website:

http://www.symantec.de

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Wähl- bzw. RAS-Verbindung hinzufügen

Sie können eine Wähl- bzw. RAS-Verbindung (Remote Access Server) auf der Basis Ihrer in Windows konfigurierten Verbindungen hinzufügen. Mit LiveUpdate können Sie direkt auf Ihre Windows-Verbindungen zugreifen.

So fügen Sie eine Wähl- bzw. RAS-Verbindung hinzu:

1	Klicken Sie im Eingangsbildschirm von LiveUpdate auf Konfigurieren.

2	Klicken Sie im Register "ISP" auf Aus den benutzerdefinierten Einstellungen für LiveUpdate, um die Optionen für die Wählverbindung festzulegen.

3	Klicken Sie auf Hinzufügen.

Der Verbindungs-Assistent von Windows wird gestartet.

4	Geben Sie einen Namen für die neue Verbindung ein, und wählen Sie das Gerät aus.

5	Befolgen Sie die Anweisungen, um die neue Verbindung zu konfigurieren.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Windows-Hilfe.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Eigenschaften für Wählverbindungen bearbeiten

So zeigen Sie die Einstellungen für Wähl- bzw. RAS-Verbindungen an oder ändern diese:

1	Klicken Sie im Eingangsbildschirm von LiveUpdate auf Konfigurieren.

2	Klicken Sie auf das Register "LiveUpdate-Konfiguration" auf Aus den benutzerdefinierten Einstellungen für LiveUpdate, um die Optionen für die Wählverbindung festzulegen.

3	Klicken Sie unter Diese Wählverbindung verwenden auf die Verbindung, die Sie bearbeiten möchten.

4	Wenn LiveUpdate sich automatisch anmelden soll, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

5	Wenn Sie weitere Änderungen an dieser Verbindung vornehmen möchten, klicken Sie auf "Eigenschaften", um die Verbindungseigenschaften in der Windows-Systemsteuerung anzuzeigen.

6	Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


LiveUpdate-Installationen anzeigen

LiveUpdate installiert die heruntergeladenen Updates automatisch. Sie können eine Liste der Updates anzeigen, die LiveUpdate installiert. Es kann vorkommen, dass ein Update nicht installiert werden kann, weil z. B. eine Anwendung geöffnet ist. Lesen Sie die von LiveUpdate angezeigte Meldung, um weitere Informationen zu erhalten.


Verfahren für den Internetzugang auswählen

Wenn Sie die Dienste eines Internetdienstanbieters nutzen, kann LiveUpdate die bereits festgelegten Einstellungen verwenden. Sie können aber auch eine andere Verbindung auswählen oder eine neue definieren.

So ändern Sie das Verfahren für den Internetzugang:

1	Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

Aus den Internetoptionen in der Systemsteuerung: LiveUpdate verwendet die Interneteinstellungen in der Systemsteuerung. Klicken Sie auf Konfigurieren, um die Interneteinstellungen anzuzeigen oder zu ändern. Oder klicken Sie auf OK, um mit der LiveUpdate-Sitzung fortzufahren.

Aus den benutzerdefinierten Einstellungen für LiveUpdate: Mit dieser Option können Sie eine benutzerdefinierte Verbindung für LiveUpdate hinzufügen oder ändern. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2	Wählen Sie eine Wählverbindung oder führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

 	Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.

 	Klicken Sie auf Eigenschaften, um die ausgewählte Verbindung anzuzeigen und zu ändern.

3	Wenn LiveUpdate sich automatisch an- und abmelden soll, geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.

4	Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern und zu einem anderen Register zu wechseln, oder klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Verbindung via America Online (AOL) herstellen

Wenn Sie America Online verwenden, stellen Sie zuerst eine Verbindung zu AOL her, bevor Sie LiveUpdate ausführen, und stellen Sie sicher, dass LiveUpdate diese Verbindung verwendet.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Verbindung via CompuServe herstellen

Wenn Sie CompuServe verwenden, müssen Sie die Internetverbindung so konfigurieren, dass LiveUpdate eine Verbindung über CompuServe herstellt.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Verbindung via Prodigy herstellen

Wenn Sie Prodigy verwenden, müssen Sie die Internetverbindung so konfigurieren, dass LiveUpdate eine Verbindung über Prodigy herstellt.

Klicken Sie hier [image], um weitere Informationen zu erhalten.


Wenn Ihr Computer über einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, können Sie die HTTP-Proxy- oder FTP-Proxy-Einstellungen anpassen. LiveUpdate verwendet in der Regel FTP, um Updates für die installierte Software herunterzuladen.


Wenn Sie bereits Proxy-Einstellungen für den Internet Explorer definiert haben, kann LiveUpdate diese Einstellungen verwenden. Sie brauchen in diesem Fall keine Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie die Einstellungen für den Internet Explorer anzeigen oder ändern möchten, klicken Sie auf "Konfigurieren".


Wenn Sie nicht über einen Proxy-Server auf das Internet zugreifen möchten, verwenden Sie diese Standardeinstellung. LiveUpdate verwendet die ISP-Einstellungen, um auf den LiveUpdate-FTP-Server von Symantec zuzugreifen.


LiveUpdate verwendet die Interneteinstellungen in der Systemsteuerung. Wenn Sie die Einstellungen anzeigen oder ändern möchten, klicken Sie auf "Konfigurieren".


Öffnet die Interneteinstellungen in der Systemsteuerung. Sie können Einstellungen hinzufügen, entfernen, aktivieren oder deaktivieren.


Nehmen Sie Änderungen an den Einstellungen für Ihren Internetdienstanbieter in der Systemsteuerung vor.


Aktiviert die HTTP-Proxy-Einstellungen.


Gibt an, ob LiveUpdate eine Autorisierung benötigt, um sich beim FTP-Proxy-Server anzumelden. Wenn eine Autorisierung erforderlich ist, geben Sie die Adresse des Proxy-Servers, die Anschlussnummer, den Benutzernamen und das Kennwort ein.


Gibt an, ob LiveUpdate eine Autorisierung benötigt, um sich beim HTTP-Proxy-Server anzumelden. Wenn eine Autorisierung erforderlich ist, geben Sie die Adresse des Proxy-Servers, die Anschlussnummer, den Benutzernamen und das Kennwort ein.


Stellt über Ihr Modem eine Verbindung zum Internet her.


Aktiviert die FTP-Proxy-Einstellungen.


Geben Sie die FTP-Adresse für den LiveUpdate-Server ein.


Geben Sie das Kennwort für den LiveUpdate-FTP-Server ein.


Geben Sie die Anschlussnummer für den FTP-Port an, falls Ihr Netzwerk dieses Protokoll verwendet.


Geben Sie die Benutzer-ID an, mit der LiveUpdate auf Dateien auf dem FTP-Server in Ihrem Netzwerk zugreifen kann.


Geben Sie die HTTP-Adresse für den LiveUpdate-Proxy-Server ein.


Geben Sie das Kennwort für den LiveUpdate-HTTP-Server ein.


Geben Sie die Anschlussnummer für den HTTP-Proxy-Server an, falls Ihr Netzwerk dieses Protokoll verwendet.


Geben Sie die Benutzer-ID an, mit der LiveUpdate auf die Dateien in Ihrem Intranet über HTTP zugreifen kann.


Geben Sie die Benutzer-ID an, mit der LiveUpdate auf Dateien auf dem Netzwerk-Server zugreifen kann.


Geben Sie das Kennwort an, mit dem LiveUpdate auf Dateien auf dem Netzwerk-Server zugreifen kann.


Fügt eine Wählverbindung hinzu, über die LiveUpdate auf das Internet zugreifen kann. LiveUpdate verwendet diese Verbindung, um auf den FTP-Server von Symantec zuzugreifen.


Zeigt die Einstellungen für die ausgewählte Wählverbindung an.


Um die ISP-Einstellungen für LiveUpdate anzupassen, können Sie eine vorhandene Wählverbindung auswählen und bearbeiten oder eine neue hinzufügen. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Wählverbindung ein. Wenn die Meldung angezeigt wird, dass keine Verbindung verfügbar ist, müssen Sie möglicherweise einen neuen Remote Access- bzw. Wählverbindungs-Client hinzufügen. Wenn Sie auf "Hinzufügen" klicken, startet LiveUpdate den Verbindungs-Assistenten von Windows.