 isيعمل هذا الخيار على تشغيل وإيقاف تشغيل محاكاة جدول الضباب.

حدد Direct3D وجوب أن يكون محول العرض القادر على تسريع أجهزة Direct3D قادرًا على تطبيق تأثير ذروة الضباب أو ضباب الجدول.  لا تستعلم بعض الألعاب بصورة صحيحة عن قدرات أجهزة Direct3D وتتوقع دعم ضباب الجدول. ويضمن اختيار هذا الخيار تشغيل الألعاب بشكل صحيح على معالج NVIDIA الرسومي.


يمكّنك هذا الخيار من تعطيل ميزات DirectX الأحدث الخاصة ببرامج التشغيل.

قد لا تعمل بعض الألعاب المصممة للإصدارات السابقة من DirectX بشكل صحيح مع الإصدار 6 أو 7 المثبت من DirectX الذي يتوفر دعمه في برامج التشغيل. يفرض تحديد هذا الخيار على برامج التشغيل العمل في وضع التوافق مع DirectX 5 بحيث يمكن تشغيل الألعاب القديمة بشكل صحيح.

استخدم هذا الخيار مع الألعاب القديمة التي لا تبدأ أو تعمل كما ينبغي.


يفرض على الجهاز القيام تلقائيًا بضبط عمق المخزن المؤقت Z الخاص به إلى العمق المطلوب من قبل التطبيق.

يفضّل تمكين هذا الخيار دومًا إلا إذا كان عملك يتطلب عمقًا محددًا للمخزن المؤقت Z. وفي حالة تعطيل هذا الخيار، لن يتم تشغيل تطبيقات غير تلك التي يتطابق عمق المخزن المؤقت Z بها مع التهيئة الحالية للجهاز.


يتيح استخدام أسلوب مختلف لعمق التخزين المؤقت.

يتيح هذا الخيار للأجهزة استخدام أسلوب مختلفة لعمق التخزين المؤقت بالتطبيقات التي يبلغ عمق التخزين المؤقت بها 16 بت. يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى إخراج صور ثلاثية الأبعاد بجودة أعلى.


يمكّن شعار NVIDIA في Direct3D.

يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى عرض شعار NVIDIA في الزاوية السفلى لشاشة العرض أثناء تشغيل تطبيقات Direct3D.


بإمكان معالج NVIDIA الرسومي إنشاء صور mipmaps تلقائيًا مما يزيد كفاءة نقل مادة السطح عبر الناقل ويرفع كفاءة أداء التطبيقات.

غير أنه قد تُعرض بعض التطبيقات بشكل صحيح عند تمكين mipmaps التي تم إنشاؤها تلقائًا. ولتصحيح أية مشكلات قد تحدث، قم بتقليل عدد مستويات mipmap المنشأة تلقائيًا حتى تُعرض الصور بالشكل الملائم. ويؤدي تقليل عدد مستويات mipmap غالبًا إلى إزالة أخطاء المحاذاة أو "وجود الفواصل" في مادة السطح (على حساب الأداء).


يسمح لك بتحديد الأسلوب auto-mipmapping المستخدم بواسطة المعالج الرسومي.

يمكنك تحديد أحد الأسلوبين التاليين bilinear أو 8-tap anisotropic mipmapping. يوفر الأسلوب bilinear بشكل عام أداءً أفضل بينما يوفر الأسلوب anisotropic بشكل عام صورة ذات جودة أعلى.


يسمح لك بضبط انحراف مستوى التفاصيل لـ mipmaps.

يوفر الانحراف البسيط صورًا أفضل، بينما يؤدي الانحراف الكبير إلى رفع كفاءة أداء التطبيقات. يمكنك اختيار إحدى قيم الانحراف الخمس المعدة مسبقًا، والتي تتفاوت من "أفضل جودة للصور" إلى "أفضل أداء".


قائمة الإعدادات المخصصة (أو "التعديلات") التي قمت بحفظها. يؤدي اختيار أحد عناصر القائمة إلى تنشيط الإعداد. لتطبيق الإعداد، انقر فوق "موافق" أو "تطبيق".


يسمح لك بحفظ الإعدادات الحالية (بما في ذلك الإعدادات التي تم تعيينها في مربع حوار "المزيد من Direct3D") كتعديل مخصص. بعد ذلك تتم إضافة الإعدادات المحفوظة إلى القائمة المجاورة.

بمجرد العثور على الإعدادات المثلى لإحدى ألعاب Direct3D، يسمح لك أسلوب حفظ الإعدادات كتعديل مخصص بتهيئة Direct3D بسرعة قبل بدء تشغيل اللعبة وإلى عدم الاحتياج إلى تعيين كل خيار على حدة.


يحذف الإعداد المخصص والمحدد حاليًا في القائمة.


يعيد كافة الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.


يعرض مربع حوار يسمح لك بتخصيص المزيد من إعدادات Direct3D.


يغير هذا الخيار مخطط التعامل مع عناصر مادة سطح الجهاز (texels).

يؤدي تغيير هذه القيم إلى تغيير أماكن تعريف المواد الأصلية لعناصر مادة السطح. تطابق القيم الافتراضية مواصفات Direct3D. قد تتوقع بعض البرامج تعريف المواد الأصلية لعناصر مادة السطح في مكان آخر. وتتحسن جودة صور هذه التطبيقات إذا أعيد تعريف المواد الأصلية لعناصر مادة السطح. استخدم مربع التمرير لضبط موضع المواد الأصلية لعناصر مادة السطح بين الزاوية العليا اليسرى ومركز عناصر مادة السطح.


يسمح هذا الخيار للمعالج الرسومي باستغلال الحجم المحدد لذاكرة النظام لتخزين مادة السطح (بالإضافة إلى الذاكرة المثبتة على محول العرض ذاته).

ملاحظة:	يتم حساب أكبر مساحة ذاكرة يمكن حجزها لتخزين مادة السطح على النظام تبعًا للحجم الفعلي لذاكرة الوصول العشوائي RAM المثبتة على الكمبيوتر. فكلما زادت مساحة ذاكرة الوصول العشوائي RAM للنظام، زادت القيمة التي يمكن تعيينها.

ينطبق هذا الإعداد على محولات عرض PCI فقط (أو محولات عرض AGP التي يتم تشغيلها في وضع متوافق مع PCI).


حدد هذا الخيار لتعطيل المزامنة الرأسية.

يسمح هذا الخيار بتمثيل الصورة مباشرة على الشاشة دون انتظار مزامنتها مع التتبع العمودي لشاشة العرض.  وهذا يسمح بمعدلات لقطات أعلى من معدل تحديث شاشة العرض إلا أنه قد يؤدي إلى حدوث تشوهات مرئية وتقطيع يقلل من جودة الصورة.


يسمح لك هذا الخيار بتحديد درجة منع التموج (antialiasing) المستخدم في أحد تطبيقات Direct3D.

يعد منع التموج إحدى الأساليب المستخدمة لتقليل تأثير "التدرج" الذي يشاهد أحيانًا بحواف الكائنات ثلاثية الأبعاد.  يتراوح التحديد الذي يمكنك إجراؤه من إغلاق منع التموج تمامًا إلى تحديد أقصى درجة يمكن استخدمها في أحد التطبيقات.


استخدم هذا الخيار لفرض منع التموج في التطبيقات التي لا تدعمه بطريقة مباشرة.

استخدم هذا الخيار بحذر. قد لا تُعرض بعض التطبيقات - التي لا تدعم منع التموج بشكل صريح - بصورة صحيحة أو قد تقدم صورًا غير منتظمة. قم بإيقاف تشغيل هذا الخيار عند مواجهة أية مشاكل في عرض إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات التي لا تدعم منع التموج.


يتيح لك هذا الخيار تحديد عدد اللقطات التي يمكن لوحدة التحكم المركزية تحضيرها قبل معالجتها بواسطة شريحة الرسومات عند تعطيل المزامنة الرأسية.

وفي بعض الحالات، كلما زاد عدد اللقطات التي لم يتم تقديمها على الشاشة عن العدد المسموح به، زاد "تباطؤ الإدخال" استجابة لبعض الأجهزة كأجهزة التوجيه "Joystick" أو لوحات الألعاب أو لوحات المفاتيح.

قم بتقليل هذه القيمة إذا تأخرت استجابة أجهزة الإدخال المتصلة بالكمبيوتر بشكل ملحوظ أثناء اللعب.


يسمح لبرامج التشغيل باستخدام ملحق OpenGL التالي (GL_KTX_buffer_region).

يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة في أداء تطبيقات إنشاء الرسومات ثلاثية الأبعاد التي تدعم هذا الملحق.


يسمح لك باستخدام ذاكرة الفيديو المحلية عند تمكين الملحق GL_KTX_buffer_region.

ومع ذلك، إذا توفرت ذاكرة فيديو محلية مساحتها أقل من 8 ميجابايت، فلن يتم تمكين دعم ملحق الأسطح المزدوجة.

لن يكون لهذا الإعداد أي تأثير في حالة تعطيل الخيار "تمكين ملحق منطقة المخزن المؤقت" أعلاه.


سيؤدي السماح بتصفية linear-mipmap-linear السريعة إلى زيادة كفاءة أداء التطبيقات على حساب جزء من جودة الصور.

وفي كثير من الأحيان لا يكون النقص في جودة الصور ملحوظًا، مما يشجعك على الاستفادة من زيادة كفاءة الأداء الناتجة عن تمكين هذه الميزة.


يتيح هذا الخيار لـ OpenGL استخدام "تصفية زيادة حدة زوايا الكائنات" لتحسين جودة الصور.


حدد هذا الخيار لتعطيل إمكانية دعم برنامج التشغيل للإرشادات المحسنة المستخدمة بواسطة بعض وحدات المعالجة المركزية.

تدعم بعض وحدات المعالجة المركزية الإرشادات الإضافية ثلاثية الأبعاد التي تتكامل مع معالج NVIDIA الرسومي وتحسن من أداء الألعاب أو التطبيقات ثلاثية الأبعاد.  يسمح لك هذا الخيار بتعطيل دعم الإرشادات الإضافية ثلاثية الأبعاد هذه في برامج التشغيل. يفيد ذلك عند مقارنة الأداء واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.


تتحكم هذا الخيارات في منع التموج في وضع ملء الشاشة لبرنامج تشغيل OpenGL. يعد منع التموج إحدى الآليات المستخدمة لتجانس حواف الكائنات في الشاشات لتقليل تأثير "التدرج" الخشن الذي يشاهد أحيانًا. ويوفر أسلوب 1.5 × 1.5 منعًا للتموج مع الحصول على أفضل أداء، في حين يوفر أسلوب 2 × 2 أفضل جودة للصور.


 يسمح لبرنامج التشغيل بتصدير تنسيقات الاستريو بالبكسل. يسمح هذا لتطبيقات OpenGL باستخدام الاستريو لتمكين مصراع الاستريو الزجاجي.


 يسمح لبرنامج التشغيل بتصدير تنسيقات التراكب بالبكسل. يسمح هذا لتطبيقات OpenGL باستخدام التراكبات.


 يسمح هذا الخيار لـ OpenGL باستخدام "تصفية زيادة حدة زوايا الكائنات" لتحسين جودة الصور.  لاحظ أن تمكين هذه الميزة يحسن جودة الصور على حساب الأداء.


 عند تمكين هذه الميزة، يخصص برنامج تشغيل OpenGL مخزنًا مؤقتًا خلفيًا واحدًا ومخزنًا مؤقتًا للعمق بنفس دقة العرض.

 ويعد ذلك استخدامًا أكثر كفاءة لذاكرة الفيديو مع التطبيقات التي تُنشئ العديد من الإطارات.

عند تعطيل هذه الميزة، يخصص برنامج تشغيل OpenGL مخزنًا مؤقتًا خلفيًا واحدًا ومخزنًا مؤقتًا للعمق لكل إطار أنشئ بواسطة أحد التطبيقات.

يمكن أن تحسن هذه الميزة من أداء تطبيقات OpenGL التي تستخدم إطارات متعددة.


 يضبط الإعدادات المثلى لتطبيق OpenGL المحدد.


يحدد هذا الخيار ما إذا كان يمكن استخدم مادة سطح ذات عمق لوني معين بشكل افتراضي في تطبيقات OpenGL.

استخدام عمق لون سطح المكتب يستخدم دائمًا مادة سطح ذات عمق لوني مستخدم بواسطة سطح مكتب Windows حاليًا.

يفرض خيارا استخدام 16 بت لكل بكسل دائمًا واستخدام 32 بت لكل بكسل دائمًا استخدام مواد السطح ذات العمق اللوني المحدد، بغض النظر عن إعدادات سطح المكتب.


يحدد هذا الخيار وضع انعكاس المخزن المؤقت لتطبيقات OpenGL في وضع ملء الشاشة.

 يمكنك الاختيار من الأساليب التالية: أسلوب حظر النقل (block transfer) أو انعكاس الصفحة (page flip) أو التحديد التلقائي (auto-select). يسمح أسلوب التحديد التلقائي (auto-select)  لبرنامج التشغيل بتحديد أفضل أسلوب استنادًا إلى تهيئة الجهاز.


يتيح لك هذا الخيار تحديد كيفية معالجة المزامنة الرأسية في OpenGL.

إيقاف التشغيل دائمًا. يعطل بشكل دائم المزامنة الرأسية في تطبيقات OpenGL.

إيقاف التشغيل افتراضيًا. يحتفظ بالمزامنة الرأسية معطلة إلا إذا طلب تطبيق محدد تمكينها.

التشغيل افتراضيًا. يحتفظ بالمزامنة الرأسية ممكنّة إلا إذا طلب تطبيق محدد تعطيلها.


يسمح لك بحفظ الإعدادات الحالية "كتعديل" مخصص وتتم إضافته بعد ذلك إلى القائمة المجاورة.

بمجرد العثور على الإعدادات المثلى لأحد تطبيقات OpenGL، يؤدي حفظ الإعدادات كتعديل مخصص إلى تهيئة OpenGL بسرعة قبل بدء تشغيل البرنامج وإلى عدم الاحتياج إلى تعيين كل خيار على حدة.


تسمح لك مربعات التمرير بضبط الإضاءة أو التباين أو قيم جاما لقناة الألوان المحددة.

تساعدك عناصر تحكم تصحيح الألوان على تعويض الاختلاف الحادث في درجات الإضاءة بين الصور المصدر ومخرجاتها على جهاز العرض. عند استخدام تطبيقات معالجة الصور، فإن ذلك يفيد في المساعدة على إخراج ألوان الصور التي يتم عرضها على شاشة العرض، بحيث يكون مشابه للأصل (كالصور الفوتوغرافية).

وأيضًا تظهر العديد من الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تم تسريعها داكنة اللون للغاية بحيث لا يمكن لعبها. تؤدي زيادة الإضاءة و / أو قيمة جاما بالتساوي خلال جميع القنوات إلى ظهور الألعاب أكثر إضاءة، وقابلية للعب.


يتيح لك تحديد قناة الألوان التي يتم التحكم فيها عن طريق مربعات التمرير. يمكنك ضبط قناة اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق كل على حدة أو ضبطها مرة واحدة.


يوفر التردد الرقمي المزيد من التحكم في فصل وكثافة الألوان، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر بريقًا ونقاءً في جميع التطبيقات.


تمثيل رسومي لمنحنى الألوان. يتغير هذا المنحنى في وقت التشغيل أثناء ضبط التباين أو الإضاءة أو جاما.


يؤدي تحديد هذا الخيار إلى استعادة إعدادات ضبط الألوان التي قمت بتعيينها عند إعادة تشغيل Windows.

ملاحظة:	إذا كان الكمبيوتر يعمل ضمن شبكة اتصال، فسيتم ضبط الألوان بعد تسجيل الدخول إلى Windows.


قائمة بإعدادات الألوان المخصصة التي قمت بحفظها. يؤدي تحديد عنصر من القائمة إلى تنشيط الإعداد.


يتيح لك حفظ إعدادات اللون الحالية كإعداد مخصص. يتم بعد ذلك إضافة الإعدادات المحفوظة إلى القائمة المجاورة.


يحذف إعدادات اللون المخصص المحدد حاليًا في القائمة.


يعيد جميع قيم الألوان إلى الإعدادات الأصلية للجهاز.


يسمح لك بتحديد وضع توقيت شاشة العرض:

الاكتشاف التلقائي. يسمح لـ Windows بتلقي معلومات التوقيت المناسبة مباشرة من شاشة العرض نفسها. ويعتبر ذلك هو الإعداد الافتراضي. يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض شاشات العرض القديمة لا تدعم هذه الميزة.

صيغة التوقيت العامة أو GTF هو الخيار القياسي المستخدم بواسطة معظم شاشات العرض الحديثة.

توقيت شاشة عرض منفصل أو DMT هو خيار قديم يزال مستخدمًا في بعض شاشات العرض. قم بتمكين هذا الخيار إذا كان جهاز العرض الخاص بك يتطلب DMT.


يضيف الرمز NVIDIA QuickTweak (تعديل سريع) إلى شريط مهام Windows.

يتيح لك هذا الرمز تطبيق أي من الإعدادات المخصصة لـ Direct3D أو لـ OpenGL أو إعدادات الألوان "أثناء التشغيل" من خلال قائمة منبثقة مناسبة. تحتوي القائمة أيضًا على عناصر تستخدم لاستعادة الإعدادات الافتراضية والوصول إلى مربع حوار "خصائص العرض".


يتيح لك اختيار الرمز الذي يمثل الأداة المساعدة QuickTweak الموجود في شريط مهام Windows.

حدد الرمز الذي تريد عرضه من القائمة. ثم انقر فوق "موافق" أو "تطبيق" لتحديث الرمز في شريط المهام.


يعمل على تمكين مدير سطح مكتب NVIDIA.

ويتيح مدير سطح مكتب NVIDIA وظائف إضافية مثل مفاتيح اختصار إدارة الإطارات، وإعادة توسيط مربعات الحوار وتكبيرها / تصغيرها، وذلك عند استخدام تهيئة تعدد الشاشات الخاصة بـ nView. كما يضيف "مدير سطح المكتب" أيضًا الدعم لأسطح المكتب المتعددة لمساعدتك على تنظيم مساحة عمل التطبيقات بشكل أفضل.


يفتح مربع حوار تهيئة مدير سطح مكتب NVIDIA.

يوفر مربع حوار تهيئة مدير سطح المكتب التحكم في جميع وظائف وإعدادات مدير سطح المكتب، مثل خيارات إعادة توسيط مربعات الحوار وتحديدات مفاتيح الاختصار وإعدادات إدارة التطبيقات.


يغلق مربع الحوار هذا ويحتفظ بالتغييرات التي أجريتها لكي تصبح سارية المفعول عند النقر فوق "موافق" أو "تطبيق" في مربع الحوار "خصائص إضافية".


يتيح لك تحديد زر الماوس الذي يستخدم في إظهار القائمة عند النقر فوق رمز شريط المهام.


يعمل على تشغيل رسائل التأكيد أو إيقاف تشغيلها.

اختر هذا الخيار في حالة عدم الرغبة في عرض رسائل تأكيد عند تحميل تهيئة ثلاثية الأبعاد من قائمة شريط المهام.


حدد هذا الخيار عند الرغبة في عرض قائمة شريط المهام بتأثير ثلاثي الأبعاد.


تسمح لك هذه الخيارات بتحديد موضع الصورة على شاشة عرض مسطحة في حالة تعيين دقة الشاشة على قيمة أقل من الحد الأقصى المدعوم.


استخدم أزرار الأسهم لضبط موضع سطح المكتب على شاشة العرض.


يعيد تعيين موضع سطح المكتب إلى الموضع الافتراضي لدقة الشاشة ومعدل التحديث الحالي.


تتيح لك هذه الخيارات تحديد جهاز عرض الإخراج (شاشة عرض أو شاشة عرض رقمية مسطحة أو تلفاز)، وذلك حسب الأجهزة التي يدعمها محول العرض.


يفتح أحد الإطارات التي يمكنك من خلالها تخصيص إعدادات جهاز العرض النشط.


يبين التنسيق وإعدادات البلد الحالية المستخدمة في إخراج التلفاز.


يفتح إطارًا يمكنك من خلاله تحديد تنسيق معين لإخراج التلفاز.


تتيح لك هذه القائمة تحديد تنسيق إخراج التلفاز استنادًا إلى البلد الذي تعيش فيه.

ملاحظة:	في حالة عدم وجود بلدك في القائمة، يجب اختيار أقرب بلد لموقعك.


يجعل التنسيق المحدد هو التنسيق الافتراضي عند التشغيل.

في حالة تشغيل الكمبيوتر وتوصيل تلفاز فقط بمحول العرض، يضمن هذا الخيار إخراج الرسائل التي يتم عرضها على الشاشة أثناء عملية إعادة التشغيل بالتنسيق الذي يدعمه التلفاز.


يتيح لك تحديد نوع إشارة الإخراج المرسلة إلى التلفاز.

إذا كان لديك كابل التوصيل المناسب، سيوفر مخرج S-Video بشكل عام إخراج ذي جودة أعلى من مخرج Composite video. في حالة عدم التأكد من نوع الإشارة التي يجب تحديدها، اختر التحديد التلقائي.


استخدم أزرار الأسهم لضبط موضع سطح المكتب على شاشة التلفاز.

ملاحظة:	في حالة تراكم الصور المعروضة على شاشة التلفاز أو اختفائها نتيجة لكثرة عمليات الضبط، انتظر لمدة عشر ثوان. تعود بعد ذلك الصورة تلقائيًا إلى الموضع الافتراضي. ومن ثم يمكنك البدء في عمليات الضبط مرة أخرى. بمجرد وضع سطح المكتب في المكان الذي تريده، يجب النقر فوق "موافق" أو "تطبيق" لحفظ الإعدادات قبل انقضاء العشر ثوان.


يعمل على إعادة تعيين موضع سطح المكتب إلى الموضع الافتراضي على شاشة التلفاز حسب دقة الشاشة الحالية.


استخدم عناصر التحكم هذه لضبط إضاءة وتشبع الصورة المعروضة على التلفاز.


استخدم عناصر التحكم هذه لضبط إضاءة وتباين الصورة المعروضة على التلفاز.


صر التحكم الحالي لضبط عامل تصفية الوميض المتردد المراد تطبيقه على إشارات التلفاز.

يوصى بإيقاف تشغيل عامل تصفية الوميض المتردد تمامًا لمشغل أفلام DVD من جهاز فك ترميز.


يعين دقة شاشة وعمق لون الإخراج إلى ذلك المستخدم في التلفاز.


استخدم عناصر التحكم هذه في ضبط جودة الفيديو أو DVD المعروض على شاشتك.

يمكنك التحكم في الإضاءة والتباين والألوان والتشبع كل على حدة للحصول على جودة مثلى للصورة عند تشغيل الفيديو أو أفلام DVD على الكمبيوتر.


يتيح لك ضبط ترددات ساعة النظام الأساسي والذاكرة الخاصة بمعالج NVIDIA الرسومي.


يضبط سرعة ساعة النظام الأساسي الخاصة بمعالج NVIDIA الرسومي.


يبين سرعة ساعة النظام الأساسي بالميجاهيرتز.


يضبط سرعة ساعة واجهة الذاكرة على محول العرض.


يبين سرعة ساعة واجهة الذاكرة بالميجاهيرتز.


يختبر استقرار إعدادات ترددات الساعة الجديدة قبل تطبيقها.

ملاحظة:	يجب اختبار أي إعدادات جديدة تختلف عن الإعدادات الافتراضية التي تم تعيينها من قبل الشركة المصنعة قبل تطبيقها بشكل دائم.


يضمن تحديد هذا الخيار تطبيق أية تغييرات تقوم بإجرائها على ترددات الساعة تلقائيًا في كل مرة يتم فيها تشغيل Windows.

ملاحظة:	يمكنك تجاوز إعدادات الساعة التلقائية عند بدء التشغيل بالضغط مع الاستمرار على مفتاح CTRL أثناء بدء تشغيل Windows. في حالة اتصال الكمبيوتر بشبكة اتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم CTRL بعد تسجيل الدخول إلى Windows مباشرة.


يعيد تعيين كافة قدرات ضبط الساعة ويفرض إعادة الكشف عن وجود جهاز الرسومات قبل إعادة تمكين عناصر التحكم.

يوصى بالقيام بإعادة التعيين في كل مرة تقوم فيها بإرسال صورة محدثة من نظام الإدخال / الإخراج الأساسي BIOS إلى نظام الإدخال / الإخراج الأساسي BIOS لمحول العرض.


يسمح لك بتحديد أحد أوضاع nView الأربع التالية:

قياسي. يحدد وضع العرض القياسي المفرد. استخدم هذا الوضع إذا كان لديك جهاز عرض واحد فقط ملحق بمحول رسومات NVIDIA.

الاستنساخ. يعمل هذا الوضع على إخراج نسخة طبق الأصل من شاشة العرض الأساسية في الجهاز الثانوي.

التوسع الأفقي. يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows أفقيًا عبر جهازي عرض. وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لتكوين شاشة عرض عريضة وممتدة.

التوسع الرأسي. يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows رأسيًا عبر جهازي عرض. وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لتكوين شاشة عرض طويلة وممتدة.


الوضع القياسي لـ nView. يحدد وضع العرض القياسي المفرد. استخدم هذا الوضع إذا كان لديك جهاز عرض واحد فقط على اتصال بمحول NVIDIA الرسومي.


وضع الاستنساخ لـ nView. يعمل هذا الوضع على إخراج نسخة طبق الأصل من شاشة العرض الأساسي على الجهاز الثانوي.


التوسع الأفقي لـ nView. يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows أفقيًا عبر جهازي عرض. وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لعمل سطح شاشة عريضة ممتدة تفيد عند عرض العناصر التي يزيد عرضها عن شاشة عرض واحدة.


التوسع الرأسي لـ nView - يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows رأسيًا عبر جهازي عرض. وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لتكوين شاشة عرض طويلة ممتدة تفيد عند عرض العناصر التي يزيد طولها عن شاشة عرض واحدة.


تمثيل رسومي لتهيئة عرض nView.

يتيح لك النقر فوق رسم شاشة العرض تحديد هذا الرسم كعرض الشاشة الحالي. عند النقر بزر الماوس الأيمن فوق رسم شاشة العرض، تظهر لك خيارات متنوعة تسمح لك بضبط جهاز العرض المتصل.


أثناء العمل في وضع استنساخ، يسمح هذا الخيار بتشغيل جهاز العرض الأساسي بدقة سطح مكتب أعلى من دقة الجهاز الثانوي. إذا كانت الدقة الفعلية للجهاز الثانوي أقل من الدقة الفعلية للجهاز الأساسي، سيتحرك شكل سطح المكتب على الجهاز الثانوي تلقائيًا عندما يلامس مؤشر الماوس حواف الشاشة.


يوقف تشغيل ميزة التحريك التلقائي في الجهاز الثانوي في حالة تحديد خيار "إتاحة سطح المكتب الافتراضي". يتيح لك ذلك تجميد سطح الكتب الافتراضي بشكل فعال في وضع معين وهذا يفيد في العروض أو الأعمال التي تحتاج إلى دقة عالية في التطبيقات.


يؤدي تشغيل هذه الميزة إلى قفل وضع الحركة الحالية على عرض الاستنساخ الثانوي. يتيح لك ذلك تجميد سطح الكتب الافتراضي بشكل فعال في وضع معين وهذا يفيد في العروض أو الأعمال التي تحتاج إلى دقة عالية في التطبيقات.


يمكّن ميزة سطح المكتب الافتراضي لوضع التوسيع الخاص بـ nView.

بتشغيل هذه الميزة يمكنك تعيين مساحة سطح مكتب أكبر من الأبعاد الفعلية التي تسمح بها شاشات العرض المندمجة.

يتحرك العرض المندمج إلى مساحة سطح المكتب الأكبر عند تحريك الماوس خارج المساحة المعروضة.


تمثيل رسومي لتهيئة جهاز nView الثانوي.

يؤدي النقر فوق الرسم إلى السماح بتهيئة جهاز الإخراج المتصل بالإخراج الثانوي في لوحة الرسومات الممكّنة للاستخدام مع nView أثناء العمل في وضع الاستنساخ.


يمكّن عناصر التحكم في التكبير / التصغير للسماح بتكبير مساحة محددة من شاشة إخراج الفيديو.


ومن هذا المكان، يمكنك تحديد مساحة شاشة الفيديو التي ترغب في تكبيرها / تصغيرها. وبمجرد تحديدها، يمكنك تكبير / تصغير هذه المساحة من الشاشة عن طريق تحريك مربع التمرير كما هو موضح أدناه.


يتيح لك تكبير أو تصغير المساحة المحددة من شاشة تشغيل الفيديو.


يحدد جهاز العرض الذي يتم تشغيل الفيديو عليه في وضع ملء الشاشة.


يسمح لك بتحديد نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها عند تشغيل عرض ملء الشاشة.


يؤدي تنشيط هذا الخيار إلى السماح لبرنامج تشغيل الفيديو بتحديد الدقة المثلى لتشغيل الفيديو في وضع ملء الشاشة.


يؤدي تنشيط هذا الخيار إلى ربط عنصر تحكم التكبير / التصغير بصفحة "عناصر تحكم التراكب" مما يجعله يتحكم في التكبير / التصغير بشكل متزامن في جهاز العرض بملء الشاشة أيضًا.


يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى السماح بالوصول إلى ميزات الفيديو المتقدمة المتوفرة عن طريق وضع استنساخ nView. لاحظ أنه يجب تمكين وضع الاستنساخ حاليًا للوصول إلى هذه الميزات.


يؤدي تنشيط هذا الخيار إلى إجبار برنامج التراكب على استخدام الناقل الرئيسي. يوصى بترك هذا الخيار غير محدد إلا إذا واجهت مشكلات مع تشغيل الفيديو مثل تلف صورة الفيديو أو اختفائها.


يظهر نوع شاشة العرض المستخدمة مع محول الفيديو المحدد.


انقر لعرض خصائص الجهاز وبرنامج التشغيل لشاشة العرض هذه.


يسرد معدلات التحديث المتوفرة لشاشة العرض هذه. يقلل تردد التحديث المرتفع من الوميض المتردد على الشاشة.


يحدد ما إذا كانت القائمة الموجودة أسفل تردد التحديث تشتمل على أوضاع غير مدعومة بواسطة شاشة العرض. قد يؤدي اختيار وضع غير مناسب لشاشة العرض إلى حدوث مشكلات كبيرة في العرض كما قد يؤدي إلى تلف الجهاز.


يفرض هذا الخيار على برنامج تشغيل OpenGL استخدام مخزن مؤقت للعمق بمساحة 16 بت، بغض النظر عن تنسيق الصور (بالبكسل) المختار بواسطة التطبيق.

 ويؤدي ذلك إلى تحسين أداء تنقية مخزن العمق المؤقت والعمليات الأخرى على حساب الدقة في مخزن العمق المؤقت.


عند تمكين هذا الخيار، يستخدم OpenGL ميزة تعدد شاشات العرض المتقدمة لـ Windows 2000.


استخدم هذا الخيار لتحديد شاشة العرض التي تحتوي على الزاوية اليسرى من سطح المكتب. وأكثر تأثيرات هذا الخيار وضوحًا هو أنه يبدل أوضاع صور شاشات العرض.


يعرض جميع شاشات عرض nView الحالية. في حالة توصيل أكثر من جهاز والتبديل إلى أحد الأوضاع بخلاف الوضع "قياسي"، يمكنك تحديد شاشة العرض الحالية.

كما يمكنك النقر فوق رسم شاشة العرض في عنصر التحكم الموجود أعلاها مباشرة لاختيار الشاشة لتكون شاشة العرض الحالية.


انقر فوق هذا الزر لإعداد أو تغيير الإعدادات الخاصة بجهاز الإخراج المستخدم لشاشة العرض الحالية.


تسمح لك عناصر التحكم في الحركة بإعداد أبعاد المساحة المعروضة من الشاشة بالنسبة لمساحة سطح المكتب الفعلية. وهذا يوفر أسطح مكتب أكبر من تلك التي يتم عرضها في المعتاد على شاشة العرض أو شاشة العرض المسطحة أو التلفاز.


انقر لكشف جميع شاشات العرض المتصلة بمحول الفيديو هذا. استخدم هذه الميزة إذا قمت بتوصيل أية شاشات عرض بعد فتح لوحة التحكم.


حدد خانة الاختيار هذه إذا كانت هناك شاشة عرض، متصلة بموصل شاشة العرض الثانوية، لم يتم اكتشافها. ويعتبر هذا مفيدًا لشاشات العرض القديمة المتصلة بموصلات BNC.


انقر للوصول إلى المعلومات المتعلقة بمحول NVIDIA الرسومي.


انقر للوصول إلى ميزات إضافية لمحول NVIDIA الرسومي.


انقر للوصول إلى موقع ويب NVIDIA للحصول على أحدث المعلومات وبرامج التشغيل الخاصة بمحول NVIDIA الرسومي.


تقدم هذه المعلومات تفاصيل حول خصائص جهاز المحول الرسومي المحدد حاليًا.


تقدم هذه المعلومات تفاصيل حول جوانب محددة من النظام قد تؤثر على الأداء الكلي للرسومات.


يحتوي هذا الجدول على قائمة من الملفات بالإضافة إلى وصفها وإصداراتها المستخدمة بواسطة محول NVIDIA الرسومي.


تسمح صفحة "إعدادات إدارة التطبيق" بإدارة وضع إطارات التطبيق عبر شاشات العرض وأسطح المكتب المتعددة حسب كل تطبيق.


هذه قائمة بالتطبيقات الجاري إدارتها حاليًا بواسطة "مدير سطح المكتب". حدد أحد التطبيقات من القائمة لتهيئة إعدادات إدارة التطبيق الخاصة به. قم بتحرير القائمة باستخدام زري "إضافة" و "إزالة" الموجودين على اليمين.


انقر فوق هذا الزر لإضافة برنامج تطبيقي جديد إلى قائمة التطبيقات التي يتم إدارتها بواسطة "مدير سطح المكتب".


انقر فوق هذا الزر لحذف التطبيق المحدد حاليًا من قائمة التطبيقات التي يتم إدارتها بواسطة "مدير سطح المكتب".


انقر فوق هذا الزر لحذف جميع الإدخالات من قائمة التطبيقات.

تحذير: يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين جميع الإعدادات المخصصة التي قمت بها للتطبيقات.


يفرض تحديد هذا الخيار على إطار التطبيق البدء دائمًا على شاشة العرض التي تقوم بتحديدها.


يحدد هذا الحقل شاشة العرض التي سوف يتم تشغيل التطبيقات المحددة حاليًا عليها دائمًا، هذا إذا تم تحديد خيار "دائمًا بدء هذا التطبيق في شاشة رقم".


إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فسيتعقب "مدير سطح المكتب" حجم ووضع الإطار. وفي المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل التطبيق، يعيد "مدير سطح المكتب" إطار التطبيق إلى حجمه ووضعه المحفوظ سابقًا.


يسمح لك هذا الخيار بتحديد تكبير إطار البرنامج إلى الحد الأقصى بحيث يملأ الشاشة التي يعمل عليها حاليًا فقط، بدلاً من ملء سطح المكتب بالكامل مما قد يؤدي إلى شغل مساحة عدة شاشات عرض معًا.


حدد هذا الخيار لبدء هذا التطبيق على سطح مكتب تطبيق منفصل له اسم خاص.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء أسطح مكتب منفصلة بالإضافة إلى سطح مكتب Windows الافتراضي لمستعرض الويب وبرنامج قراءة البريد الإلكتروني.


أدخل اسمًا لسطح مكتب التطبيق المنفصل هنا. يمكنك أيضًا استخدام زر القائمة المنسدلة لتحديد أحد التطبيقات التي قمت بإنشائها بالفعل للتطبيقات الأخرى.

ويتوفر هذا الحقل فقط في حالة تحديد خيار "بدء هذا التطبيق على سطح مكتب منفصل".


تسمح صفحة مفاتيح الاختصار بتخصيص مجموعات مفاتيح الاختصار التي يمكنك استخدامها لإدارة وضع إطارات التطبيقات على سطح المكتب.


تعمل مجموعة المفاتيح تلك على نقل الإطار النشط حاليًا إلى مكان مناظر على شاشة أخرى.


تعمل مجموعة المفاتيح تلك على نقل جميع الإطارات الموجودة على شاشة العرض في التطبيق النشط حاليًا إلى شاشة عرض أخرى.


تعمل مجموعة المفاتيح تلك على نقل جميع إطارات التطبيقات إلى الشاشة التي يوجد بها مؤشر الماوس.


عندما يكون لديك العديد من أسطح مكتب التطبيقات النشطة، فستعمل مجموعة المفاتيح هذه على التبديل من سطح مكتب إلى آخر. يؤدي استخدام هذه المجموعة من المفاتيح بشكل متكرر إلى التنقل بين عناصر قائمة أسطح المكتب النشطة.


تحتوي صفحة الإعدادات العامة على الخيارات العامة لمدير سطح المكتب ومعالجته لكافة التطبيقات.


ويعني اختيار تكبير التطبيق إلى الحد الأقصى على "سطح المكتب بالكامل" أن تكبير هذا التطبيق إلى الحد الأقصى يؤدي إلى ملء سطح المكتب بالكامل، حتى لو اتسع سطح المكتب ليشمل عدة شاشات عرض.

ويعني اختيار تكبير التطبيق إلى الحد الأقصى على "الشاشة الحالية" أن تكبير هذا التطبيق إلى الحد الأقصى يؤدي، افتراضيًا، إلى ملء الشاشة التي كان يشغلها التطبيق في الأصل فقط.


يؤدي تمكين هذه الميزة إلى إدراج قائمة فرعية لمدير سطح مكتب NVIDIA ضمن قوائم النظام الخاصة بجميع إطارات التطبيقات ذات المستويات العليا. تتيح هذه القائمة الفرعية وصولاً سريعًا وسهلاً إلى جميع وظائف إدارة التطبيق دون الحاجة إلى فتح لوحة تحكم "مدير سطح المكتب".

ويمكن الوصول إلى قائمة نظام إطار التطبيق بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق التسمية التوضيحية للإطار (شريط العنوان)، أو بالنقر فوق رمز التطبيق الصغير الموجود في النهاية اليسرى من التسمية التوضيحية للإطار.


يسمح تحديد هذا الخيار لمدير سطح المكتب بمنع الإطارات المنبثقة ذات المستويات العليا من التوسع أو الانقسام عبر شاشتين (أو أكثر)، عن طريق إعادة تعيين وضع الإطارات المنبثقة بحيث يتم احتواؤها في شاشة واحدة.


اختر هذا الخيار لتوسيط الإطارات المنبثقة في النظام بالكامل على الشاشة التي تختارها بشكل دائم.


حدد شاشة العرض التي تريد توسيط الإطارات المنبثقة عليها. يتوفر هذا الحقل فقط عند تحديد زر "توسيط الإطارات المنبثقة في النظام بالكامل على شاشة رقم".


يؤدي هذا الخيار إلى توسيط إطارات النظام بالكامل المنبثقة التي تتسع عبر عدة شاشات عرض على الشاشة التي يوجد بها مؤشر الماوس، حيث أنها هي شاشة العرض التي تقوم بمشاهدتها الآن على أقرب تقدير.


يحتفظ هذا الخيار بإطارات التطبيق المنبثقة على نفس الشاشة التي يوجد عليها إطار التطبيق التي أنشأها. إذا ظهرت إحدى الإطارات المنبثقة على شاشة عرض أخرى عن طريق الخطأ، فسيعمل "مدير سطح المكتب" على تحريكها لكي يتم احتواؤها داخل شاشة عرض إطار التطبيق.


انقر فوق هذا الزر لاستعادة الإعدادات العامة الافتراضية ومفاتيح الاختصار الخاصة بمدير سطح المكتب.

ملاحظة: لن يكون لذلك أي تأثير على الإعدادات المخصصة لكل تطبيق والتي ربما قمت بإجرائها على صفحة "إدارة التطبيق".


انقر فوق "موافق" لقبول أية تغييرات أجريتها على إعدادات "مدير سطح المكتب" وتطبيقها وإغلاق إطار لوحة التحكم.


انقر فوق "إلغاء الأمر" لإغلاق إطار لوحة تحكم مدير سطح المكتب دون حفظ أية تغييرات أو تطبيقها.

تحذير: يتم تجاهل أية تغييرات قمت بإجرائها على الإعدادات.


انقر فوق "تطبيق" لتطبيق جميع التغييرات التي أجريتها على الإعدادات وحفظ إطار لوحة تحكم "مدير سطح المكتب" وتركه مفتوحًا.


يسمح لك مربع الحوار هذا بتحديد تطبيق جديد لتتم إدارته بواسطة "مدير سطح المكتب".


هذه هي قائمة برامج التطبيقات الجاري تشغيلها على سطح المكتب.  يمكنك تحديد أحد هذه التطبيقات أو تحديد تطبيق مختلف – تطبيق لا يعمل حاليًا – بالنقر فوق الزر "استعراض".


اضغط فوق هذا الزر لفتح مربع حوار ملف يمكنك من خلاله تحديد أحد تطبيقات Windows الذي تريد إدارته عن طريق "مدير سطح المكتب".


انقر فوق هذا الزر لقبول ملف البرنامج الذي حددته كتطبيق جديد ليتم التحكم فيه عن طريق "مدير سطح المكتب".


انقر فوق هذا الزر إذا لم ترغب في تحديد برنامج تطبيقي هذا الوقت. يتم إغلاق مربع حوار "تطبيق جديد" دون تغيير أية إعدادات.


يسمح لك مربع الحوار هذا بإدخال اسم سطح مكتب تطبيق جديد.


أدخل اسمًا لسطح مكتب التطبيق الجديد. يمكنك أيضًا الاختيار من أسماء أسطح المكتب التي قمت بتحديدها للتطبيقات الأخرى.

على سبيل المثال، قد ترغب في تسمية أحد أسطح المكتب "ويب" لمستعرضات الويب وآخر "بريد" لبرنامج البريد الإلكتروني. وتسمح لك ميزة مفاتيح اختصار "مدير سطح المكتب" بالتبديل بين أسطح مكتب التطبيقات هذه.


انقر فوق "موافق" لقبول الاسم الجديد لسطح المكتب. لا يمكنك النقر فوق الزر إلا بعد إدخال اسم صالح لسطح المكتب.


انقر فوق "إلغاء الأمر" إذا لم ترغب في إدخال اسم سطح مكتب في هذا الوقت.


تنشئ مجموعة المفاتيح هذه سلسلة من المستطيلات المتقاربة المتحركة لمساعدتك على تحديد موقع مؤشر الماوس.


قم بتمكين هذا الخيار لسحب الإطارات بالكامل بإحكام إلى أحد الشاشات عند تحريكها عن طريق السحب بالماوس.


تؤثر هذه الخيارات على عناصر واجهة المستخدم الخاصة بجلسة عميل Windows، مثل سلوك شريط المهام وإطارات مبدل المهام.


حدد هذا الخيار لتمكين إطار مبدل مهام بديل يتم توسيطه بشكل صحيح بناءً على تهيئة nView الحالية، والذي يسمح بالتبديل بين التطبيقات على أسطح مكتب مختلفة.

يتم تنشيط إطار مبدل المهام بالضغط على ALT+TAB.


يفرض تحديد هذا الخيار على إطار مبدل المهام الظهور دائمًا على شاشة العرض المحددة.


حدد شاشة العرض التي ترغب في ظهور إطار مبدل المهام عليها. يمكن تحديد شاشات العرض النشطة حاليًا فقط.


حدد هذا الخيار لتقييد شريط المهام على شاشة عرض واحدة، بمعنى آخر، لمنعها من التوسع عبر شاشات عرض متعددة.


تحدد هذه الخيارات كيفية قيام "مدير سطح المكتب" بإدارة موضع ووضع الإطارات المنبثقة بما في ذلك مربعات الرسائل ومربعات حوار التطبيقات.


حدد هذا الخيار لتمكين ميزة التكبير / التصغير. تعرض ميزة التكبير / التصغير، على شاشة عرض واحدة، عرضًا مكبرًا لمساحة الشاشة التي توجد أسفل مؤشر الماوس. يظهر العرض المكبر / المصغر على شاشة العرض في مواجهة مؤشر الماوس؛ ويؤدي تحريك مؤشر الماوس عبر شاشات العرض إلى تبديل العرض المكبر / المصغر تلقائيًا إلى شاشة العرض الأخرى.

تؤدي ميزة التكبير / التصغير وظيفتها فقط عندما يكون لديك العديد من شاشات العرض المتصلة وتكون قد قمت بتحديد أوضاع توسع أفقية أو رأسية.


قم بتمكين هذا الخيار لإجراء التكبير باستخدام التحجيم السلس (المتداخل).


تستخدم مفاتيح الاختصار هذه للتحكم في ميزة التكبير / التصغير. كما في علامة التبويب "مفاتيح اختصار"، قم بتعيين مفتاح اختصار بالنقر فوق أحد الحقول ثم النقر فوق مجموعة مفاتيح من اختيارك.

ملاحظة: يتم تعطيل مفاتيح الاختصار أثناء فتح علامتي التبويب "تكبير / تصغير" و "مفاتيح اختصار"، لمنع تداخل مفاتيح الاختصار الموجودة بالفعل مع تعريف مفاتيح الاختصار الجديدة.


يبدل مفتاح الاختصار هذا وضع وظيفة التكبير / التصغير بين التشغيل وإيقاف تشغيل.


يزيد مفتاح الاختصار هذا مستوى تكبير عرض التكبير / التصغير.


يقلل مفتاح الاختصار هذا مستوى تكبير عرض التكبير / التصغير.


تحدد هذه المعلمة عدد مرات تحديث عرض التكبير / التصغير في الثانية، عندما لا يكون الماوس متحركًا. (يتم تحديث عرض التكبير / التصغير تلقائيًا عند تحريك الماوس.) لاحظ أن زيادة هذا العدد قد تؤثر بالسلب على النظام أو أداء التطبيق.


هذه المعلمة هي عدد الملي ثوان التي تفصل بين تبديل عرض التكبير / التصغير من شاشة عرض إلى أخرى. وتم إعداد هذا الوقت الفاصل لمنع عرض التكبير / التصغير من "الانبثاق" بين شاشات العرض إذا ظل مؤشر الماوس لفترة وجيزة على شاشة العرض التي بها عرض التكبير / التصغير. قد يتم تعيين هذه المعلمة إلى الصفر لمنع أي وقت فاصل.


حدد هذا الخيار لتمكين تغيير مستوى تكبير عرض التكبير / التصغير أثناء التشغيل باستخدام عجلة الماوس والضغط مع الاستمرار على أحد مجموعات المفاتيح مثل CTRL وALT وSHIFT.


حدد مجموعة مفاتيح من CTRL وALT وSHIFT والتي يجب استمرار الضغط عليها لاستخدام عجلة الماوس لتغيير مستوى تكبير عرض التكبير / التصغير.


تسمح صفحة مفاتيح الاختصار بتخصيص مجموعات مفاتيح الاختصار التي يمكنك استخدامها لإدارة وضع إطارات التطبيق على سطح المكتب.

ملاحظة: يتم تعطيل مفاتيح الاختصار أثناء فتح علامتي التبويب "تكبير / تصغير" و "مفاتيح اختصار"، وذلك لمنع تداخل مفاتيح الاختصار الموجودة بالفعل مع تعريف مفاتيح الاختصار الجديدة.


يعطل هذا الخيار عملية منع التموج في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى أداء في تطبيقاتك.


يمكّن هذا الخيار عملية منع التموج باستخدام الوضع 2x.

وبذلك يوفر جودة صورة محسنة وأداءً عاليًا في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


يتيح هذا الخيار أسلوب منع تموج مرخص متوفر في عائلة GeForce GPU.

يوفر وضع منع التموج Quincunx جودة وضع 4x البطيء بأداء قريب جدًا من أداء الوضع 2x السريع.


يتيح هذا الخيار عملية منع التموج باستخدام الوضع 4x.

فهو يوفر جودة صور عالية على حساب قدر من الأداء في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


يمكّن هذا الخيار عملية منع التموج باستخدام الوضع 4x والوضع 9-tap (Gaussian).

فهو يوفر جودة صور عالية على حساب قدر من الأداء في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


يمكّن هذا الخيار عملية منع التموج باستخدام الوضع 6x.

فهو يوفر جودة صور أعلى من الوضع 4x مع أداء منخفض قليلاً في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.

ملاحظة: يؤثر هذا الإعداد على تطبيقات Direct3D فقط. عند تشغيل تطبيقات OpenGL، سيستخدم OpenGL إعداد منع التموج التالي المتاح (أي إعداد الخيار الذي يسبق إعداد 6x مباشرة.)


يتيح هذا الخيار تلقائيًا إعدادات منع التموج المثلى للتطبيقات ثلاثية الأبعاد التي تدعم عملية منع التموج.


يسمح لك هذا الخيار بتحديد وضع منع التموج المراد استخدامه يدويًا عند تشغيل التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


معلومات حول إعدادات AGP الحالية الموجودة على الكمبيوتر.


يسمح لك هذا الخيار بتحديد معدل AGP المستخدم بواسطة النظام الفرعي للرسومات يدويًا. إذا لم تكن متأكدًا من معدل AGP الذي يجب استخدامه، فاترك مربع الاختيار هذا دون تحديد. يحدد النظام حينئذ معدل AGP الأمثل تلقائيًا.


حرك مربع التمرير، لتحديد معدل AGP المستخدم بواسطة نظام الرسومات الفرعي.


يسمح لك هذا الإجراء بتحديد الطريقة التي سيدير بها برنامج التشغيل مساحة ذاكرة الفيديو المخصصة من ذاكرة النظام.


يسمح لك هذا الإجراء بتحديد مساحة ذاكرة النظام المستخدمة مع الطريقة المحددة من قبل وضع مخزن اللقطات المؤقت الحالي.


يسمح لك هذا الخيار بتحديد خطة إدارة ذاكرة مخزن اللقطات المؤقت عند استخدام الوضع الحيوي لمخزن اللقطات المؤقت.


يسمح لك NVIDIA PowerMizer بترشيد استهلاك طاقة وحدة معالجة الرسومات. يمكنك إما إطالة عمر البطارية بتعيين Maximum Power Savings (الإعدادات القصوى لتوفير الطاقة) أو الاستفادة من الأداء الرسومي الكامل لوحدة معالجة الرسومات وذلك بتحديد الخيار Maximum Performance (أقصى أداء).


يسمح هذا الخيار بمعاملة محولات شاشات العرض، ذات الإخراجات المتعددة، بواسطة Windows كمحولات منفصلة فردية مثبتة في النظام. سيسمح لك هذا بتحديد دقة و / أو عمق لون منفصل لكل جهاز عرض متصل بالمحول متعدد الإخراج.


يؤدي تشغيل شاشتي عرض عن طريق تهيئة ذاكرة / وحدة معالجة رسومات واحدة إلى فرض قيود معينة على إعدادات شاشة العرض. يمكن معالجة الأوضاع المتوفرة في مربع حوار "خصائص العرض" في Windows عن طريق محول شاشة العرض في تهيئة شاشة عرض واحدة. عندما تتم مشاركة موارد محول العرض بين شاشتي عرض، لا تتوفر بعض أوضاع الدقة العالية على أي من شاشات العرض وفي هذه الحالة، يوصى بالتجربة وتحديد مجموعة من أوضاع العرض التي يمكن معالجتها بشكل صحيح عن طريق محول العرض.


انقر فوق هذا الزر لتخصيص إعدادات إضافية لاستريو وتراكب OpenGL. لاحظ أن هذا الزر يتاح فقط عند تنشيط خيار "تمكين quadbuffered stereo API" في مربع القائمة الأول على هذه اللوحة.


يمكّن التراكب في OpenGL. بعض التطبيقات (على سبيل المثال، Softimage3D) تتطلب أسطح تراكب. تستخدم أسطح التراكب كأسطح تلوين بالإضافة إلى مخزن الألوان المؤقت المعتاد (RGB). تعتبر التراكبات مفيدة بشكل خاص لمساحات الرسم المتداخلة المنفصلة عن الصورة ثلاثية الأبعاد نفسها مثل القوائم والمؤشرات. يتم دعم التراكبات في وضعي الألوان 16 بت و32 بت

ملاحظة: لا يمكن استخدام استريو وتراكبات OpenGL بشكل متزامن. تحتاج التراكبات إلى ذاكرة رسومات إضافية مضمنة وقد لا تتوفر في معظم مستويات الدقة. قد ترغب في تقليل الدقة أو عمق الألوان إذا كنت تواجه مشكلات في الوصول إلى وظيفة التراكب.


يمكّن الاستريو في OpenGL.  لتشغيل تطبيقات الاستريو مع المصراع الزجاجي أو الأجهزة الأخرى، يصدّر برنامج تشغيل NVIDIA تنسيق صور استريو OpenGL وينظم الذاكرة للسماح باستخدام التطبيقات ثلاثية وأحادية الأبعاد بشكل متزامن.

ملاحظة: قم بتمكين هذا الخيار فقط عند الضرورة. قد تختار بعض التطبيقات تنسيق استريو تلقائيًا بينما قد لا تعمل تطبيقات أخرى بشكل صحيح بتنسيق صور الاستريو.

ملاحظة: لا يمكن استخدام استريو وتراكبات OpenGL بشكل متزامن. يحتاج عرض الاستريو إلى ذاكرة رسومات إضافية مضمنة وقد لا تتوفر في معظم مستويات الدقة. قد ترغب في تقليل الدقة أو عمق الألوان إذا كنت تواجه مشكلات في عرض الاستريو.


يدعم برنامج تشغيل NVIDIA مجموعة متنوعة من أجهزة الاستريو. إذا كنت تستخدم جهاز استريو بخلاف الافتراضي، فحدد وضع عرض من مربع القائمة.


حدد هذا الخيار فقط إذا كنت تستخدم ELSA 3D REVELATOR™ أو محول متوافق.  ستترجم هذه المحولات إشارات شاشة العرض إلى رموز 3-pin-DIN القياسية المستخدمة من قبل معظم أجهزة الاستريو المتوفرة.

ملاحظة: لن تحتاج إلى استخدام المحول إذا كانت بطاقة الرسومات مزودة بموصل 3-pin-DIN مضمن!


حدد هذا الخيار إذا كنت قد قمت بتوصيل شاشة عرض مسطحة ذاتية الاستريو ببطاقة الرسومات.


حدد هذا الخيار إذا كان لديك جهاز استريو سلبي.

لاستخدام هذا الخيار، فإنك تحتاج إلى توصيل أجهزة الإسقاط ببطاقة رسومات ذات رأس مزدوجة مستندة إلى أحد وحدات معالجة رسومات NVIDIA مثل Quadro2 MXR (أو GeForce2 MX /GeForce2 Go) ووضع إغلاق nView متاح من لوحة nView. يُظهر أحد الرؤوس العين اليسرى من الصورة ويظهر الرأس الأخرى العين اليمنى.

يتوفر هذا الخيار فقط في الألواح متعددة الرؤوس.


إذا كانت بطاقة الرسومات مزودة بموصل 3-pin DIN  مضمن، فحدد هذا الخيار لتمكين الميزة. وفي هذه الحالة، لن تحتاج إلى محولات إضافية مثل تلك المرفقة مع مصراع ELSA 3D REVELATOR™ أو StereoGraphics® الزجاجي. يمكنك توصيل أي جهاز استريو باستخدام موصل 3-pin-DIN مباشرة ببطاقة الرسومات.


حدد هذا الخيار إذا كنت تستخدم محول مرفق معStereoGraphics® StereoEyes®  أو منتجات متوافقة. تترجم هذه المحولات إشارات شاشة العرض إلى رموز 3-pin القياسية.

موصل DIN المستخدم بواسطة معظم أجهزة الاستريو المتوفرة.

ملاحظة: لن تحتاج إلى استخدام المحول إذا كانت بطاقة الرسومات مزودة بموصل 3-pin DIN مضمن!


http://www.stereographics.com/html/se.htm إذا لم يكن بإمكانك عرض تأثير الاستريو، فحدد هذا الخيار للتبديل بين الصورتين اليسرى واليمنى. بشكل عام، قد تحتاج إلى تمكين هذا الخيار في شاشات العرض ذات التشابك الرأسي وفي الوضع السلبي.


يخصص هذا العرض أكبر مساحة ممكنة من الذاكرة للاستخدام بواسطة مخططات مادة السطح. قد يزيد ذلك من أداء التطبيقات التي تستخدم مادة السطح بغزارة، على حساب قلة الأداء بدرجة طفيفة في التطبيقات التي لا تستخدم مادة السطح.


سيفرض هذا الخيار استخدام تصفية trilinear بصرف النظر عما إذا كان قد طلبها أحد التطبيقات أم لا. قد يحسن ذلك من جودة الصورة في معظم التطبيقات ثلاثية الأبعاد.